صلة الخلف بموصول السلفالروداني، محمد بن سليمان المغربيالكتاب: صلة الخلف بموصول السلفالمؤلف: شمس الدين، أبو عبد الله محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر الرُّوداني السوسي المكيّ المالكي (المتوفى: 1094هـ)المحقق: محمد حجيدار النشر: دار الغرب الإسلامي - بيروتالطبعة: الأولى، 1408هـ، 1988معدد الأجزاء: 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
يقول العبد الفقير محمد بن محمد بن سليمانز تولى الله حاله في المقام والرحيل: بحمد الله أروي مابين السماع والقراءة والاجازه الخاصة والعامة- وهي أكثر: إلي رحلة المغرب أستاذه أبي عبد الله محمد بن أحمد علي ابن غازي العثمانى المكناسي ثم الفاسي، عن شيخنا شسخ الاسلام، وصدر أيمة الأنام، ابي عثمان سعيد بن إبراهيم الجزائري عرف بقدورة، عن قدوة الأيمة، وسند الأمة، أبي عثمان سعيد بن أحمد المقري، مفتي تلمسان ستين سنة، عن الحافظ ابي الحسن علي بن هرون، وأبي زيد عبد الرحمن بن علي بن أحمد العاصمي الشهير بسقين.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21

ح وعن نادرة الدهر أقضى القضاة ألي مهدي سيدي عيسي السكتانى - نسبة لقبيلة من البربر - قاضي الدولة المغربية ومفتيها، عن ابي العباس أحمد بن علي المنجور الفاسي عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمن اليسيتيني [نسبة لقرية بجبال فارس] وابن هرون، وهما صقين عن ابي غازي. وإلي ابي عبد الله محمد الحفيد بن أحمد بن محمد الخطيب ابن مرزوق المثل السائر، والعلم النائر، عن شيخنا الجزائري، عن شيخه المقري، عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي [نسبة لمدينة بساحل من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 22

أعمال الجزائر]، وابي زيد سُقًين، عن أبي زيد الرحمن الثعالبي، وهو والتًنسي عن الحفيد ابن مرزوق. وإلي إمام الحُفا؟ أبي الفضل أحمد بن علي، ابن حجر العسقلانى بالسند المتقدم الي سُقًين، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، والبرهان القلقشندي. ح وعن شيخنا المعمر أبي مهدي السكتاني، عن المنجور، عن النجم الغيطي عن شيخ الإسلام زكريا. ح وعن شيخنا شمس الدين محمد بن سعيد المرغتي. [نسبة لبلد بالسوس] المراكشي، عن أشرف الأشراف أبي محمد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23

عبد الله بن علي بن طاهر الحسني، عن زكريا ح وعن علم الإسناد، وملحق الأحفاد بالأجداد، أبي الإرشاد، علي بن أحمد الأجهوري، وقاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي، كلامهما عن الشمس محمد بن أحمد الرملي، والسراج عمر ابن الجاي، والشيخ بدر الدين الكرخي، ثلاثتهم عن زكريا. ح وعن أوحد المشايخ الشهاب أحمد بن سلامة القليوبي، وصدر أعيان الزمان البرهان إبراهيم اللقاني في عموم إجازته لأهل قطرانا. وعنه بواسطة شيخنا الجزائري

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 24

وغيره، وهما عن الشمس الرملي، عن زكريا. ح وعن المسند المعمر محمد بن عمر الشوبري العوفي عن نور الدين أبي الحسن الزيادي وعن الشهاب الرملي، عن كل من زكريا، والبرهان ابن أبي شريف، والشيخ عثمان الديمي، والشمس السخاوي ح وعن بقية المسندين بالشام أبي عبد الله محمد بن بدر الدين البلباني الصالح الصالحي وسيد النقباء السيد محمد النقيب بن كمال الدين بن محمد ابن حسين، ابن محدث الشام كمال الدين محمد بن حمزه الحسيني وهما عن الشمس محمد بن محمد بن يوسف الميداني والشهاب أحمد بن محمد المقري

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25

المغربي وهو عن عمه سعيد المقري المتقدم به. والميداني عن البدر محمد بن محمد الغزي، والشرف يونس اليثاوي، ومنصور بن المحب، والشمس الرملي، والشهاب أحمد اليبي المقري زاد الصالح الصالحي: وعن الشهابين أحمد بن علي المفلحي الوفائي، وأحمد بن يونس العيثاوي وهما عن خاتمة المسندين شمس الدين محمد بن محمد بن علي ابن طولون الصلحي الحنفي. وموسى الحجاوي؛ وزاد السيد النقيب: وعن محمد بن منصور

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 26

ابن المحب، عن خطيب محمد البهنسي، عن ابن طولون، والحجاوي، اربعتهم عن السيد كمال الدين بن حمزه، والغزي، وابن المحب، والرملي، عن زكريا. زاد ابن طولون: وعن أبي الفتح المزي، ومحمد بن محمد بن ثابت، وأبي البقاء محمد ابن العماد العدوي، وابراهيم بن علي القرشي، ومحمد الأفاقي، كلهم، وزكريا، والبرهان القلقشندي، والبرهان أبي شريف، والشيخ عثمان الديمي، والشمس السخاوي، والسيد كمال الدين بن حمزة، عن أمام الحفاظ أبي الفضل الشهاب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. والى ابي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد البعلي الأصل الشامي، نزيل القاهرة، الشهير بالتنوخي، به الى الحافظ عنه. والى أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، به الى الحافظ عنه [عنه]. والى أثير أبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي. به الى الحافظ، عن سبطه أبي حيان محمد بن حيان بن أبي حيان الأثير، عن جده الأثير.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 27

والي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الحافظ بطرق أعلاها مامرً ألى العلقي، والبدر الكرخي، والسراج بن الجاي، ثلاثتهم عنه، زاد الأجهوري: عن النور علي بن أبي بكر القرافي الشافعي، عنه. والي العز عبد العزيز بن البدر محمد بن أبراهيم ابن جماعة، من طرق أعلاها عن الشيخ الأجهوري، عن النور القرافي، عن المسند المعمر لما فوق المائة، قريش البصير العثماني المقري، عن الأستاذ ابن الجزري عنه ومثله بالسند الى الجلال السيوطي، عن أحمد بن محمد بن علي الشهاب الحجازي ومحمد بن أحمد البوصيري، والجمال يوسف بن علي السعدي وغيرهم، كلهم عن العز. ومثله به الى الشيخ الأسلام، عن علي بن إبراهيم بن علي بن راشد الأبي، والنجم عمر بن محمد بن محمد بن فهد وغيرهما عنه. والى الأستاذ الشمس ابن الجزري بما مر إليه. وبه الى الجلال السيوطي، وشيخ الاسلام، عن الملتقي محمد بن محمد، ابن فهد، وأبي فهد، وأبي الفضل محمد المرجاني، وأبي الفتح محمد بن أحمد بن العماد، وغيرهم عنه، وبه الى الشمس السخاوي، عن عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن الفرات، عن كل من ابن الجزري، والعز ابن جماعة. والى الشمس قلائد الإسناد، وملحقه الاحفاد بالاجداد، ام عبد الله عائشه بنت محمد بن عبد الهادي المقدسية الصالحية العمرية، به الى شيخ الاسلام، ابن محمد بن أحمد بن الزين وغبرهما عنها. وبه الى الشمس ابن طولون، عن أبي الفتح محمد بن محمد المزي، وأبي العباس أحمد بن محمد الحمصي (49م) ومحمد بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 28

أحمد بن أبي عمر، والحيوي يحي بن محمد الحنفي، وأم عبد الرازق جديجه بنت عبد الكريم الصالحي، كلهم عن عائشة، وهي تروي مرويات ضيلء الدين محمد ابن عبد الواحد المقدسي، عن أم محمد زينب ابنة عبد الرحمن، عنه. والي أم محمد زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم المقدسي به ألي عائشة، والى العز ابن جماعة، كلاهما عنها. وهي تروي عن أبي الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي. والي أبي العباس أحمد بن أبي طالب بن النعمة بن الشحنة الحجار، به الى الحافظ، عن أبي أسحاق التنوخي وغيره. وبه الي أبي حيان، والعز ابن جماعة، وعائشة، وكلهم عنه. والى أبي طاهر أحمد بن محمد بن سلفه الشهير بالسلفي، به الى الحجار، وعن أبي الفضل جعفر بن علي الهمداني، عنه. وبه ألى زينب الكمالية، عن أبي الفرج عبد الرحمن مكي الطرابلسي، عن جده لأمه السلفي. والى أبي الحسن علي بن الحسين ابن المقير، به عائشة، والعز ابن جماعة، عن أبي النون يونس بن أيراهيم البوسي، عنه. وبه ألى الحافظ، عن أبي الفرج الغزي، عن أبي النون، عنه. والى ابي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي الحافظ به ألى عائشة عنه. والى الفخر أبي الحسن علي بن عبد الواحد السعدي ابن البخاري به ألى شيخ الإسلام، والجلال السيوطي، عن محمد بن مقبل الحلبي، عن الصلاح ابن أبي عمر، وإلى ابن الجزري عن أبي حفص عمر بن أميلة، والصلاح ايضا، كلاهما عنه. وأروى جميع ما ثبت أنه مرورى لكل راو ذكر في كل إسناد من الأسانيد المتقدمة بسندي المذكور إلى من تحت ذلك الراوي، فإني لم أثبت في هذه الأسانيد من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29

الرجال الآ من تحققت أنه قدروى جميع مرويات من فوقه، رواية صحيحة، وما بين سماع ٍ وإخبار، وإجازة خاصة وعامة. [عموم الاجازة وخصوصها] وعموم إلجازة وإن كان دون خصوصها؛ لا ينبغي طرحه في هذا [الزمان]، لما يلزم من انقطاع أسانيد غالب الكتب، إذ السماع اليوم والاجازة الخاصة لا يتداولان إلا في القليل منها جدا، على أن شرط السماع المقرر عند أهل هذه الصناعة من حفظ صدر او كتاب حتى بؤدي منه لايشك في انقطاعه اليوم وقبيلة أيضا. نعم من حيث أن المشايخ يقولون: أجزت للك ما في فهرست فلان، وجميع مروياته ومروياتي، كانت الاجازة الخاصة كثيرة اليوم إن شاء الله تعالى، لأن ما في الفهارس المجاز بها جزئي محصور، وعلى هذا القبيل غالب مالم يقع عموم الاجازة فيما نثبته في هذه الفهرسه، لان من هذا القبيل غالب مالم منها بالسماع والاجازة الخاصة. وحول الله تعالى أرتبها على حروف المعجم بين مقدمة وخاتمة، غير ملتزم ايراد ما فوق طريق واحد وبيان واحد وبيان صفة الأداء لعدم وجوب ذلك في تحصيل مرادنا من منطلق صحة الاتصال على وجه الاختصار، ولقصور عن القيام بالوجه الاكمل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 30

المقدمة في ذكر أسانيد الكتب الأصول [الحديث المسلسل بالأولية] ولنقدم امامها ذكر سند حديث الرحمة المسلسل بالاولية ألى ابن عيينة. حدثنا به شيخنا أبو عثمان الجزايري ـ وهو أول حديثه اسمعني أياه من لفظه ـ قال مسلسلاً له: حدثنا به أبو عثمان سيدي سعيد المقري، عن ولي الله تعالى أبي العباس أحمد حجي الوهراني، عن أبي الفتح محمد ابن أبي بكر بن الحسين المراغي المدني. ح وبسند شيخنا أبي عبد الله بن سعيد إلى شيخ الاسلام زكريا، والجلال السيوطي، وهو عن أبي هريره عبد الرحمن بن علي المرجاني، بن
سراج عمر بن الملقن والقاضي كمال الدين محمد بن محمد بن أبي بكر الانصاري المرجاني، وتقي الدين محمد بن محمد ابن فهد، وايى الفتح المراغي والاول عن جده، والثاني والثالث عن أبي العباس أحمد بن محمد بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 31

مثبت، والرابع عن والده. وأما زكريا فعن الحافظ ابن حجر، ومستمليه أبي النعيم العقبي، والصلاح محمد بن محمد الحكري، وهم وأبو الفتح المراغي، عن الزين عبد الرحيم العراقي، وهو والسراج وابن مثبت، وأبو بكر المراغي، عن أبي الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي، عن عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، عن أبي الفرج عبد الرحمن علي بن الجوزي، عن أبي [سعيد] إسماعيل بن أبي صالح أحمد بن عبد الملك النيسابوري، عن والده أبي صالح المؤذن، عن محمد بن محمد ابن محمش الزيادي، عن أبي حامد بن محمد بن بلال البزار، عن عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم العبدي، عن سفيان بن عينيه. وهو يرويه ـ بدون الأوليه ـ عن عمرو بن دينار، عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله رضي الله عنهما، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، إرحموا من فىي الأرض يرحمكم من في السماء. وأنشد العراقي في معناه لنفسه:
إن كنت لا ترحم المسكين إن عدماً ... ولا الفقير اذا يشكو لك العدما
فكيف ترجو من الرحمن رحمته ... وإنما يرحم الرحمن من رحما
وأنشد الحافظ:
إن من يرحم أهل الأرض قد ... آن يرحمه من في السما
فارحم الخلق جميعا إنما ... يرحم الرحمن منا الرحما

وأنشد العقبي:
الحب فيك مسلسل بالأول ... فاحنن ولا تسمع ملام العذلي
وارحم عباد الله يا من قد علا ... من يرحم السفلِي يرحمه العلي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 32

وانشد زكريا:
من يرحم أهل السفل يرحمه العلي ... فارحم جميع الخلق يرحمك الولي
وقد جمعت لفظ هذا الحديث ومعنى حديث "إن الله لا يمل حتى تملوا" في بيتين وهما:
الراحمون لخلق الله يرحمهم ... من فيض رحمته الرحمن عز وجل
الا ارحموا من في الأرض عل يرحمكم ... من في السماء ولا يمل حتى تملّ
بعد عن ألف الاشباع (كذا) لأن الضرب سالم، أو يكتفي بفتحة تاء حتى عن ألفها فيكون من الضرب المخبون كالعروض انتهى. (58م).
[سند الموطأ] الموطأ لإمام دار الهجره مالك بن أنس من اثنتى عشرة رواية: الأولى رواية يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس الليثي الأندلسي، بالسند إلى ابن غازي، عن جماعة: منهم أبوعبد الله الصغير، عن ابي عبد الله السلوي، عن أبي شامل الشمني، عن عبد الوهاب الإسكندري، عن أبي الحسين يحيى بن محمد التميمي، عن محمد بن عبد الله السلمي المرسي، عن عبد الله بن محمد الحجري، عن أبي قاسم أحمد بن محمد بن بقي.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33

ومنهم ابو عبد الله محمد بن محمد بن يحيى بن محمد الشهير بالسراج عن ابيه عن جده عن المعمر أبي عبد الله بن عمر عن ابي الحسن ابن سليمان عن ابن حوط الله عن ابن بقي
ومنهم عبد الله بن عبد الواجد الوريا جلي عن ابي العباس الماجري عن محمد بن صفي الدين الكازروني عن الشمس محمد بن احمد بن عثمان المدني عن محمد بن محمد بن ابراهيم القرشي العبدري عن ابي الحسن بن ابي الربيع العثماني عن ابن بقي
ومنهم الشمس السخاوي المصري، عن ابن بقي. ومنهم الشمس السخاوي المصري، عن إبراهيم بن علي البيضاوي، عن إبراهيم ابن موسى وإبراهيم بن فرحون المالكي، وإبراهيم التنوخي، عن أبي عبد الله محمد بن جابر الوادياشي، عن عبد الله بن محمد بن هارون الطائي، عن ابن بقي، عن محمد عبد الحق الخرزي، عن محمد بن فرج مولى ابن الطلاع، عن يونس بن مغيث الصفار، عن يحيى بن عبد الله بن أبي عيسى، عن عم أبيه عبيد الله بن يحيى ابن يحيى أبي مروان، عن ابيه، عن الإمام مالك رضي الله عنه وعنهم ومنهم أبو عمرو عثمان الديمي المصري، عن الحسن بن محمد بن ايوب الحسني، عمه بدر الدين أبي محمد الحسن، عن ابي عبد الله الوادياشي أبي العباس ابن الغماز، عن سليمان بن موسى الكلاعي، عن محمد بن سعيد بن أحمد زرقون، عن أبي عبد الله الخولاني، عن يونس الصفار، به. وبه الى حيان، والعز ابن جماعة، عن أبي جعفر بن الزبير ـ وهو اعلى - عن أبي الخطاب محمد بن أحمد السكوني، عن أبي عبد الله بن زرقون عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 34

أأحمد بن محمد بن غلبون الخولاني - وهو آخر من حدث عنه - عثمان بن أحمد القيجطاني - وهو آخر من حدث عنه، عن ابي عيسى - وهو آخر من حدث عنه - عن عم ابيه عبيد الله بن يحيى - وهو آخر من حدث عنه -، عن يحيى - وهو آخر من حدث عنه -، عن الإمام. وبه ألي الحافظ، عن نجم الدين محمد بن علي ابن عقيل البالسي، عن غير واحد: منهم علي بن محمد بن علي الهمداني، عن أحمد بن عيسى بن أبي القاسم الصقلي وغيره، عن عبد العزيز بن عبد الوهاب بن إسماعيل بن مكي، عن جده، عن أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي، عن سليمان بن خلف الباجي، عن يونس الصفار، به ورجاله من البالسي إلى أخره فقهاء مالكيون قال حافظ: وكان يحيى قد سمع الموطا قبل رحيله لمالك، من زياد بسماعه من مالك، قال: وأخبرنا به عاليا أحمد بن أبي بكر بن عبد الحميد، عن أحمد بن عيسى الصقلي المذكور، وقراءة الحافظ بمثل هذا العلو متصلا بالسماع ليس
في الطريق إجازة على أبي اسحاق التنوخي إلى آخر ما مر للسخاوي. وفيه لطيفان: اتصال السماع، وكون رجاله من ابن هارون إلى يحيى قرطبيين. وبه إلى شيخ الاسلام زكريا، عن أبي أسحاق بن صدقة الحنبلي الشروطي عن أحمد بن حسن بن محمد السويداوي، عن عبد العزيز بن عبد الرحمن ابن أبي زكنون التونسي، عن عبد الله بن هارون، به. وبه الي السيوطي عن تقي الدين بن فهد، وخديجة بنت أبي الحسن ابن سراج الدين ابن الملقن، والاول عن برهان إبراهيم بن موسى الأنباسي، عن الوادياشي، به، وهي عن أبي اليمن محمد بن عبد اللطيف بن الكويك، عن الفخر عبد الواحد بن منصور ابن المنير، عن عبد العزيز بن سلطان الربعي، عن ابي الحسن بن الفضل، عن أبي الحسن علي بن أحمد الكسائي، عن مولى ابن الطلاع، به

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 35

[روايان للموطا اسم كل منهما يحيى بن يحيى] تنبيه يحيى بن يحيى، هذا صاحب الروايا المشهوره الآن، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين، ولا رواية له في الصحيحين، ول بقية الكتب السته وروى الموطا عن مالك ايضا يحيى آخر أبو زكريا يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي، مات سنة ست وعشرين ومائتين، روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقد يظن أحدهما الاخر. الثانيه رواية أبي مصعب، به ألى الحافظ عن أبي عبد الله محمد بن محمد بن قوام البالسي الصالحي، عن الحافظ جمال الدين يوسف ابن الزكي عبد الرحمن المزي، والنجم أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن ابن بلال، والنجم محمد ابن محمد بن عبد الله العسقلاني، والاول عن شمس الدين محمد بن الكمال عبد الرحيم المقدسي وأحمد بن هبة الله ابن عساكر، والأخيران عن رضي الدين إبراهيم بن عمر بن نصر بن برهان، والثلاثة عن المؤيد بن محمد بن علي الطوسي، عن هبة الله بن سهل بن عمر السيدي، عن سعد بن محمد بن أحمد البحيري، وابن قوام أيضا عاليا، عن أبي العباس الحجار بن منده، وهو والبحيري عن أبي علي زاهر ابن أحمد السرخسي، عن أبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، عن أبي مصعب أحمد ابن أبي بكر الزهري، عن الإمام مالك. وبه إلى شيخ الإسلام، عن أبي إسحاق ابن صدقة، عن أبي المعلى الحلاوي، وأبي العباس السويداوي، عن أبي عبد الله بن أحمد بن خالد الفارقي، عن محمد بن علي بن محمود الصابوني، عن المؤيد الطوسي، به. وبه إلى السيوطي، عن أبي الفضل بن حصن، عن أبي العباس السويداوي وأبي إسحاق التنوخي، والاول عن أبي بكر بن قاسم الرحبي، عن ابن عساكر، عن المؤيد، به، والثاني ــ وهو أعلى ــ عن إبي العباس الحجار، به.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 36

وبه إلى زينب الكماليه، عن عجيبة الباقداريه عن مسعود الثقفي، به. الثالثة رواية بن عبد الله بن بكير، به إلي الاستاذ ابن الجزري، عن أبي بكر محمد بن عبد الله المحب. ح. وبه ألى البرهان التنوخي، كلاهما عن أسماعيل ابن يوسف بن مكتوم، عن مكرم بن محمد بن حمزه بن فارس، عن نصر بن إبراهيم المقدسي، عن أبي بكر محمد بن جعفر بن علي، عن محمد ابن العباس الغزي، عن الحسين بن الفرج الغزي، عن يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الإمام مالك. الحافظ: قراءة عليه أربع عشرة مرة. الرابعة رواية سويد بن سعيد،، إلى زينب بنت الكمال السعديه، عن إبراهيم بن محمود بن الخير، عن عبد الخالق بن يوسف، عن أبي بكر محمد بن عريب، عن إبي بكر أحمد بن محمد بن عبد العزيز الوشا، عن سويد بن سعيد، عن مالك. الخامسه روايا عبد الله بن سلمة القعنبي، به إلى ابن غازي، عن أبي عبد الله سراج، عن ابيه محمد بن يحيى، عن ابيه، عن الحاج أبي يعقوب التسولي، عن أبي عبد الله ابن جابر القيسي، عن عبد الله بن مجاهد، عن أبي الحسن بن السراج، عن خاله أبي بكر بن خير، عن محمد بن أحمد ابن طاهر القيسي، عن أبي علي الغساني، عن أبي عمر بن عبد البر، عن عبد الله بن محمد بن محمد بن أسد، عن أبي عمر بن أبي الموت، عن علي ابن عبد العزيز، عن أبي بكر بن العلاء، عن أحمد بن موسى السلمي، عن القعنبي، عن ماللك. وبه ألى البرهان بن أبي شريف، عن عز الدين عبد الرحمن بن عمر القبابي، عن محمد بن رافع بن أبي محمد السلامي، ومحمد بن عبد الله ابن محمد المقدسي، عن أبي سعيد سنقر بن عبد الله الزيني، عن عبد اللطيف ابن يوسف البغدادي، عن يحيى بن ثابت بندار، عن أبيه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37

شهده بنت أحمد الأبري، عن أحمد بن عبد القادر بن يوسف، وهما عن عثمان بن محمد ابن دوست العلاف، عن أبي بكر البزار، عن أسحاق بن الحسن الحربي، عن العقبي، عن مالك. السادسه رواية حذافة السهمي، به ألي أبي زيد عبد الرحمن الثعالبي، عن عبد الواحد بن اسماعيل القرباني، عن محمد بن أحمد البطريني عن محمد بن أحمد بن حيان الأوسي، عن أبي بكر محمد بن فتوح الهمداني، عن أبي طاهر السلفي، عن أبي الخطاب نصر بن أحمد، عن عبد الله عبيد الله ابن يحيى بن البيع، عن أبي عبد الله الحسين المحاملي، عن أبي حذافة أحمد بن اسماعيل السهمي، عن مالك. السابعة رواةية سعيد بن عفير، به الى الحافظ، عن فاطمه بنت محمد بن عبد الهادي، عن يوسف بن عمر بن حسين الختني، عن عبد المغني ابن سليمان ابن بلبان، عن أبي القاسم بلبان، عن أبي القاسم هبة الله بن علي البوصيري، عن محمد بن بركات النحوي، عن أبراهيم بن سعيد الحبال. ح. وبه ألى أبي الحسن بن المقير، عن أبي الفضل بن ناصر، عن الحبال، عن أبي محمد عبد الرحمن بن عمر بن النحاس، عن أحمد بن بهزاد الفارسي، عن عبد الله بن سعيد ابن عفير، عن ابيه، عن مالك. الثامنة رواية معن بن عيسى، به ألي أبي طاهر السلفي، عن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن يوسف، وهبة الله ابن المبارك، وأبي علي الحسن بن اسحاق. ح. وبه ألى زينب الكمالية، عن أبراهيم بن محمود البغدادي، عن أبي الحسن بن يوسف، عن أبي طالب عبد الله بن محمد بن ست، كلهم عن أبي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38

أسحاق أبراهيم بن عمر البرمكي، عن علي بن محمد بن أحمد بن عرفة الوراق، عن الهيثم بن خلف بن محمد الدوري، عن اسحاق بن موسى الآنصاري، عن معن ابن عيسى، عن مالك. التاسعة رواية محمد بن الحسن، به إلي أبي العباس الحجار، عن أبي الفضل ابن خيرون، وعلي بن الحسين بن أيوب، عن عبد الغفار بن محمد المؤدب، عن محمد بن أحمد بن الحسن الصوان. ح. وبه ألى العز ابن جماعة، عن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدايم، عن أبيه عن يحيى ابن محمود، ن الحسن بن أحمد الحداد، عن أبي نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، عن الصواف، عن بشر بن موسيى بن صالح الأسدي، عن احمد بن محمد بن مهران النسائي، عن محمد بن الحسن الشيباني، عن مالك. العاشرة وبقية الروايات في ضمن الجزء الذي فيه سند حديت مالك، لأبي القاسم عبد الرحمن الجوهري القانقي، به ألى الفضل جعفر بن علي الهمداني، عن عبد الله بن عبد الرحيم العثماني، عن أبي عبد الله محمد بن منصور الزاهد، وجعفر بن اسماعيل بن خلف، عن أبي العباس احمد ابن سعيد بن عيسى، عن مؤلفه. وهو يروي العاشلرة - وهي رواية عبد الرحمن ابن القاسم العتفي - عن مؤلفه. وهو يروي العاشره - وهي رواية عبد الرحمن ابن القاسم العتقي - عن مؤمل ابن يحي، عن محمد بن عمر، عن الحارس بن مسكين، عن أبي القاسم، عن مالك والحادية عشر - وهي روايه ابن وهب - عن محمد بن محمد المدني، عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، عن عبد الله بن وهب، عن مالك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 39

والثانية عشرة - وهي رواية مصعب الزبيري - عن عبد الله بن محمد المفسر، عن أحمد بن علي، عن مصعب بن عبد الله الزبيري، عن مالك. [مسند الإمام أبي حنيفة] مسند الإمام أبي حنيفة - رحمة الله تعالى - تخريج الحسين بن محمد ابن خسر والبلخي، به إلى العز ابن جماعة، عن أبي محمد القاسم ابن مظفر ابن عساكر، عن محمد بن غسان، وإبراهيم وعبد العزيز ابني بركات الخشوعي، عن ابيهما، عن مصنفه. وبه إلى الحجار، عن أحمد بن يعقوب المرستاني، عن أبي منصور الدقاق، عن مصنفه - وبه لإلى الفخر ابن البخاري، عن إبراهيم الخشوعي، به. مسند أبي حنيفه لأبي محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي، به إلي زينب الكمالية، عن عجيبة الباقدارية، عن أبي الخير محمد بن أحمد، عن أبي عمود أبي عبد الله ابن منده، عن أبيه، عن مصنفه. مسند أبي حنيفة، تخريج أبي الحسن محمد بن إبراهيم بن حبش البغوي، من روايته عن أحمد بن شجاع البلخي، عن الحسن بن زياد، عن الأمام، به إلى الحافظ، عن أبي هريره ابن الذهبي، عن محمد بن عبد المحسن الدوالسي، عن يوسف بن علي بن حسن، عن أبي طاهر بن محمد بن أحمد البيع عن يحيى بن الحين بن الحمد بن البنا، عن أبي القاسم عبد الله بن الحسن الخلال، عن أبي الحسين عبد الرحمن بن عمر حمويه، عن مخرجه. مسند أبي حنيفه، تخريج أبي بكر المقري، به ألي الفخر ابن البخاري عن المؤيد عبد الرحيم بن الأحنة، عن سعيد بن أبي الرجا، عن منصور بن الحسن، عن مخرجه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40

مسند أبي حنيفة، تخريج الحافظ أبي علي الحسن بن محمد البكري، به إلي الحافظ عن محمد بن أحمد المطرزى، عن علي بن اللواتي، عن مخرجه .. [مسند الإمام الشافعي] مسند الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - وهو الأحاديث التي أسند الشافعي مرفوعها وموقوفها، ووقعت في مسموع أبي العباس الأصم، عن الربيع بن سليمان من كتاب الأم والمبسوط إل أربعة أحاديث رواها الربيع عن لبويطي، عن الشافعي، التقطا محمد بن جعفر بن مطر النيسابوري من الأبواب لأبي العباس الأصم، وقيل بل جردها الأصم لنفسه ولم يرتبها، ولذلك وقع فيها تكرار في غير ما موضع. به ألى الستاذ ابن الجزري، عن محمد ابن الحسن الوبداني، وإلى مستلميه أبي النعيم رضوان العقبي، عن أبي الحسن ابن أبي المجد، والجلال السيوطي، عن الشهاب أحمد بن عبد الرحمن القمصي، عن أبي الفلرج عبد الرحمن بن أحمد الغزي، اربعتم عن ست الوزراء التنوخيه. ح. وبه ألى العز ابن جماعة، عن أم الفضل زينب بنت سليمان، وهي والتنوخية عن الحسين بن المبارك الزبيدي، عن أبي زرعة طاهر ابن محمد ابن طاهر، عن مكي، عن محمد بن علان. ح. وبه. إلى الفخر ابن البخاري، عن أبي المكارم اللبان، عن أبي بكر عبد الغفار السيروي وهو وابن علان عن القاني أبي بكر الحيري، عن أبي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41

العباس محمد يعقوب بن يوسف الأصم، عن الربيع بن سليمان المرادي، عن الإمام الشافعي. [مسند الإمام أحمد] مسند الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وفيه من زيادات ولده عبد الله، ويسير من زيادات أبي بكر القطيعي الراوي عن عبد الله، وهو يشتمل على ثمانية عشر مسندا العشرة وما معه، ومسند أهل البيت، ومسند ابن مسعود، ومسند ابن عمر، ومسند عبد الله بن عمرو ابن العاص، وأبي رمثة، ومسند العباس وبنيه، ومسند عبد الله بن عباس، ومسند أبي هريره، ومسند أنس، ومسند أبي سعيد، ومسند المكين والمدين، ومسند الكوفيين زمسند أبي البصرين، ومسند الشاميين، ومسند الأنصار ومسند عائشه، ومسند النساء. وكان أحمد رحمه الله تعالى - لما جمع هذا المسند لم يرتب مسانيد المقلين، فرتبها ولده عبد الله، فوقع فيه إغفال كثير، من جعل المدني في الشامي ونحو ذلك وقد رتبه بعض الحفاظ الأصنيين على الأبواب ولم أقف عليه ورتبه من أهل عصرنا الحافظ ناصر الدين بن زريق على الأبواب أيضا، وأظنه عدم في الكيانه العظمي بدمشق، ورتبه بعض من تأخر عنه أيضا فيما بلغني، ورتبه على حروف المعجم في أسماء المقلين الحافظ أبو بكر بن المحب، ورتب الأحاديث الزائده فيه على الكتب الستة شيخنا الحافظ أبو الحسن الهيثمي، وعملت أنا أطراف المسند كله في مجلدين. قاله الحافظ. وبه أليه، عن أبي المعالي عبد الله عمر الهندي الأزهري، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن عمر المعروف بحفنجلة، عن أبي الفرج عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42

ح وبه إلي العز، عن أبي الحسن علي بن إسماعيل بن قريش، وأبي المحاسن يوسف بن محمد بن نصر الله، وأمين الدين عبد المحسن بن الصابوني، وعن أبي العباس أحمد بن محمد بن عمر بن الحلبي، وأبي عبد الله محمد بن محمد ابن عبد العزيز، خمستهم عن أبي الفرج الحراني، عن أبي محمد عبد الله ابن أحمد الحربي. ح. والعز أيضا عاليا عن أبي الفرج بن عبد اللطيف، عم محمد بن هبة الله ابن الكامل. ح وبه إلى الفخر بن البخاري عن حنبل بن عبد الله، وهو والحربي وابن كامل، عن أبي القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد ابن الحصين، عن الحسن ابن علي التميمي المذهب، عن أبي بكر أحمد بن جعفر القطيعي، عن عبد الله ابن أحمد، عنه. زاد الفخر ابن البخاري: وعن أبي اليمن الكندي، عن بكر القطيعي، به. [صحيح البخاري] صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن أسماعيل البخاري، أماً من طريق أبي ذر - وهو طريق المكيين والمغاربة - فيه إلى الامام ابن غازي، عن أبي عبد الله محمد ابن محمد بن يحيى السراج، عن أبيه، عن جده، عن أبي محمد عبد الله الضرير الوانغيلي، عن أبي الحسن بن سليمان القرطبي، عن أبي فارس عبد العزيز بن إبراهيم السبتي، عن أبي مروان محمد بن أحمد ابن عبد الله اللخمي الإشبيلي، عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن يحيى، ابن عبد الله بن الفرج، عن أبي الحسن شريح بن محمد ابن شريح الرعيني، عن أبي عبد الله محمد بن منظور القيسي، عن أبي ذر عبد بن أحمد الهروي، عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه الحمري السرخسي.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 43

وهذا مسلسل بالمالكية من الفقير إلى أبي ذر، وهو أيضا مالكي. ذكر الذهبي في تذكرته: أن أبا الوليد الباجي قال ذر الهروي: من أين تمذهبت بمذهب مالك، ورأى الأشعري مع إنك هروي؟ فقال: قدمت بغداد فكنت ماشيا مع أبي الحسن الدارقطني، فلقينا القاضي الباقلاني، فالتزمه الدارقطني، وقبل وجهه وعينه، فلما افترقا قلت: من هذا؟ قال هذا إمام المسلمين والذاب عن الدين، القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني، وفي رواية قال: هذا سيف السنة أبو بكر الأشعري. فمن ذلك الوقت تكررت أليه وتمذهبت بمذهبه، انتهى. وبه إلى الحافظ عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان النيسابوري المكي، عن إمام المقام رضي الدين إبراهيم بن محمد ابن أبي بكر الطبري، عن ابي القاسم عبد الرحمن بن أبي حرمي، عن أبي الحسن علي بن حميد ابن عمار الطرابلسي، عن أبي مكتوم عيسى بن أبي ذر الهروي، عن أبيه، عن إبراهيم بن أحمد المستملي، وعبد الله ابن خمويه، ومحمد بن مكي الكشميهني. ح. وبه إلي البرهان ابن أبي شريف، عن أبي الفتح بن زين الدين أبي بكر المراغي المدني، عن ابيه، عن محمد بن أحمد اليافعي، وأبي الفضل خليل بن عبد الرحمن القسطلاني، عن رضي الدين الطبري، به. وأما الطريق أبي الوقت - وهو الشاميين والبغداديين - فبه إلى العلامة ابن غازي، عن أبي عبد الله الصغير، عن أبي عبد الله بن أبي سعيد السلوي، عن ابي شامل الشمني، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار. ح. وبه إلى زكريا، عن الحافظ، وأبي إسحاق ابن صدقة الحنبلي، عن النحم أبي محمد عبد الرحيم بن عبد الوهاب ابن رزين. زاد الحافظ: وعن الصلاح أبي علي محمد بن علي الزفتاوي، وأبي الحسن بن أبي المجد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 44

الدمشقي، وأبي إسحاق التنوخي، كلهم عن الحجار، وكلهم إل التنوخي عن ست الوزراء التنوخية أيضا، وهما عن أبي عبد الله الحسين ابن المبارك الزبيدي، زاد الحجار: وعن أبي الحسن علي بن أبي بكر بن روزبة القلانسي، ومحمد بن أحمد بن عمر القطيعي، وابي المنجا عبد الله بن عمر الليثي، اربعتهم عن أبي الوقت عبد الاول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي، عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر بن داود الداودي، عن ابن حموديه. وبه إلي الاستاذ ابن الجزري، عن إبراهيم بن أحمد الجذامي، ومحمد بن عبد الله الصوفي ومحمد بن عوض الصالحي، عن إبي عبد الله محمد بن أبي العز الأنصاري، عن الزبيدي، به. زبه إلي البرهان بن أبي شريف، عن سعد بن محمد بن عبد الله النابلسي، وأبي الفتح المراغي المدني، وأبي الفضل محمد بن محمد بن محمد ابن فهد، والاولان عن أبي الخير أحمد ابن خليل كيكلدي، والثالث عن أبي أسحاق ابراهيم بن محمد الأسيوطي، والبرهان ابن جمال الدين بن محمد الرسام، وصلاح الدين بن محمد الزفتاوي. زاد أبو الفتح: وعن والدي زين الدين بن الحسين المراغي، وزاد الثالث: عن البرهان بن صديق والزين المراغي، ستتم عن الحجار، به. ح. وأعلى منه، به. الى الحافظ ابن حجر، عن أبي سعيد احمد ابن خليل ابن كيكلدي، عن داود بن معمر بن الفاخي، عن أبي الوقت، به، ومثله به ألي البرهان القلقشندي، عن أبي زيد عبد الرحمن، عن الحافظ ابي سعيد، عن ابي المنجا عبد الله بن عمر اللتي، عن أبي الوقت. واما طريق اليونينية فعن العلامة ابن غازي، عن أبي عبد الله الصغير، عن أبي عبد الله السلوي، عن ابي شامل الشمني، عن ابي العباسي السويداوي، عن ابي بكر قاسم ابن ابي بكر الرحبي، عن ابي الحسن علي بن محمد اليونيني، عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 45

الزبيدي به، وعن والده عن ابي الوقت، به، وبه الي الحافظ عن السويداوي. وأما طريق الكمشميهني رواية كرية عنه، وهي طريقة المصريين، فبه إلي الحافظ، عن أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، عن أبي علي عبد الرحيم ابن عبد الله شاهد الحبش، وعن إسماعيل ابن عبد القوي، وعثمان بن عبد الرحمن بن رشيق، واحمد بن علي بن يوسف الدمشقي، ورشيد يحيى بن علي العطار ح. وعن ابي المعالي عبد الله بن عمر بن علي الازهري، عن محمد بن علي ابن نجم، عن احمد بن علي بن يوسف، ستتهم عن أبي القاسم هبة الله بن علي البوصيري، وابي عبد الله محمد الأرتاحي، الاول عن محمد بن هلال بن بركات النحوي، وابي صادق مرشد بن يحيى المدني، والثاني عن أبي الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصلي، ثلاثتهم، عن ام الكرام كريمه بنت أحمد بن محمد المزورية، عن الكشميهني، وبه الى الجلال السيوطي، عن علم الدين صالح بن سراج الدين البلقيني، عن والده، عن أبي علي عبد الرحيم شاهد الحبش، به. وبه الي الشمس السخازي، عن محمد بن أحمد التدمري، عن أبي الفتح محمد الميدومي، عن عبد اللطيف الحراني، عن أبي الفتح عبد المنعم بن عبد الوهاب، عن أبي طالب الحسين بن محمد بن علي، عن كريمة. وأما طريقة رواية الحفصي، فبه ألي الشمس محمد السخاوي، عن محمد بن أحمد التدمري، عن محمد بن محمد الميدومي، عن محمد بن الكمال المقدسي، عن محمد بن علي الحراني، عن محمد بن الفضل الفراوي، عن محمد بن أحمد الحفصي، عن محمد بن مكي الكشميهني

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 46

واما طريق المروزي رواية الأصيل عنه، فبه ألى أبي الفضل الهمداني، عن أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الديباجي، عن عبد الله بن محمد الباهلي، عن أبي علي الحسين بن محمد التجيبي، عن أبي محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي، عن أبي زيد محمد بن محمد المروزي. وبه إلي الشمس ابن طولون، عن عمر بن خليل، عن محمد بن البرهان، عن محمد بن محمد بن إبراهيم البكري، عن علي بن أحمد القسطلاني، عن أبي جعفر ابن عبد الله القاضي، عن الأصيلي، به. وأما طريقة رواية القايسي عنه، فبه إلي الشمس، عن عمر بن محمد بن خليل، عن والده، عن عمه أبي حفص بن محمد الجبري، عن يحيى بن محمد بن سعد، عن جعفر بن علي الهمداني، عن ابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الديباجي، عن عبد الله بن محمد بن محمد الباهي، عن أبي علي الجياني، عن أبي القاسم حاتم بن محمد بن عبد الرحمن التميمي، عن أبي الحسن علي بن محمد بن ابي بكر القابسي وأما طريقة رواية أبي نعيم عنه، فبه ألي الحافظ، عن علي بن محمد ابن محمد الدمشقي، عن سليمان بن حمزه بن أبي عمر، عن الحافظ أبي النعيم الأصبهاني

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 47

وأما طريق الجهني، فبه إلي الشمس بسنده السابق في طريق القابسي إلى الجياني، وبه إلى الهمداني بسنده السابق في طريق الأصيلي، إلى الجياني أيضا، عن أبي عمر أحمد بن محمد بن الحدادء، وأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، عن عبد الله بن أسد الجهني، عن أبي علي سعيد بن عثمان بن سعيد ابن السكن وأما طريق المستملي، فرواية أبي ذر عنه تقدمت، ورواية عبد الرحمن الهمداني عنه، فبه إلى حيان، عن أبي علي بن علي الاحوص، عن أبي القاسم ابن بقي، عن شريح بن محمد، عن علي بن أحمد بن سعيد، عن عبد الرحمن الهمداني، عن المتسلمي. وأما طريق الاخسيكثي، فيه ألي أبي حيان، عن أبي جعفر احمد ابن يوسف، ويوسف بن إبراهيم المالقي، عن محمد بن أحمد بن الملتم، عن داود بن الاخسيكثي وأما طريق ابن شبوه رواية العيار، فيه إلي الحافظ عن علي بن محمد الدمشقي، عن محمد بن يوسف المهتار، عن الحافظ عثمان الصلاح الشهرزوري، عن منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراري، عن محمحد بن اسماعيل الفارسي، عن سعيد بن أحمد [ابن] الصيرفي العيار، عن ابي علي محمد ابن عمر بن شبويه. وأما طريق رواية عبد الرحمن الهمدانى عنه فبالسند المتقدم إليه. أما طريق أبي أحمد محمد بن محمد الجرجانى رواية الحافظ ابي نعيم الصبهانى فبالسند المتقدم إلي ابي نعيم، عن الجرجانى.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 48

وأما طريق رواية الحسن القابصي، فبالسند المتقدم إلي القابسي، عن الجرجانى. وأما طريق الكشانى، فيالسند السابق في رواية ابي نعيم الي موسي بن أحمد بن أبي بكر المدينى، عن أبيه، عن الحسن، عن أحمد، عن جعفر بن محمد المستغفري عن ابي علي اسماعيل بن محمد الكشانى وهو اخر من حدث بالبخاري عن الفربري - ثم السرخسي والكشميهنى والمروزي وابن السكن والمستملي والإخسيكثي وابن شبويه والجرجانى والكشاني، تسعتهم عن أبي عبد الله محمد ابن يوسف ابن مطر الفربري. وأما من طريق بن معقل، فبالسند السابق في رواية الأصيلي الي ابي الجياني، عن أبي العاص الحكم بن محمد ابن الحكم بن محمد بن الحكم الجزامي، عن أبي الفضل ابن ابي عمران الهروي، عن ابي صالح خلف بن محمد بن اسماعيل، بن معقل النسفي. ,أما طريق ابن شاكر، فبه إلي الحافظ، عن أحمد بن أبي بكر ابن عبد الحميد، عن ابي الربيع ابن ابي طاهر ابن قدامه، عن الحسن ابن السيد العلوي، عن ابي الفضل ابن ناصر الحافظ، عن ابي بكر احمد ابن علي ابن خلف، عن الحاكم أبي عبد الله محمد ابن عبد الله الحافظ، عن أحمد بن محمد ابن روميح النسوي، عن حماد ابن شاكر. وأما طريق المحاملي، فنرويها في ضمن شرح الكرمانى للبخاري بالسند الي الجلال السيوطي، عن الشمس محمد بن أحمد المخزومى، عن يحي بن محمد ابن يوسف الكرمانى، عن والده في شرحه للبخاري، عن محمد ابن احمد ابن عبد الله الأنصاري المكى، عن إمام المقام رضي الدين الطبري، عن زين الدين عبد الرحمن الكاتب، عن الحافظ أحمد بن محمد بن سلفة الأصبهانى عن ابي الخطاب نصر بن أحمد بن البطرالقاري، عن أبي محمد عبد الله ابن عبيد الله ابن البيع، عن القاضي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 49

أبي عبد الله الحسين ابن اسماعيل الضبي المحاملي، قيل: وهو آخر من رواه عن البخاري، لكن قال الحافظ في اول الفتح: لم يكن عند المحاملي، عن البخاري الجامع الصحيح انما سمع منه مجالس أملاها ببغداد، وقد غلط من روي الصحيح من طريق المحاملي غلطاً فاحشاً. انتهي. والفربري، وابن معقل، وابن شاكر، والمحاملي-إن صح- عن أمير المؤمنين ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل بن ابراهيم ابن المغيره بن الاحنف بن بردزبه البخاري الجعفي مولاهم. وقد وقع لنا البخاري مسلسلاً بالصالحين إلي ابي الوقت، عن التقي الصالح محمد بن بدر الدين البلبانى الصالحي الحنبلي شفاها، عن الشهاب أحمد بن علي الوفائي المفلحي الحنبلي الصالحي، عن الشمس محمد ابن طولون الحنفي الصالحي، عن محمد بن ناصر الصالحي، عن محمد الكركي الصالحي، عن محمد بن محمد بن محمد الصالحي، عن محمد بن عبد الله الصالحي، عن أبي الوقت. وهو كما تري مسلسل بالمحمدين أيضاً غير الوفائي. ومثله هذا السند بعينه إلي الشمس عن محمد ابن ابي الصدق، عن محمد بن المعمار، عن محمد بن المحب الطبري، عن محمد حيدر، عن محمد بن مهاجر، عن مخحمد ابن ياسر عن محمد بن الفضل، عن محمد الخبازي ومحمد المروزي، عن محمد الكشمهينى، به. ومثله بلا فصل مامر عن السيد النقيب إلي ابن طولون به، ومساسلا بهم أيضا الى الزبيدي عن السيد النقيب، عن النجم محمد بن البدر محمد بن رضي الدين محمد الغزي، عن أبيه، عن جده، وأبي الجزري المقري، عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الصوفي، ومحمد بن عوض الصالحي، عن محمد بن أبي العز بن مشرف، عن أبي عبد الله الحسين الزبيدي، ومساسلا بهم أيضا إلى البخاري، ثم إلي عروة ابن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50

الزبير بهذا السند، إلي أبي الفتح المزي، عن محمد بن محمد بن الشيرازي. ح. وعن شيخنا أبي عبد الله محمد المرابط بن محمد بن أبي بكر الدلائي، عن والده، عن أبي عبد الله محمد القصار، عن محمد ابن عبد الرحمن اليسيتني، عن أبي عبد الله محمد بن غازي، عن الشمس محمد السخاوي، عن محمد ابن مقبل، وهو والشيرازي عن الصلاح محمد بن أحمد بن أبي عمر، عن محمد بن عبد الواحد المقديسي ضياء الدين، عن أبي عبد الله محمد بن مكي، عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، عن محمد بن عبد الواحد البزار، عن محمد ابن أحمد بن علي بن حمدان، عن محمد بن مكي، عن محمد بن يوسف الفربري، عن مؤلفه محمد بن إسماعيل. وهو يروى حدثنا عن محمد بن خالد، عن محمد [بن] مسلم الزهري عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، [عن أم سلمة]: أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. ومثله من غير طريق البخاري بهذا إلى أبي موسى، عن أبي رجاء محمد بن أحمد، عن محمد بن أحمد الضراب الهمداني، عن محمد بن أحمد، أحمد، علي الأصبهاني، عن محمد بن أحمد الضراب الهمداني، عن محمد بن أحمد بن علي الأصبهاني، عن محمد بن عبد الله بن صالح الصوفي، ومحمد بن علي بن أحمد بن حبان، عن محمد بن الفضل بن عطية، عن محمد ابن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51

واسع، عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يحرم على الناركل هين لين سهل قريب. ومثله إلي البخاري بما مر إلى ابن غتزي، عن محمد الكفيف بن محمد الحفيد ابن مرزوق، عن أبيه، عن الشرف أبي اليمن محمد بن الكويك. ح وابن غازي أيضا عن الشمس السخاوي، عن محمد بن أحمد بن محمد التدمري، كلامهما عن أبي الفتح محمد بن محمد الميدومي، وقد مر في رواية الحفصي انه يروي عن محمد بن الكمال، عن محمد الحراني، عن محمد الفراوي، عن محمد الحفصي، عن محمد الكشميهني، وهو عن محمد بن يوسف، عن محمد بن أسماعيل البخاري. ومثله أيضا سماعنا على حافظ عصره أبي عبد الله محمد بن علاء الدين البابلي، عن أبي عبد الله محمد الحجازي الواعظ، عن نجم الدين محمد الغيطي، عن محمد بن محمد الدجلي، عن القطب محمد بن محمد بن عبد الله الخيضري، عن أبي الفتح [محمد] بن أبي بكر المراغي، عن محمد بن أسماعيل القرقشندي عن بدر محمد بن فليح بن كيكلدي، عن محمد بن مسلم بن محمد بن مالك الحنبلي، عن محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد، عن الحافظ محمد ابن عبد الواحد المقدسي، عن محمد بن محمد بن أبي القاسم القطان، عن محمد بن محمد بن الجنيد، عن محمد بن طاهر المقدسي، عن الحافظ محمد بن عبد الواحد البزار، عن محمد بن أحمد بن حمدان، عن محمد الكشميهني، به ومثله هذا السند إلي الغيطي، عن محدث الشام الكمال الحسيني. ح وعن سبطه السيد النقيب، عن الشمس محمد بن علان المكي، عن محمد بن محمد جار الله ابن فهد، عن والده، عن الكمال الحسيني، عن محمد بن محمد بن جوارش،

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52

عن ابي بكر محمد بن عبد الله بن المحب عن محمد بن ياسر، عن محمد الفراوي، عن محمد الخبازي، عن محمد الكشميهني. قال الكمال ح وعن محمد بن أبي بكر ابن قاضي شهبة، عن محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين، عن الحافظ أبي بكر محمد ابن عبد الله. ح وعن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن إمام الكاملية، عن أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد المقري، عن الحافظ محمد بن عبد الله بن المحب، عن محمد ابن عبد الرحيم، ومحمد ابن أحمد، ومحمد ابن المحب؛ وهم عن ضياء الدين محمد بن عبد الواحد، عن محمد بن ناصر، ومحمد بن عبد الباقي، وهما عن محمد بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن أبي الوارس، عن محمد الفربري، به وقد تقدم مسلسه بالملكية. ووقع لنا مساسلا بالحنفية أيضا عن شيخ العصر مفتي الحنفيه في زمانه خير الدين الرملي، عن الشهاب أحمد بن أمين الدين محمد بن عبد العال الحنفي، عن والده، عن الزين قاسم بن قطلوبغا الحنفي، عن أبي العباس أحمد بن عثمان الحنفي، عن أبي عبد الله بن علي الحنفي، عن أبي حنيفة أمير كاتب بن عمر الحنفي، عن الحسام حسين بن علي الحنفي، عن حافظ الدين بن محمد الحنفي، عن شمس الأيمة محمد بن عبد الستار الحنفي عن أبي الحسن علي بن أبي بكر الحنفي، عن أبي حفص عمر بن محمد الحنفي، عن حماد بن شاكر الحنفي، عن الامام المجتهد البخاري. ومسلسلا بالشافعيه ألى ذر من طرق أيضا، منها عن العلامة شهاب الدين أحمد بن سلامة القليوبي، والفهامه برهان الدين أبراهيم بن محمد الميموني؛ كلاهما عن الشمس القليوبي الرملي، عن زكريا، عن أحمد بن أبي بكر بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 53

عبد الله بن ظهيرة، عن أبي محمد اليافعي، عن رضي الدين الطبري عن أبي القاسم ابن أبي حرمي، عن أبي الحسن بن حميد، عن أبي مكتوم عيسى بن الحافظ أبي ذر الهروي، عن أبيه. ومسلسلا بالجنابله ألى السرخسي، عن أبي عبد الله البلباني الحنبلي الصالحي، عن الشهاب احمد بن علي الوفائي الحنبلي، عن القاضي برهان الدين بن مفلح الحنبلي، عن والده نجم الدين بن مفلح، عن جده القاضي برهان الدين صاحب الفروع، عن مجتهد عصره تقي الدين ابن تيمية الحنبلي، عن شمس بن أبي عمر والفخر ابن البخاري الحنبليين، وهما عن أبي حفص بن طبرزد الحنبلي، عن القاضي أبي بكر بن عبد الباقي، ومحمد ابن ناصر الحنبليين، وعن أبي الفتح ابن أبي الفوارس، عن محمد السرخسي بن حمويه [صحيح مسلم] صحيح مسلم، به إلى أبي عبد الله ابن غازي عن أبي عبد الله محمد بن محمد بن عمر الانصاري، ومحمد ين ياسين بن محمد الجزولي، عن الشريف أبي الفتح محمد ابن موسى بن علي ابن أبي طالب الحسيني. ح. وبه إلى العز ابن جماعة، عن أبي الفتح الحسيني، وأبي الحين علي بن عمر ابن أبي بكر الواني، وأبي محمد عبد الله بن علي بن عمر الصنهاجي؛ الاول عن عشره: أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح، وعلىي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي، ومحمد بن أبي جعفر بن علي القرطبي، والحسن بن محمد بن محمد البكري، وأبراهيم، بن محمد بن الأزهر، ويحيى بن علي بن أحمد المالقي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 54

ومحمد بن علي بن محمود العسقلاني، ومحمد بن حميد ابن مسلم الحراني، وأبي العز المفضل بن علي بن عبد الواحد القرشي، ومحمد بن محمد [بن محمد] بن عمر الصفار؛ والثاني عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي الفضل المسي، والثالث عن أحمد بن عبد الدائم، والعسقلاني، وابن الصلاح، والسخاري، والقرطبي، عن منصور بن عبد الله الفراري، والبكري وابن الأزهر، والملاقي، والحراني، والمفضل، والصفار، والمرسي، عن المؤيد بن محمد بن علي الطوسي؛ وابن عبد الدايم عن محمد بن علي بن صدقة الحراني وهو والفراوي والمؤيد عن أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي، عن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي، عن أبي أحمد ابن عيسى بن عمرويه الجلودي، عن أبي أسحاق أبراهيم بن محمد بن سفيان، عن أبي الحسين. ح. قال العز: وهو أعلى، عن أبي عبد الله محمد بن عبد السلام بن أبي عصرون، وأحمد بن هبة الله الدمشقي، وزينب بنت عمر بن كندي، ثلاثتهم عن المؤيد الطوسي، به. وبه إلى شيخ الاسلام، عن العلامه أبي نعيم العقبي، وأبي عبد الله القاياتي، والحافظ ابن الحجر، وأبي ذر عبد الرحمن بن محمد الحنبلي، عرف بالزركشي، والاول والثالث عن الشرف أبي طاهر ابن أبي اليمن بن الكويك، والسراج أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني. زاد الثالث: وعن النجم محمد بن علي البالسي، وأبي الفتح محمد بن احمد ابن محمد ابن حاتم الخطيب، وأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الدجوي، وأبي محمد سليمان ابن عبد الناصر الأنشيطي. وقال القاياتي: عن السراج لأبي حفص ابن النلقن؛ وتسعتهم أل السويداوي، والقمني، عن أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55

زاد البلقيني فقال: هو والسويداوي والقمني، عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن القماح، وزاد ابن حاتم: وعن أبي الحسن علي بن عمر الواني، والنجم أبي بكر عبد الله بن عمر الصنهاجي، وأبي عبد الله محمد بن أبي القاسم الفارقي. وزاد اين الكويك: وعن خمسة عشر شيخا: محمد البرزالي، وعبد الرحمن بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، ومحمد بن أسماعيل بن الخباز، وأبي سليمان داود ابن أبراهيم العطار، وعبد الرحمن بن علي بن الحسين التكريتي، ومحمد وعبد الرحمن ابني احمد بن محمد بن محمود المرداوي، وأحمد بن سيف محمد بن أحمد بن عمر بن أبي عمر، ومحمد بن ابراهيم بن عبد الله بن أبي عمر، ومحمد بن عمر بن أبي القاسم السلاوي، ومحمد بن أبي بكر أحمد الشروطي. قال الواني: عن أبي علي الحسن بن محمد البكري، ومحمد بن عبد الله المرسي، وقال: الفارقي والقلانسي، عن سيدة بنت موسى بن عثمان بن عيسى بن درباس. والاربعة بعده، عن القاسم بن أبي بكر بن غنيمة الأربلي، وقال: المزي والأربعة بعده، عن ابراهيم بن عمر الواسطي التاجر، زاد ابن عبد الهادي فقال هو والصنهاجي والتكريتي والثمانية بعده عن أبي العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة، وقال الزركشي وهو أعلى - عن أبي عبد الله محمد بن أبراهيم الخزرجي البياني، عن أحمد بن هبة الله ابن عساكر، وهو وابن عبد الدايم والتاجر والاربلي وابن الحصري وسيدة والمرسي والبكري، ثمانيتهم عن المؤيد الطوسي. زاد ابن عبد الدايم: وعن أبي عبد الله محمد بن علي بن صدقة؛ وزاد التاجر: وعن ذي الكنى أبي الفتح أبي القاسم أبي بكر منصور بن عبد المنعم الفراوي؛ وهو والمؤيد وابن صدقة عن جده فقيه الحرام ابن عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي، به.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 56

ح. وقال ابن الكويك: عن ام عبد الله زينب الكماية، عن ضوء الصباح ابنة أبي بكر الباقدارية، عن مسعود بن الحسن الثقفي. ح. وقال رضوان العقبي: عن أبي الحسن بن أبي المجد، عن أبي الفضل سليمان بن حمزه المقدسي، عن أبي الحسن علي بن الحسين الهاشمي، عن محمد ابن ناصر السلامي، كلاهما عبد الرمن بن ابي عبد الله بن مندة، عبد ابي بكر محمد بن عبد الله السيباني، عن مكي بن عبدان، وأبي حامد ابن الشرقي، عنمؤلفه. وبه ألى الحافظ، عن ابي محمد عبد الله بن محمد النيسابوري، والى الجلال السيوطي، عن علم الدين البلقيني، عن ابي إسحاق النوخي، لاهما عن سليمان بن حمزة. وبه إلى زينب الكماليه، به؛ وإلى البرهان ابن أبي شريف، والشمس السخاوي، عن عبد الرحمن الزركشي، وبه؛ والي الاستاذ ابن الجزري، عن محمد ابن علي بن قواليج؛ عن ابي العباس ابن عساكر، به. ووقع لنا مسلسلا بالمحمدين إلى الفراوي، به إلى الشمس ابن طولون، عن محمد بن عمر بن ثابت، عن محمد بن ابي بكر، عن محمد بن المحب، عن محمد ابن عبد الرحيم، عن محمد بن عبد الواحد، عن محمد الاربلي، عن محمد الفراوي ومسلسلا بالمالكية في رواية العذري، به الى الحفيد ابن مرزوق، عن ابي عبد الله محمد بن علوان التونسي، عن ابي العباس أحمد الغبريني، عن أبي عبد الله محمد بن صالح؛ عن القاضي أبي الحسن علي الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن قطر، عن ابي محمد بن عبد الحق، عن أبي بحر سفيان بن العاص، عن أبي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57

العباس أحمد بن عمر العذري، وهو عن أحمد بن الحسين الرازي، عن الجلودي، به. ومسلسلاً بالشافعية إلى الفراوي بالمسلسل بهم في البخاري إلى زكريا، عن الحافظ ابن حجر، عن أبي هريره الذهبي، عن أبي القاسم عبد الوهاب بن مظفر ابن عساكر، عن أبي عبد الله الواعظ، عن أبي القاسم علي بن الحسين ابن عساكر، عن أبي عبد الله الفراوي. ومسلسلا بالحنابلة إلي المؤيد الطوسي بالمسلسل بهم في البخاري إلى ابن تيمية، عنه، وعن عبد الله بن محمد بن المحب، ومحمد بن عبد الهادي الحنبليين، عن أبي الحسن ابن البخاري الحنبلي، عن المؤيد الطوسي الحنبلي، به. تنبيه. لم يقع لابن سفيان سماع جميع الكتاب عن المؤلف، بل فاته منه ثلاثة أفوات، كان ابن سفيان يقول فيها من مسلم ولا يقول حدثنا مسلم. قال ابن الصلاح: فلا يدري حملها عنه إجازة أو وجادة: الاول في كتاب الحج من قول مسلم حدثنا ابن نمير، ثنا أبي عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر حديث المقصرين والمحلقين إلى إلى حديث: لا يخلون رجل بامرأة إلآ ومعها ذو محرمٍ، ويليه: حدثنا هارون بن عبد الله. الفوت الثاني في كتاب الوصايا من قوله: حدثنا أبو خيثمة ومحمد بن المثني، فذكر حديث ابن عمر: ما حق امرىءٍ مسلمٍ له شيء يوصي فيه إلى حديث القسامه، ويليه حدثني أسحاق بن منصور، أنا بشر بن عمر. الفوت الثالث في كتاب الإمارة والخلافة من قوله: حدثني زهير بن حرب،

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 58

حدثنا شبابة، فذكر حديث أبي هريرة: إنما الإمام جنة، إلى قوله في كتاب الصيد في حديث أبي ثعلبة. إذا رميت بسهمك حدثنا محمد مهران الرازي، حدثنا أبو عبد الله حماد ابن خالد الخياط قال ابن رشيد في رحلته: الأفوات الثلاثة انعكست على أبي بكر ابن العربي، فأوهم أنها هي التي يقول فيها إبراهيم حدثنا مسلم، وما عداها يقول فيه عن مسلم، وهو وهم منه فلا يغتر به. وهذا الأفوات في ضمن رواية ابن ماهان برويها بالسند إلى الحافظ ابن حجر، عن أبي العباس أحمد بن أبي بكر الحنبلي، عن عثمان بن محمد التوزري، عن محمد بن يوسف بن مسدي، عن أبي جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن مضي، عن أحمد بن عبد الله بن جابر الأزدي، عن عبد الله بن علي ابن محمد الباجي، عن محمد بن أحمد بن عبد الله الباجي، عن أبي العلاء عبد الوهاب بن عيسى ابن ماهان، عن أبي بكر أحمد بن يحيى بن الأشقر، عن أبي محمد أحمد بن علي بن الحسين القلانسي، عن مؤلفه. [سنن أبي داود] السنن لأبي داود، فمن طريق اللؤلؤي، به إلى ابن غازي، عن أبي عبد الله الصغير، عن أبي عبد الله السلوي، عن أبي شامل الشمني، عن أبي عبد الله محمد بن خليل بن محمد المرصفي. ح. وبه إلى البرهان بن أبي شريف، عن الاستاذابن الجزري، وعلي بن إسماعيل بن بردس وعبد الرحمن بن يوسف الطحان، وأحمد بن عبد الرحمن الذهبي ثم المرصفي؛ والثلاثة بعده بعده عن أبي حفص عمر بن أميلة؛ والذهبي إسماعيل بن بردس وعبد الرحمن بن يوسف الطحان، وأحمد بن عبد الرحمن الذهبي ثم المرصفي؛ والثلاثة بعده عن أبي حفص عمر بن أميلة؛ والذهبي عن أحمد بن محمد الجوخي. وبه إلى شيخ الإسلام، عن أبي إسحاق إبراهيم بن صدقة، وأبي عبد الله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59

القاياتي، والعز عبد الرحيم بن الفرات، وهو عن الجوخي، وابن أميلة. وقال ابن صدقة: عن أبي حفص عمر التني، عن أبي حفص البلقيني، وأبي حفص بن علي بن الملقن، والزين عبد الرحيم العراقي. قال البلقيني: عن محمد ابن غالب بن نجم الدمياطي. وقال ابن الملقن عن الزين أحمد ابن النفيس بن العطار. وقال العراقي: عن أبي الحسن علي بن أحمد العرضي، ومحمد ابن محمد الميدومي، وهو وابن العطار عبد الرحيم بن يوسف بن خطيب المزة. زاد ابن العطار فقال: هو وابن غالي عن النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم زاد ابن العطار فقال: هو وابن غالي عن النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، وقال الجوخي وابن أميلة والعرضي: عن أبي الحسن بن البخاري، وهو والنجيب وابن خطيب المزة والبكري والمنذري عن أبي حفص عمر بن محمد بن طبرزد. ح وبه إلى الجلال السيوطي، عن أبي بكر ابن صدقة المناوي، وإلى الحافظ، وهو والمناوي عن محمد بن المطرز. به. ح. وبه إلى العز ابن جماعة، عن عبد الرحمن بن عبد اللطيف المكبر، عن ابن طبرزد، عن ابراهيم بن محمد بن منصور الكرخي، وأبي الفتح مفلح بن أحمد الدومي. ح. قال ابن المطرز: وهو أعلى - أبي النون يونس بن إبراهيم الدبوسي، عن أبي الحسن علي بن الحسين بن المقبر، عن الفضل بن سهل الإسفرايني، وهو الكرخي والدومي عن أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. ح. وبه إلى مرزوق، عن جده الخطيب، عن زين الدين أحمد بن محمد الطبري المكي، عن عم أبيه جمال الدين يعقوب الطبري، عن أبي الفتوح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60

نصر بن محمد الحصري، عن أبي طالب محمد بن محمد بن محمد العلوي؛ وهو والخطيب البغدادي. عن أبي عمر القاسم بن جعفر الهاشمي عن أبي علي محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي. ومن طريق داسه به إلى ابن غازي، عن أبي عبد الله محمد بن محمد بن يحيى بن محمد السراج، عن أبيه، عن جده، عن أبي عبد الله ابن عمر، عن أبي الحسن بن سليمان، عن أبي جعفر بن الزبير، عن أبي يحيى عبد الرحمن بن عبد المنعم بن الفرس، عن أبي محمد عب الحق بن بونه، عن أبي بكر بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية، عن أبي الغساني، عن أبي عمر بن عبد البر، عن أبي محمد بن الزيات. ح. وبه إلى الفخر بن البخاري، عن محمد بن أحمد (بن) الصيدلاني؛ وأبي المكارم أحمد بن محمد اللبان، عن الحسن بن أحمد الحداد، عن أبي نعيم الأصبهاني. ح. قال العز: وعن محمد الدمياطي، وزينب الكمالية، كلهم عن أبي محمد عبد الخالق بن أنجب بن المعمر، عن هبة الرحمن بن عبد الواحد بن الأستاذ أبي القاسم القشيري، وأبي بكر وجيه بن طاهر الشحامي، عن نصر بن علي الحاكمي، عن أبي علي الحسن بن محمد الروذباري؛ وهو وابن الزيات والأصبهاني، عن أبي بكر محمد بن عبد الرزاق ابن داسة. ومن طريق ابن الأعرابي به ألى الحافظ عن فاطمه بنت محمد بن عبد الهادي، عن يحيى بن محمد بن محمد بن سعد، عن الحسن محمد بن الصباح، عن أبي محمد عبد الله ابن رفاعة السعدي، عن أبي الحسن علي بن الحسين الخلعي، عن أبي محمد عبد الرحمن بن عمر عن أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي؛ وهو والؤلؤي عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61

الحافظ ابي داود سليمان بن الأشعت السجستاني. قال الحافظ: وهذه الروايات عن أبي داود مختلفة، إلاأن روايتي اللؤلؤي وابن داسة متقاربتان ألا في بعض التقديم والتأخير، وأما رواية ابن الأعرابي فتنقص عنهما كثيرا. وقد سقط من رواية ابن داسة من كتاب الأدب من قوله: باب ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى، إلى باب: الرجل ينتمي الى غير مواليه، فكان يقول: قال أبو داود، ولا يقول: حدثنا أبو داود. زأما رواية ابن الأعرابي فسقط منها كتاب الفتن، وكتاب الملاحم، وكتاب الحروب، وكتاب الخاتم، ونصف اللباس، وفاته من كتاب الطهارة والصلاة والنكاح أوراق كثيرة خرجها من رواياته عن شيوخه، ومن طريق الرملي بالسند إلى أبي علي الغساني، عن أبي عمر بن عبد البر، عن سعيد بن عثمان النحوي المعروف بابن القزاز، عن أبي عمر أحمد بن دحيم ابن الخليل، عن أبي عيسى الرملي، عن أبي داود. ومن طريق أبي الحسن علي بن المطرز، عن أبي النون الدبوسي، عن أبي الخير علي بن محمود بن الصابوني، عن أبي طاهر السلفي، عن غالي بن علي بن أبي غالب، عن محمد بن إسماعيل الستراباذي، عن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الأسد، عن ابن عبد، عن أبي داود. تنبيه: سماع ابن طبرزد عن شيخه إنما هو بالتلفيق، فالذي سمعه عن الكرخي إنما هو الجزآن الأوان، والخامس، والسادس، والثامن، والثاني عشر، والرابع عشر، والسابع عشر، وما بعده إلى آخره الثلاثين، وما بعده إلى آخره الثاني والعشرين، والرابع والعشرون وما بعده إلى آخر الثلاثين، والثاني والثلاثون، وهو آخر الاجزاء بتجزئة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 62

الخطيب، وما بقي من الكتاب إنما سمعه من مفلح، وكذا الجزء الثاني والثاني عشر أيضا. وقد نظم شرح ذلك الزين العراقي في ابيات وهي: وقد وقع التلفيق لابن طبرزد بجمع أبي داوود فاضبطه بالشعر فمن مفلح ثان وتلو سابع وتاسعه والأربع التلوفي الإثر وخامس عشر ثم تلو وثالث وعشرون مع حادي ثلاثين في الحصر وباقيه والثاني عشره جميعا عن الكرخي أعني أبا البدر وتجزئة الاجزاء ليست خفية وذاك بأجزاء الخطيب أبي بكر ... [الجامع للترمذي]. الجامع للترمذي. به إلى ابن غازي، عن ابوي عبد الله الصغير والسراج؛ والاول عن أبي عبد الله السلوي، عن أبي شامل الشمني، عن الزين عبد الرحيم العراقي، وأبي الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي، عن الزين عبد الرحيم العراقي، وأبي الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي، وهما عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن هبة الله الشرقي، والثاني عن أبيه محمد بن يحيى السراج، عن جده يحيى، عن أبي العباس القباي، عن يحيلى بن أبي عبد الله محمد بن عمر بن رشيد، عن أبيه؛ وهو والشرقي عن محمد بن عبد الخالق بن طرخان القرشي، عن علي بن نصر بن المبارك بن البنا. ح. وبه إلى الفخر ابن البخاري عن ابن طبرزد، وألى البرهان التنوخي، الهيني، عن أبي محمد عبد العزيز بن محمود بن الأخضر؛ وهو وابن البنا وابن طبرزد، عن أبي الفتح عبد الملك بن أي سهل الكروجي عن القاضي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63

محمود بن القاسم بن الأرزي، وأحمد بن عبد الصمد الغورجي، وعبد العزيز بن محمد الترياقي، وعبد الله بن علي الدهان؛ أربعتهم عن عبد الجبار بن محمد المروزي، عن الحافظ أبي عيسى بن سورة الترمذي رحمة الله تعالى. [السنن الصغرى للنسائي] السنن الصغرى للنسائي، وأسمه المجتبى، به إلي ابن غازي، عن أبي عبد الله محمد بن يحيى البادسي، عن أبي زيد عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي، عن أبي عبد الله محمد بن خلفة الأبي التونسي، عم الإمام أبي عبد الله محمد بن عرفة، عن الحافظ محمد بن جابر الوادياشي. ح. وبه. إلى ابن الجزري، عن علي بن عبد الكحال، عن أبي عمرو عثمان خطيب القرافة، عن أبي طاهر السلفي. ح. وبه إلى العلامة ابن مرزوق، عن جده الخطيب، عن زيد الدين الطبري، عن إمام المقام سليمان العسقلان، عن أبي الفتوح الحصري، وهو والسلفي عن عبد الرحمن بن حمدٍ الدوني، عن أبي نصر أحمد بن الحسين الكسار، عن أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن السني، عن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ويقال النسوي علي القياس.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64

[السنن الكبرى للنسائي] السنن الكبرى له. به إلى ابن غازي عن أبي عبد الله محمد بن محمد بن السراج، عن أبيه، عن جده، عن محمد بن سعيد الرعيني، عن أبي الحسن بن سليمان القرطبي. ح. وبه إلى الحافظ عن الشرف ابن أبي اليمن بن الكويك، وألى شيخ الإسلام عن البدر أبي محمد الحسن بن محمد الحسني، وابي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب؛ وهما عن عبد الرحيم بن أحمد بن علي الكوفي. وإلى الجلال السيوطي، عن القاضي ناصر الدين الزفتاوي، ومحمد بن محمد الحريري، وهو عن الشرف بن الكويك، والزفتاوي، عن عبد الرحيم الكوفي، وإلى الأستاذ ابن الجزري عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن جابر الهواري النحوي، وصاحبه أبي جعفر أحمد بن يوسف الرعيني، وتاج الدين عبد الرحيم الكوفي، وصدر الدين علي بن علي بن أبي العز، أربعتهم وابن الكويك عن محمد بن عثمان ابن يحيى المرادي الغرناطي الشهير بابن المرابط. ح. وبه إلى العز ابن جماعة، وهو والقرطبي وابن المرابط عن نحدث الأندلسي أبي جعفر بن الزبير الثقفي، عن أبي الحسن علي بن محمد بن يحيى الغافقي الستي، عن أبي محمد عبد الله بن محمد الحجري، عن أبي جعفر أحمد بن عبد الرحمن البطروجي، عن أبي عبد الله محمد بن فرج مولى ابن الطلاع. ح وبه إلى ابن مرزوق الحفيد، عن أبي الطيب محمد بن علوان التونسي، عن أبي العباس أحمد الغبريني، عن محمد بن صالح، عن ابن زاهر، عن الربيع بن سالم الكلاعي، عن أبي القاسم بن حبيش؛ كلاهما عن أبي الوليد يونس بن عبد الله من مغيث الصفار، زاد ابن الكويك: وعن زينب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65

الكماليه، عن أبي القاسم الطرابلسي، عن أبي القاسم ابن بشكوال، عن أبي محمد عبد الرحمد بن محمد بن عتاب، بعن أبيه، عن أبي محمد عبد الله بن ربيع؛ وهو والصفار عم الحافظ أبي بكر بن معاوية القرشي عرف بابن الأحمر، عن مؤلفه. [السنن لابن ماجه] السنن لابن ماجه. به إلى ابن غازي، عن أبي عبد الله الصغير، ومحمد ابن محمد بن يحيى السراج، والأول عن أبي عبد الله السلوي، عن أبي شامل الشمني، عن أحمد بن عمر بن علي الجوهري، عن أبي الحجاج يوسف المزي، وداود بن إبراهيم العطار، ومحمد بن إسماعيل بن الخباز وهم عن إسماعيل بن إسماعيل بن جوستكين، والثاني عن أبيه، عن جده، عن أبي الحسن بن عبد الله الجذامي المالقي، عن محمد بن عبد الله بن فرتون الأنصاري، عن سعيد بن إبراهيم الحميري، عن شهاب الدين الأبرقوهي، عن أبي بكر أبي الفتح. ح. وبه الحفيد ابن مرزوق، عن سراج الدين عمر بن الملقن، عن أبي الحرم القلانسي، عن يعقوب بن أحمد بن فضيل، عن عبد اللطيف بن يوسف البغدادي، وهو وابن جوستكين وابن أبي الفتح عن أبي زرعه طاهر [بن محمد بن طاهر] المقدسي. ح. وبه إلى الأسيوطي، عن الفضل بن الحسن، وخديجة بنت أحمد بن علي بن خلف، وبهاء الدين محمد بن عبد العزيز البلقيني، وتقي الدين محمد بن محمد ابن فهد، الأول عن أبي العباس الجوهري، به، والأخيران عن أبي إسحاق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66

إبراهيم بن محمد بن صديق الدمشقي. ح وبه إلى الحافظ عن أبي العباس الجوهري به، وأبي الحسن ابن أبي المجد، وأبي الخير أحمد بن خليل بن كيكلدي، وهما - وهو أعلى - وكذا الدمشقي عن أبي العباس الحجار. زاد ابن أبي المجد: وعن أبي محمد القاسم ابن أبي غالب ابن عساكر، وسليمان بن حمزه المقدسي، وهذا عن الشهاب أبي حفص عمر بن محمد السهر وردي. ح وبه إلى ابن الجزري، عن كمال الدين محمد بن عمر بن حبيب الحلبي، عن سنقر بن عبد الله الزينبي؛ وهو والحجار والقاسم ثلاثتهم عن أبي محمد عبد اللطيف القبيطي، وهو عن أبي زرعة المقدسي، عن أبي منصور محمد بن الحسين بن أحمد بن الهيثم القزويني، عن أبي طلحة القاسم ابن أبي المنذر الخطيب، عن أبي الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، عن أبي عبد الله محمد ين يزيد القزويني عرف بابن ماجه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67

حرف الهمزة **
كتاب للإمام أحمد بن حنبل، به إلى الفخر بن البخاري، عن أبي القاسم إسماعيل بن إبراهيم بن كوثا، عن إسماعيل ابن الفضل السراج، عن أبي بكر أحمد بن الفضل، عن عبد الله بن مندة، عن أبي عمرو أحمد بن محمد بن حكيم، عن الحسين بن الحسن الرازي، عن مؤلفه. كتاب الإيمان، لإبي بكر بن أبي شيبة، به إلى الحافظ عن عبد الله بن عمرالأزهري، عن يحيى بن يوسف المصري، عن أبي محمد عبد الوهاب بن ظافر بن رواح، عن عبد الواحد بن عسكر الزاهد، عن أبي صادق مرشد بن يحيى المديني، عن علي بن محمد الفارسي، عن الحسين بن رشيق الزاهد، عن محمد بن أحمد الوكيعي، عن مؤلفه. كتاب الإيمان، أبي عبيد القاسم بن سلام اللغوي، به إلى الحافظ عن الكمال محمد بن عبد الحق المقدسي، عن عبد الرحيم بن إبراهيم [بن أبي اليسر، عن إسماعيل بن إبراهيم] الخشوعي، عن هبة الله بن أحمد بن الأكفاني، عن عبد العزيز بن أحمد الكناني، وعبيد الله بن إبراهيم النجار، عن عبد الرحمن بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69

عثمان بن أبي نصر، عن إسحاق بن إبراهيم الأذرعي، عن عبد الله بن جعفر بن محمد بن أحمد، عن مؤلفه. كتاب الإيمان، لأبي عبد الله محمد بن يحيى بن أبي عمر، به إلى الحافظ عن أحمد بن أبي بكر الفارسي، عن أبي محمد منصور بن سليمان البعلي، عن إسماعيل بن أحمد القرافي، عن أبي طاهر السلفي، عن محمد بن عبد العزيز الخياط، عن أبي الفرج محمد بن عمر بن محمد، عن محمد بن أحمد بن الصواف، عن عبد الله ابن هارون بن يوسف، عن مؤلفه. كتاب الإيمان، لإبي الفرج عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني الملقب برسته، به إلى زينب الكمالية، عن عجيبة الباقذارية، عن مسعود بن الحسن الثقفي، عن أبي الفضل المطهر بن عبد الواحد البراني، عن عبد الله بن عبد الوهاب الزاهد، عن عبد الله بن محمد الزهري، عن عمه المؤلف. كتاب الأيمان، لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده، في مجلد ضخم، به إلى الحافظ عن فاطمه بنت محمد بن عبد الهادي، عن محمد بن محمد [بن] الشيرازي، عن محمود بن إبراهيم بن منده - عن والده المؤلف. كتاب الأيمان، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن العدني، به إلى أبي طاهر السلفي عن محمد بن عبد العزيز الزاهد، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن الجصاص عن الحسن بن علي الصواف، عن أبي أحمد بن زياد، عن مؤلفه. كتاب الأيمان والنذور، لأبي بكر أحمد بن عمر بن عاصم، به إلي الحافظ.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70

احمد بن ابي بكر المقدسي عن مسعود بن احمد الحارثي وسليمان بن حمزة والاول عن احمد بن ابي الخير الزاهد والثاني عن عبد الله بن الحافظ عبد الغني كلاهما عن محمد بن اسماعيل الطرسوسي عن محمود بن اسماعيل الصيرفي عن احمد بن الحسن بن شاذان عن ابي بكر بن الفرات عن مؤلفه كتاب الاخلاص لأبي الفرج ابن الجوزي به الي زينب الكمالية عن ابي المحاسن يوسف سبط ابن الجوزي عن مؤلفه وبهذا الاسناد: كتاب احكام النساء. كتاب اسباب الهداية له كتاب الاخلاص لأبي بكر عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا به الي ابي العباس الحجار عن ابي المنجا عبد الله بن عمر عن مسعود بن الحسن الثقفي عن عبد الوهاب بن ابي عبد الله بن منده عن الحسن بن برة عن احمد بن محمد ابن عمر البناني عن مؤلفه. كتاب الاعتقاد للبيهقي به الي الحافظ عن ابي الحسن بن ابي المجد عن محمد ابن يوسف بن المهتار عن محمد بن عبد الله بن ابي الفضل المرسي عن منصور ابن عبد المنعم الفراوي عن عبد الجبار بن محمد بن احمد الخواري عن ابي بكر احمد بن الحسين البيهقي كتاب الاعتقاد المجموع عن الامام الشافعي لأبي الحسن علي ابن احمد الهكاري به الي محمد بن العماد العمري عن خديجة بنت علي بن ابي عمر عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71

احمد بن مظفر النابلسي عن عمر بن عبد المنعم عن ابي مسعود بن ابي غالب ابن مندوية عن ابي بكر هبة الله بن احمد عن الهكاري كتاب الاعتقاد لأبي اسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن مت الانصاري الهروي به الي العز بن جماعة عن شرف الدين علي بن محمد بن احمد بن عبد الله البوسي وابي العباس الظاهري والاول عن عمر بن كرم والثاني عن ابي محمد عبد الخالق بن الانجب كلاهما عن ابي الفتح عبد الملك بن القاسم الكرخي عن مؤلفه كتاب الاعتقاد للقاضي ابي الحسين محمد بن ابي يعلي بن الفراء به الي الحجار عن محمد بن احمد القطيعي عن عبد الجبار بن يحيي الاعرابي عن مؤلفه. كتاب الاربعين السباعية لأبي الاسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد بن الاستاذ عبد الكريم القشيري به الي العز ابن جماعة عن والده محمد بن ابراهيم بن جماعة عن ابي الحسن علي بن احمد القسطلاني عن ابي روح المطهر بن ابي بكر عن مؤلفها. الاربعون للأستاذ ابي القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري به الي الفخر بن البخاري عن محمد بن المعمر بن الفاخر عن زاهر بن طاهر الشحامي عن مؤلفها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 72

الاربعون البلدانية لأبي الطاهر السلفي به اليه الاربعون لأبي بكر محمد بن الحسين الاجري به الي زينب الكمالية عن ابي العباس بن عبد الدايم ومحمد بن عبد الهادي عن يحيي بن احمد الثقفي عن الحسن بن احمد الحداد عن ابي نعيم لاصبهاني عن مؤلفها الاربعون للشهاب احمد بن عبد الرحمن المرداوي وتخريج ابي بكر محمد بن عبد الله بن المحب به الي كمال الدين محمد بن حمزة الحسيني عن ابي جعفر عمر ابن ابراهيم بن مفلح عن المخرجة له. الاربعون المتباينة الإسناد والمتون لحافظ دمشق ابي بكر محمد بن عبد الله بن احمد بن ناصر الدين القيسي تخريجه لنفسه به الي محمد بن العماد العمري عنه. الاربعون للورع الزاهد محمد بن احمد بن قادمة الحنبلي تخريج عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن خديجة بنت علي بن ابي عمر عن محمد بن اسماعيل بن الخباز عن عبد الرحمن بن محمد بن احمد قدامة عن والده المخرجة له. الاربعون البلدانية المخرجة من المعجم الصغير للطبراني تخريج الحافظ محمد بن احمد الذهبي به الي ابي الحجاج المزي عن محمد بن عبد المومن الصوري عن ابي محمد الاسعد بن سعد بن روح عن فاطمة الجوزدانية عن محمد بن عبد الله بن ريدة عن ابي القاسم سليمان بن احمد الطبراني. الاربعون الموفقات من حديث الذهبي ايضا به الي عائشة بنت محمد العمري عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73

الاربعون في صفة رب العالمين للذهبي ايضا به الي الحافظ عن ابي هريرة بن محمد الذهبي عن والده الاربعون لولي الله تعالي محيي الدين يحيي بن شرف النووي به الي الجلال السيوطي عن علم الدين البلقيني عن والده السراج البلقيني عن ابي الحجاج المزي عن مؤلفها الاربعون لأبي بكر ابن المقري به الي الحافظ عن عمر ابن محمد بن احمد بن سليمان البالسي عن ابي بكر بن محمد بن الرضي عن محمد بن اسماعيل بن ابي الفتح عن يحيي بن محمود الثقفي عن غانم ومحمد ابني خالد وغيرهما عن عبد الرزاق بن عمر بن شمة عن ابي بكر محمد بن ابراهيم بن علي بن عاصم الاصبهاني ابن المقري. الاربعون في ادب الصوفية لأبي نعيم الاصبهاني به الي الحافظ عن محمد ابن محمد بن خطاب المؤذن بالمسجد الاقصي عن محمد بن ابراهيم ابن راشد الذهبي عن احمد بن ابي الخير الحداد عن خليل بن ابي الرجاء الداراني وغيره عن ابي علي الحداد عن مؤلفها الاربعون الصوفية للسلمي به الي ابي طاهر السلفي عن ابي الطيب طاهر بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74

المسدد عن علي بن عبد الرحمن النيسابوري عن ابي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي الاربعون الطائية في ارشاد السائرين الي منار المتقين به الي ابي العباس الحجار عن ابي عبد الله الحسين بن محمد الزبيدي وابي المنجا عبد الله بن عمر اللتي عن مؤلفها ابي الفتوح محمد بن محمد الطائي الاربعون المتابينة الاسانيد للسيد ابي الطيب محمد بن محمد بن احمد الفاسي به الي الشمس ابن طولون عن يوسف بن حسن الصالحي عن ابراهيم بن عبد الله الكازروني عن عبد القادر بن ابي القاسم بن عبد المعطي عن مؤلفها الاربعون حديثا عن اربعين شيخا لعبد الوهاب بن محمد بن الحسين بن الصابوني المقري به الي الحافظ عن فاطمة بنت محمد بن المنجا عن سليمان بن حمزة عن عمر بن كرم الدينوري عن جده لأمه مؤلفها الاربعون عن اربعين شيخا من اربعين قبيلة في اربعين بابا من اربعين مسندا عن اربعين من التابعين في اربعين اسما من اربعين قبيلة علي اربعين صحابيا تخريج الغافقي لنفسه به الي الحافظ عن عبد الرحمن بن احمد بن المبارك عن علي بن اسماعيل بن قريش عن ابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موسي عن مخرجها الاربعون البلدانية عن النبي صلي الله تعالي عليه وسلم عن اربعين من الصحابة عن اربعين من التابعين عن اربعين من الرواة في اربعين بلدا من الامصار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75

للحافظ ابي علي الحسن بن محمد البكري به الي الحافظ عن عبد القادر بن محمد الفراء بن القمر عن عبد الرحيم بن ابراهيم بن كامبار عن مؤلفها الاربعون عن اربعين شيخا لأمين الدين يحيي بن محمد بن محمد بن ابراهيم بن احمد الانصاري المصري الحنفي وهي مبدوءة بالمسلسل بالأولية ثم بأحاديث العشرة ثم بباقي الصاحية علي ترتيب الحروف به الجلال السيوطي عن مؤلفها. الاربعون عن اربعين شيخا من الثقات وتسمي السباعيات في الاربعين عن المشايخ البارعين تخريج ابي البركات عبد الله بن محمد ابن الفضل بن احمد الساعدي الفراوي به الي العز ابن جماعة عن ابي الفضل احمد بن هبة الله بن عساكر عن عبد الرحيم بن ابي سعد بن السمعاني عن ابي الفتوح محمد بن محمد البكري عنه. الاربعون البلدانية لأبي القاسم علي بن الحسين بن عساكر وهي عبارة عن اربعين حديث عن اربعين شيخا من اربعين بلدا الاربعين من الصحابة في اربعين بابا به الي الحافظ عن ابي الحسن بن ابي المجد وابي هريرة بن الذهبي عن ابي محمد القاسم بن المظفر بن عساكر عن عم ابيه العز محمد بن الحسن النسابة وابي محمد عبد الله بن عمر بن حموية ونصر الله بن عبد الرحمن ابن مكارم وعبد العزيز بن ابيه عنه الاربعون المساواة له ايضا به الي الحافظ عن فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي عن الحسن بن عمر الكردي عن ابي المنجا بن اللتي عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76

الاربعون الابدال العوالي له به الي الحافظ عن ابن ابي المجد عن القاسم بن المظفر بن عساكر ومحمد بن ابي بكر شرف عن ابراهيم بن ابي طاهر الخشوعي عنه الاربعون في الجهاد له بسند البلدانية به الي القاسم بن مظفر عن عبد العزيز ابن محمد الصالحي وعبد الرحيم بن تاج الامناء ابن عساكر عنه الاربعون الطوال له به الي الزين العراقي عن ابي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي عن القاسم بن مظفر عن سيف الدولة محمد بن غسان الانصاري عنه الاربعون المسماة بعمدة المنتحل وبلغة المرتحل لتقي الدين محمد بن نجم الدين محمد بن فهد الهاشمي وهي تشتمل علي اربعين حديثا من اربعين كتابا في ضمنها عشاريات وحكايات واشعار به الي شيخ الاسلام زكرياء عنه وكذلك: الاربعون المسماة بغاية المقصد والمراد من الاربعين العالية الاسناد له ايضا الاربعون عن اربعين شيخا من اكابر المشايخ الشاميين الذين اجازوا لأبي بكر بن الحسين العثماني المراغي المدني تخريج الحافظ ابن حجر به اليه عنه وبه الي كمال الدين بن حمزة الحسيني عن ابي الفتح محمد ابن المخرجة له عن ابيه الاربعون من مسانيد المشايخ العشرين عن الاصحاب الاربعين لأبي سعد عبد الله بن عمر الصفار به الي الفخر ابن البخاري عن مؤلفها الاربعون عن اربعين شيخا لأبي سعد محمد بن جامع المعروف بخياط الصوف به الي محمد بن العماد العمري عن اخيه ابي الفرج عبد الرحمن عن ابي بكر بن احمد بن عبد الهادي ومحمد بن الرشيد المقدسي عن محمد ابن احمد بن ابي الهيجاء عن ابي علي الحسن بن محمد البكري عن المؤيد بن محمد الطوسي وعمه محمد بن علي الطوسي عن صحابها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77

الاربعون الزاهرة في الاحاديث النبوية الفاخرة عن اربعين شيخا في اربعين بابا من العلم مخرجة من مرويات ابي الحسن علي بن الحسن البغدادي الحنبلي الشهير بابن المقير تخريج الرشيد يحيي بن علي العطار به الي المخرجة له الاربعون عن اربعين شيخا تخريج ابي العباس احمد بن ابي بكر بن احمد القادري الحموي الحلبي لنفسه به الي محمد بن العماد عنه الاربعون عن الاربعين شيخا تخريج ابي العباس احمد بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي الشهير بابن المبرد لنفسه به الي الشمس ابن طولون عنه الاربعون المنتخبة من جزء القاضي ابي عبد الله محمد بن عبد الله الانصاري به الي الفخر ابن البخاري عن ابي اليمن زيد بن الحسن الكندي وابي حفص ابن طبرزد عن محمد بن عبد الباقي الانصاري عن ابراهيم بن عمر البرمكي عن عبد الله بن ابراهيم بن ماسي عن ابراهيم بن عبد الله الكجي عنه الاربعون المنتقاة من صحيح مسلم تخريج الحافظ ابن حجر وهي ماعلا فيه علي رواية البخاري به اليه عن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الهادي عن ابي العباس احمد بن عبد الدايم المقدسي عن محمد بن علي الحراني عن محمد بن الفضل الفراوي بسنده المتقدم في مسلم الاربعون المنتقاة منه ايضا تخريج يحيي بن محمد بن سعد به الي الحافظ عن عبد الواحد بن ذي النون المصري عن علي بن عمر الواني عن محمد بن عبد الله المرسي عن المؤيد بن محمد الطوسي عن الفراوي به اربعون الموافقات العوالي النتقاة من مسموعات ابي الفتح محمد بن عبد الرحيم الهروي نزيل نيسابور تخريج ابي محمد المطهر بن سديد التركماني به الي الفخر ابن البخاري عن المخرجة له

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 78

الاربعون المخرجة من مسموعات ابي منصور عبد الخالق بن زاهر الشحامي تخريج ابي الحسن علي بن محمد بن جعفر الشهرستاني به الي الجلال السيوطي عن الشهاب ابن طريف عن ابي الحسن بن ابي المجد عن يحيي بن سعد وعبد الله ابن ابي طاهر الزاهد عن عبد الخالق بن الانجب بن المعمر عن المخرجة له الاربعون المخرجة من المصافحات لأبي بكر احمد بن محمد البرقاني به الي الحافظ عن ابي هريرة ابن الذهبي وابراهيم بن احمد البعلي عن ابي بكر بن احمد ابن عبد الدائم عن عبد الرحمن بن نجم بن الحنبلي عن شهدة بنت احمد الابري عن محمد بن عبد السلام الانصاري عن البرقاني الاربعون المنتقاة من مسند الشافعي بإسناد واحد هو اصح الاسانيد رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر انتقاء ابي محمد القاسم بن محمد البرزالي به الي ابي العباس الحجار عن محمد بن سعيد الخازن عن ابي زرعة طاهر بن محمد المقدسي عن مكي بن منصور الكرخي عن ابي بكر احمد بن الحسن الجيزي عن محمد بن يعقوب الاصم عن الربيع بن سليمان المرادي عن الامام محمد بن ادريس الشافعي الاربعون المنتقاة من سند ابي هريرة من مسند الامام احمد بن حنبل انتقاء علي ابن محمد الكافي الربعي به الي الفخر ابن البخاري بسنده السابق في مسند احمد وكذا بهذا السند الاربعون المنتخبة من مسند الانصار منه والاربعون المخرجة علي حروف المعجم من مسند الشاميين منه والاربعون المنتقاة من مسند النساء منه من كل امرأة حديث تخريج الضياء المقدسي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79

والاربعون المختارة من ثلاثياته اختيار ابي محمد البرزالي الاربعون المنتقاة من السيرة الهشامية تهذيب ابي محمد عبد الملك بن هشام النحوي به الي عائشة بنت محمد بن عبد الهادي عن الملك اسد الدين عبد القادر ابن عبد العزيز بن عيسي عن ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن احمد بن ابي الفتح خطيب مردا عن ابي محمد هبة الله بن يحيي بن علي بن حيدرة عن عبد الله بن رفاعة السعدي الفرضي عن علي بن الحسن بن الحسين الخلعي عن عبد الرحمن ابن محمد بن محمد بن النحاس التجيبي عن عبد الله بن جعفر بن الورد البغدادي عن ابي سعيد عبد الرحيم بن عبد الله البرقي عن عبد الملك بن هشام. الاربعون المنتقاة من مؤطأ الامام مالك رواية القعنبي انتقاء ابي الحسن علي ابن ابراهيم الحربي به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن ابراهيم بن محمد الحلبي عن محمد بن عمر بن حبيب عن سنقر بن عبد الله الزينبي بسنده السابق في الموطأ الاربعون المنتقاة من شرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي انتقاء ابي عبد الله محمد بن ابي الفتح البعلي به الي محمد بن ابي الصدق العدوي عن علي ابن اسماعيل بن بردس عن ابراهيم بن محمد بن غريب البعلي عن الضياء عبد الرحمن بن عبد الوهاب السلمي البعلي عن محمد بن الحسن القزويني عن محمد بن اسعد حفدة العطاري عن الغوي الاربعون السباعيات لرضي الدين ابي المعالي عبد المنعم بن عبد الله بن محمد الفراوي تخريج ابي المحاسن احمد بن محمد المالكي به الي العز بن جماعة عن الشريف تاج الدين ابي المحاسن علي بن احمد بن عبد المحسن عن ابي عبد الله محمد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80

ابن سعيد بن يحيي الدبيثي ومحمد بن ابي جعفر بن علي بن اسماعيل القرطبي كلاهما عن المخرجة له الاربعون التساعية والاربعون العشارية كلاهما لأبي عبد الله محمد بن جابر الوادياشي وسائر تصانيفه به الي ابي زيد الثعالبي عن ابي محمد عبد الواحد الفرياني عن والده عنه الاربعون التساعيات بالسماع دون الاجازة تخريج ابي محمد عبد الكريم بن عبد النور الحلبي الحنفي من حديثة لنفسه به الي الكمال الحسيني عن محمد بن محمد بن الامام عن محمد بن عبد الله الخطيب ابن الامام عن محمد بن عبد الله الخطيب ومحمد بن يوسف القاضي كلاهما عن ابي الفتح محمد بن احمد بن حاتم عن مؤلفها الاربعون التساعيات لعبد المومن بن خلف الدمياطي به الي العز بن جماعة عنه الاربعون التساعيات للعز بن جماعة تخريج ابي جعفر محمد بن عبد اللطيف ابن الكويك به الي العز الاربعون التساعيات الصحاح لإبراهيم بن محمد بن المؤيد تخريجه لنفسه به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن ابراهيم بن محمد الحلبي عن محمد بن عبد الله بن المحب عن عبد الرحيم بن الزين عمر بن حبيب المحدث عن ابيه عنه. الاربعون وما في اخرها من العشاريات وغيرها للنور علي بن محمد التلواني المسماة بالفتح الرباني تخريج ابي النعيم العقبي من طريق اربعين شيخا من اربعين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81

صحابيا به الي الشمس ابن طولون عن الجمال يوسف بن حسن بن عبد الهادي عن القطب محمد بن محمد الخيضري عن المخرجة له الاربعون المخرجة من مسند الشافعي وهي في الصحيحين تخريج بدر الدين عبد اللطيف بن محمد بن نصر الله الحموي الخطيب لنفسه به الي ابي الحجاج المزي عن المخرج لها عن محمد بن سعيد ابن خازن عن ابي زرعة طاهر بن محمد المقدسي بسنده السابق في مسند الشافعي. الاربعون المتباينة الشيوخ والصحابة والمتن لأم عبد الله عائشة بنت ابراهيم المعروفة بابنه الشرايحي تخريج القطب محمد بن محمد بن الخيضري به الي الشمس بن طولون عن خديجة ابنة عبد الكريم الارموية عنها الاربعون عن اربعين شيخا تخريج ابي العباس احمد بن ابي بكر بن احمد القادري الحموي لنفسه به الي محمد بن العماد العمري عنه. الاربعون عن اربعين شيخا تخريج الشهاب احمد بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي الشهير بابن المبرد لنفسه به الي الشمس عنه الاربعون المختارة من حديث ابي حنيفة تخريج ابي المحاسن يوسف بن الحسن اخي المتقدم لنفسه به الي الشمس قال قرأتها عليه وكذا سمعت عليه الاربعين المسلسة متفرقة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82

والاربعين المسلسلة بالصوالحة والاربعين المسلسلة بالمحمدين والاربعين بسند واحد من حديث انس منتقاة من نسخة الزبير بن عدي والاربعين من رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر الخمسة وتخريجه لنفسه وكذا اروي عنه سائر ما خرجه من الاربعينيات وهي كما ذكر لي تزيد علي ثلاثمائة وستين انتهي واروي الجميع به اليه الاربعون العشارية للزين العراقي به اليه الاربعون الالهيات لمحيي الدين محمد بن علي بن عربي الحاتمي الاندلسي الشافعي نفعنا الله به وهذه الاربعون مسندة ثم ذيلها بأحد وستين خبرا عن ابيه منها اربعون غير مسندة الي النبي صلي الله عليه وسلم به الي الحافظ عن ابي هريرة ابن الذهبي عن القاسم بن المظفر بن محمود الطبيب عنه الاربعون الالهية لأبي الحسن علي بن الفضل المقدسي به الي الحافظ عن عبد الله بن عمر الازهري عن محمد بن غالب بن نجم عن عبد الهادي بن عبد الكريم القيسي عنه الاربعون علي الطبقات له ايضا به الي الجلال السيوطي عن بهاء الدين محمد ابن عبد العزيز البلقيني عن ابي هريرة ابن الذهبي عن الحسن بن علي بن سيد الكل عن محمد بن عبد الخالق بن طرخان عنه الاربعون المسلسلة له ايضا به الي الحافظ عن محمد بن علي بن سكن عن احمد بن ابي بكر الزبيري عن عبد الهادي بن عبد الكريم القيسي عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83

الاربعون المسلسلة بالمحمدين لأبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي تخريج عبد الرزاق بن محمد به الي الشمس ابن طولون عن ابي الفتح محمد بن محمد المزي عن ابي الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري عن الصلاح محمد بن احمد بن العز عن محمد بن علي الواسطي عن محمد بن عبد الواحد المقدسي عن محمد بن علي الحراني ح قال الصلاح عاليا عن محمد بن مومن الصوري عن ابي محمد المؤيد بن محمد الطوسي وهو والحراني عن المخرجة له محمد الفراوي الاربعون المتبانية لشهاب الدين محمد بن احمد الخولي تخريج الحافظ يوسف ابن عبد الرحمن المزي به الي الحافظ عن عبد الله بن عمر الازهري عن ابي بكر ابن قاسم الرحبي عن المخرجة له الاربعون في عمل المتقين لأبي سعيد خليل بن كيكلدي به الي الحافظ عن ابي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن حامد عنه الاربعون للعز عبد العزيز بن محمد ابن جماعة به اليه عنه الاربعون المسماة بشعار الابرار في الادعية والاذكار لأبي الفرج عبد الرحمن ابن احمد بن الشيخة تخريج العزيز خليل بن احمد الاقفهسي به الي الحافظ عنه الاربعون للحافظ الشهاب ابن حجر تخريجه لنفسه المسماة بالإمتاع بالأربعين المتبانية بشرط السماع به اليه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84

الاربعون المسماة بالدرة المضيئة في الصلاة علي خير البريئة لأبي بكر بن محمد بن عبد الله بن احمد بن ناصر الدين به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عنه الاربعون لأبي العباس احمد بن الشهاب احمد بن عبد الحليم بن التيمية تخريج امين الدين محمد بن ابراهيم بن محمد الواني به الي الحافظ عن الشهاب احمد بن ابي بكر بن العز عن المخرجة له الاربعون الصغري المختصرة من الاربعين الكبري المتباينة الاسناد المخرجة علي الصحيح من حديث من حديث بغداد تخريج الشرف عبد المومن بن خلف الدمياطي لنفسه به الي محمد بن العماد عن ابراهيم بن محمد الحلبي عن محمد بن علي الكردي عن المخرج لها وكذا بهذا الاسناد اصلها الاربعون لأبي بكر محمد بن عبد الله الجوزقي به الي زينب الكمالية عن عجيبة الباقذارية عن مسعود بن الحسن البقني عن ابي القاسم بن منده عنه الاربعون للحسن بن سفيان به الي الحافظ عن ابي محمد فرج بن عبد الله الحافظي عن محمد بن عبد الله ابن المحب عن الحسن بن محمد البكري عن المؤيد بن محمد الطوسي عن ام الحسن فاطمة بنت علي ابن عجلان عن عبد الغافر ابن محمد الفارسي عن ابي عمرو بن حمدون عنه الاربعون لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي به الي ابي اسحاق التنوخي عن علي بن عمر الواني عن محمود بن ابي سعيد بن ناصح عنه الاربعون لأبي عبد الله محمد بن اسلم الطوسي به الي ابي طاهر السلفي عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85

ابي غالب محمد بن الحسين الباقلاني عن محمد بن عمر بن بكير عن ابراهيم بن محمد المزكي عن محمد بن وكيع الطوسي عنه الاربعون لأبي سعد احمد بن محمد المنيني به الي الفخر ابن البخاري عن اسماعيل بن ابي ايوب البغدادي عن احمد بن الحسين بن البنا عن محمد بن احمد الاصبهاني عنه الاربعون للشهاب ابي العباس الحجار الحنفي تخريج ابي محمد عبد الرحمن بن محمد البعلي به الي عائشة عن المخرجة له الاربعون لأبي عبد الله محمد بن المسلم الحنبلي به الي الحافظ عن عبد الله بن محمد بن عبيد الله عنه الاربعون وما معها المخرجة من مرويات السراج ابي حفص عمر بن رسلان البلقيني تخريج الحافظ ابن حجر به اليه عنه الاربعون لنصر بن عبد الرزاق به الي الحافظ عن محمد بن علي بن ضرغام عن ابي العباس احمد بن ابي بكر بن طئ الزبيري عن محمد بن يحيي بن هبيرة عنه الاربعون لأبي الحسن علي بن هبة الله بن بنت الجميزي به الي الحافظ عن فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي عن الحسن بن رشيق المعمر عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86

الاربعون من رواية المحمدين المخرجة في صحيح البخاري تخريج ابي بكر محمد بن علي بن ياسر الجياني به الي ابي العباس الحجار عن الحسين بن المبارك الزبيدي بسنده في البخاري الاربعون لأبي الحسن محمد بن عبد الله بن شبوية به الي ابي طاهر السلفي عن محمد بن عبد العزيز العسال عنه الاربعون في اصطناع المعروف لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري به الي الجلال السيوطي عن هاجر بنت الشرف محمد المقدسي عن ابي المعالي الحلاوي عن ابراهيم بن علي ابن الخيمي عنه وهي احاديث مجردة لكن اخرجها محمد بن عبد الله السلمي واضاف اليها ما يناسبها وسماها بهداية الانسان لفضل طائع الامام والعدل والاحسان وبناها علي قوله تعالي ان الله يأمر بالعدل والاحسان الاربعون الاصول لأبي عمر الداني به الي العلامة ابن غازي عن ابي عبد الله السراج عن ابيه عن جده عن ابي عبد الله محمد بن سعيد الرعيني

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87

عن ابي القاسم بن يوسف النجيبي عن ابي عبد الله بن صالح عن ابي الحسن بن السراج عن ابي عبد الله بن زرقون عن ابي عبد الله الخولاني عن مؤلفها الاربعون لأبي عبد الله محمد بن احمد بن المجير به الي الحافظ عن علي بن ابراهيم بن صقر عن ابي القاسم صافي وابي عبد الله محمد ابني نبهان الزاهد عنه الاربعون المساواة لفقيه الحرم محمد بن الفضل الفراوي تخريج علي بن الحسين ابن عساكر به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن محمد بن ابي بكر ابن ناصر الدين عن محمد بن عبد الله بن المحب عن احمد بن ادريس ابن مزيد عن ابراهيم الخشوعي عن ابن عساكر المخرج عنه الاربعون لأبي صالح احمد بن عبد الملك المؤذن به الي التنوخي عن علي بن محمد البندنيجي عن عبد الخالق بن انجب المارديني عن هبة الرحمن بن عبد الواحد القشيري عنه. الاربعون لأبي عبد الله محمد بن يحيي الفقيه الشافعي به الي الزين العراقي عن محمد بن ابي بكر النعماني عن عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني عن يحيي بن الربيع الشافعي عنه الاربعون لأبي الحسن عبد الغافر بن اسماعيل الفارسي به الي الكمال محمد بن حمزة الحسيني عن احمد بن علي بن الشحام عن احمد بن علي بن عبد الحق الحنفي عن القاسم بن محمد البرزالي وابي الحجاج يوسف المزي وهما عن الفخر ابن البخاري عن عبد الله بن عمر الصفار عنه الاربعون لأبي البركات بن ابي سعد به الي الحافظ عن عبد الله بن عمر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88

الازهري عن ابراهيم بن علي بن الخيمي عن يحيي بن علي العطار عن العماد محمد بن محمد الكاتب عنه الاربعون لأبي عبد الله القاسم بن الفضل الثقفي به الي ابي طاهر السلفي عن مؤلفها الاربعون لأبي الفتح نصر بن ابراهيم المقدسي به الي ابن المقير عن الفضل بن سهل عنه الاربعون لإمام الحرمين ابي المعالي عبد الملك بن ابي محمد عبد الله بن يوسف ابن محمد الجويني به الي شيخ الاسلام عن الشمس محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم عن الزين عبد الرحمن بن احمد بن مبارك بن حماد الغزي عن محمد بن عماد الدين علي الانصاري عن جده فخر الدين عبد الله بن عبد الرحمن عن ابي القاسم عرب شاه العلوي عن عبد الجبار بن محمد بن احمد الخواري البيهقي عنه الاربعون لأبي سعد بن احمد بن ابراهيم النيسابوري به الي الحافظ عن ابي هريرة ابن الذهبي عن القاسم بن مظفر ابن عساكر عن ابي نصر عبد الرحيم بن محمد ابن عساكر عن ابي القاسم الحسن بن محمد ابن عساكر عن عبد الرحيم بن ابي القاسم القشيري وابي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي عنه الاربعون المخرجة من السنن الكبري لأبي بكر احمد بن الحسين البيهقي به الي الجلال السيوطي عن محمد بن احمد بن عماد الافقهسي عن ابي هريرة ابن الذهبي عن احمد بن علي بن الزبير عن ابي عمرو بن الصلاح عن منصور بن عبد المنعم الفراوي عن محمد بن اسماعيل الفارسي عن البيهقي وهي الكبري الاربعون الصغري له ايضا به الي العز ابن جماعة عن عائشة بنت موفق الدين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 89

ابن قدامة عن عبد الصمد بن محمد الحرستاني عن ابي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي عن البيهقي الاربعون من نسخة ابي الحسن علي بن موسي الرضي عن ابائه رواية عبد الله ابن احمد بن عامر الطائي عن ابيه به الي الحافظ عن احمد بن ابي بكر المقدسي عن سليمان بن حمزة عن محمد بن ابراهيم الزاهد عن الحسن بن العباس الرستمي عن احمد بن علي بن خلف عن الحسن بن محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة عن الطائي الاربعون الودعانية للقاضي ابي نصر محمد بن علي بن ودعان به الي الحافظ عن احمد بن ابي بكر الحنبلي عن عثمان بن محمد التوزري عن عبد الرحمن بن مكي بن الحاسب عن جده لأمه ابي طاهر السلفي عن ابن ودعان الاربعون لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم به الي ابي النون يونس بن ابراهيم الدبوسي عن عبد الرحمن بن مكي الطرابلسي عن المطهر بن خلف الشحامي عن ابي محمد ابي بكر وجيه بن طاهر الشحامي عن احمد بن علي بن خلف عنه الاربعون للحافظ ابي موسي محمد بن ابي بكر عمر بن احمد بن عمر بن محمد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 90

ابن ابي عييسي المديني الاصبهاني به الي ابي العباس الحجار عن عبد الغني ابن عبد الواحد بن سرور عنه الاربعون له ايضا بهذا السند ايضا الاربعون لأبي هريرة عبد الرحمن بن محمد الذهبي تخريج والده له به الي الحافظ عنه الاربعون من نسخة يزيد الاشعري عن جده عن ابي موسي تخريج ابي الحسن علي بن عمر الدارقطني به الي شيخ الاسلام عن محمد بن عبد الله الاغر عن ابي العباس السويداوي عن زين الدين علبك بن عبد الله الخزنداري وابراهيم بن علي بن الخيمي عن عبد اللطيف الحراني عن عبد العزيز بن محمود بن الاخضر واحمد بن الحسن العاقولي الاول عن يحيي بن علي بن الطرح والثاني عن عبد الرحمن بن محمد القزاز وهما عن ابي القائم عبد الصمد بن علي بن المأمون عن مؤلفها الاربعون التساعية للبدر محمد بن ابراهيم ابن جماعة تخريجه لنفسه به الي والده العز عنه الاربعون المسماة بجوهرة النظام فيمن ولي مصر من الحكام والكلام عليها للاديب الفاضل شمس الدين محمد بن دانيال به الي العز بن جماعة عنه الاربعون من الصحاح العوالي تخريج ابي المظفر بن النابلسي للحافظ ابي الحسن محمد بن احمد بن علي القرطبي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91

والاربعون من الابدال الصحاح العوالي من مسموعاته تخريج ابي العباس الشيباني به الي العز عن ابي علي الحسن بن علي الخلال عن المخرجين لهما عنه الاربعون في التوحيد لأبي اسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن مت الانصاري الهروي به الي العز عن محمد بن احمد بن ابراهيم عن عبد الخالق بن الانجب عن ابي الفتح الكروخي عنه الاربعون العوالي لأبي محمد عبد الخالق بن الانجب بن معمر به الي العز عن الشهاب احمد المتولي عنه الاربعون لأبي الحسن علي بن المفضل به الي العز ابن جماعة عن ابي جعفر ابن الزبير عن ابن ابي الغصن بمرسية عنه الاربعون عن اربعين شيخا من مرويات علاء الدين ابي الحسن علي بن ابراهيم بن داود العطار به الي العز عنه الاربعون المسماة بجمر الغضا لمن تولي القضا للشهاب ابي العباس احمد بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي المكي عن شيخنا الشهاب قاضي القضاة احمد بن محمد الخفاجي عن والده عنه وكذا الاربعون في العدل والاربعون في الجهاد والايضاح عن احاديث النكاح كلها له وسائر تصانيفه وهي زهاء ثمانين مصنفا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92

امالي ابي العباس احمد بن عبد الرحمنن ثعلب وهي اثنا عشر مجلسا به الي ابي حيان عن محمد بن عبد الرحمن الذهان عن محمد بن احمد الصيدلاني عن الحسن بن احمد الحداد عن ابي نعيم احمد بن عبد الله الاصبهاني عن علي بن كيسان الصوفي عن ثعلب امالي ابي القاسم عيسي بن علي ابن الجراح به الي الفخر ابن البخاري عن ابي الحسن علي بن عبد السلام عن ابي القاسم بن ابي شديد عنه امالي ابي اسحاق ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي به الي ابي العباس الحجار عن ابي المنجا عن ابن سعد عن محمد بن محمد بن المحاسن عن علي بن احمد بن البصير عن احمد بن محمد بن الصامت عن ممليها امالي ابي طاهر احمد بن محمد بن احمد بن السلفي به اليه امالي ابي بكر محمد بن القاسم بن بشار الابناري به الي ابن البخاري عن ابي حفص عمر بن محمد بن طبرزد عن ابي بكر محمد بن عبد الباقي الانصاري عن محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن المهتدي بالله عن الشريف يحيي بن الحسن ابن المامون عن ممليها امالي ابي عبد الله الحسين بن هارون الضبي به الي الفخر ابن البخاري عن ابي حفص ابن طبرزد عن اسماعيل بن احمد السمرقندي عن احمد بن محمد بن النقور عن ممليها امالي ابي بكر محمد بن عبد الباقي الانصاري قاضي المرستان به الي ابي الحجاج المزي عن عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني عن ابي عبد الله الحسن بن الخريف عن ابي الخطاب عمر بن محمد عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93

امالي القاضي ابي عبد الله الحسين بن اسماعيل بن محمد المحاملي وهي ستة عشر جزءا من رواية البغدادين والاصبهانيين به الي الحافظ اما الرواية الاولي فالجزء الاول عن مريم بنت الاذرعي عن يونس بن ابراهيم الدبوسي عن علي بن الحسين بن المقير عن محمد بن عبيد الله بن الزعفراني عن محمد بن علي الدقاق وعن عبد الواحد بن محمد بن مهدي عن المحاملي والجزء الثاني عن ابن ابي المجد عن سليمان بن حمزة عن ابي الحسن علي بن هبة الله عن شهدة بنت احمد عن الحسين بن احمد بن محمد النعالي عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي عنه والثالث عن مريم بنت الاذرعي عن يونس بن ابي اسحاق عن ابن المقير عن ابي القاسم احمد بن قفرجل عن عاصم بن الحسن عن ابن مهدي عنه والرابع عن عبد القادر بن محمد الدمشقي عن زينب الكمالية عن ابي جعفر محمد بن عبد الكريم السيدي عن يحنا بنت عبد الله الوهبانية عن الحسين بن احمد به والخامس عن ابراهيم بن محمد بن صديق عن ابي العباس الحجار عن احمد بن يعقوب المرستاني عن محمد بن محمد بن اللحاس عن ابي القاسم علي بن احمد ابن السبري عن عبد الواحد بن محمد به والسادس عن ابي هريرة بن الذهبي عن ابي بكر بن احمد بن عبد الدائم عن محمد بن ابراهيم الاربلي عن شهدة به والسابع عن ابي اسحاق التنوخي عن محمد بن عبد الرحمن بن النشوية عن عبد الرحمن بن مكي عن ابي الطاهر السلفي عن ابي الخطاب نصر بن احمد بن البطر عن ابي محمد بن البيع عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94

والثامن عن عبد الرحمن بن احمد الغزي عن يوسف بن عمر الختني عن ابي محمد عبد الله بن الحسين بن رواحة عن السلفي به واما الثانية فالجزء الاول منها عن خديجة بنت سلطان عن عبد الله بن ابي غالب ابن عساكر ومحمد بن محمد بن الشيرازي عن ابي الوفا محمود بن ابراهيم ابن منده عن محمد بن احمد الباغباني عن ابي بكر محمد بن احمد السمسار وابراهيم بن محمد الطيان وعبد الوهاب بن ابي عبد الله بن منده عن ابراهيم عبد الله بن خرشيد عن المحاملي والثاني والخامس وما بينهما عن فاطمة بنت محمد بن المنجا عن سليمان بن حمزة ومحمد بن محمد الشيرازي وعبد الله بن ابي غالب بن عساكر عن محمود ابن ابراهيم بن منده عن ابي الخير محمد بن احمد الباغباني قال اخبرنا بالثاني والرابع والخامس ابو بكر محمد السمسار وبالثالث عبد الوهاب بن منده عن ابراهيم بن عبد الله بن خرشيد عن ممليها والسادس والتاسع ومابينهما عن عبد الله بن عمر الازهري عن زينب الكمالية عن عجيبة الباقذارية عن ابي الخير الباغباني والحسن العباي الرستمي ومسعود ابن الحسن الثقفي عن السمار به والعاشر والثالث عشر واللذان بعد عن ابي طاهر محمد بن محمد بن الكويك عن زينب الكمالية به وبهذا السند يروي الحافظ بقية الاجزاء اجازة امالي ابن جعفر محمد بن عبد الملك الدقيقي وهي عشرة مجالس في جزء به الي زينب الكمالية عن ابراهيم بن محمود بن الخير عن عبد الحق بن عبد الخالق عن يوسف عن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي عن الحسن بن احمد بن شاذان عن ابي بكر بن احمد بن سليمان العباداني عن ممليها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95

امالي ابي بكر بن خلف الشيرازي به الي عائشة عن محمد بن محمد الشيرازي عن محمد بن عبد الواحد المقدسي عن محمد بن ناصر الصوفي عن ابي سعيد عبد الوهاب بن سعد الكرماني عن ممليها لكن قال الشمس بن طولون في هذا السند نظر امالي ابي بكر احمد بن سليمان النجاد به الي ابي طاهر السلفي عن احمد بن علي بن زكرياء عن محمد بن محمد بن محمد بن مخلد عن ممليها امالي ابي عبد الله محمد بن ابراهيم الجرجاني به الي زينب الكمالية عن عجيبة عن الحسن بن العباس الرستمي عن عالم بن عبد الواحد الخطيب عن ممليها امالي ابي مطيع محمد بن عبد الواحد الاصبهاني به الي ابي العباس الحجار عن جعفر بن علي الهمداني عن ابي طاهر السلفي عن ممليها امالي ابي القاسم علي بن احمد البسري به الي الحجار عن ابي المنجا اللتي عن محمد بن محمد بن محمد بن العطار عن ممليها امالي ابي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الحوفي بالسند قبله الي ابن العطار عن محمد بن ابي محمد السراج عن ممليها امالي ابي ابراهيم اسحاق بن ابراهيم المنجنيقي به الي ابي جعفر الهمداني عن عبد الله بن بري الصوفي عن ابي صادق مرشد بن يحيي المدني عن ابي عبد الله محمد بن الطفال الزاهد عن احمد بن مسلم الخياس عن المملي امالي ابي صالح نصر بن عبد الرزاق الجيلي وامالي ابي بكر محمد بن يحيي الصولي به الي الحجار وهو في الاولي عن ممليها وفي الثانية عن احمد بن يعقوب اتلمرستاني عن محمد بن محمد بن العطار عن علي بن احمد البسري عن عبيد الله ابن الفرضي عن ممليها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96

امالي ابي حفص عمر بن احمد بن شاهين به الي الفخر ابن البخاري عن ابي حفص عمر بن طبرزد عن ابي الفضل محمد بن عمر الارموي عن محمد بن علي ابن المهتدي عن المملي امالي ابي عثمان اسماعيل بن محمد الاصبهاني المعروف بابن ملة به الي الحافظ عن اسماعيل بن ابراهيم الحاكم واحمد بن علي الغضائري عن ابي حفص عمر بن الحسين الشطنوفي ح قال الحافظ وعن الزين العراقي ومحمد بن محمد الميدومي وهما عن النجيب عبد اللطيف الحراني عن عبد المنعم بن عبد الوهاب ابن كليب عن المملي امالي ابي القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين بالسند قبله الي الحراني قال اخبرنا بالجزء السادس والسابع ابو الطاهر المبارك ابن العلوش والمبارك بن محمد المسيبي وبالرابع والعشرين ابو الفرج ابن الجوزي وببقيتها ابو الفرج عبد الرحمن بن ابي الكوم بن ملاح الشط كلهم عن ممليها امالي ابي الحسن محمد بن احمد بن سمعون بالسند قبله الي الميدومي عبد الله بن احمد بن فارس عن زيد بن الحسن الكندي عن هبة الله بن الطيب الزاهد عن ابي طالب محمد بن علي العشاري عن ممليها امالي ابي بكر احمد بن جعفر القطيعي وابي بكر محمد بن اسماعيل الوراق وهي ثلاثة عشر مجلسا به الي الزين العراقي عن عبد الله بن محمد البزوري عن الفخر بن البخاري عن ابن طبرزد عن محمد بن عبد الباقي الانصاري عن علي ابن ابراهيم الباقلاني عنهما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97

امالي نظام الملك ابي علي الحسن بن علي بن اسحاق به الي الحافظ عن عبد الله بن عمر الحلاوي عن زهرة بنت عمر الختني عن ابراهيم وعبد المنعم ابني يحيي النابلسي عن محمد بن موهوب البغدادي عن ابي القاسم نصر بن نصر العكبري عن المملي امالي ابي الحسن محمد بن احمد بن رزقوية به الي ابي اسحاق التنوخي عن ابراهيم بن عبد الرحمن الفزاري عن احمد بن عبد الدائم المقدسي عن احمد بن عبد الله الطوسي عن نصر بن احمد القطب عن المملي امالي ابي القاسم اسماعيل بن احمد بن السمرقندي به الي عائشة المقدسية عن القاسم بن محمد البرزالي عن احمد بن شيبان الشيباني عن زيد بن الحسن الكندي عن المملي امالي ابي محمد عبد الرزاق بن همام الصغاني به الي زينب الكمالية عن ابراهيم بن الخير عن خديجة بنت محمد الهنداوني عن الحسين بن احمد بن طلحة عن علي بن بشران الصوفي عن اسماعيل بن محمد الصفار عن احمد بن منصور الرمادي عن المملي امالي ابي الحسن علي بن عمر القزويني به الي الحافظ عن احمد بن ابي بكر المقدسي عن عثمان بن محمد التورزي عن النجيب عبد اللطيف الحراني عن ابي الفرج ابن الجوزي عن علي بن عبد الرحمن الدينوري عن ممليها امالي الحافظ ابي الحجاج المزي به الي عائشة المقدسية عنه امالي النقيب ابي الفوارس طراد بن محمد الزينبي خمسة وعشرون مجلسا به الي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98

زينب الكمالية عن الاعز بن ابي الفضائل بن العليق عن شهدة بنت احمد بن الفرج عن المملي امالي الحافظ ابي القاسم بن علي بن عساكر به الي الشمس بن طولون اخبرنا بالثاني عشر والتاسع والعشرين والسادس والثلاثين والرابع والسبعين محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن عبد الرحمن بن يوسف بن قريح عن محمد بن عبد الله بن المحب واخبرنا بالثاني عشر عبد الواحد بن المؤيد احمد بن محمد بن اسماعيل ابن عساكر عن جده عن ممليه وبالثلاثة الباقية محمد بن محمد بن محمد بن الشيرازي عن ابي الغنائم المسلم بن احمد الخطيب عن ممليها امالي ابي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر به الي عائشة المقدسية عن ابي نصر محمد بن محمد بن محمد الشيرازي عن ابراهيم الخشوعي عن ممليها امالي ابي محمد الحسن بن محمد الخلال وهي عشرة به الي الحافظ عن عبد الله بن عمر الازهري عن احمد بن علي المستولي ومحمد بن محمد البدوي عن النجيب عبد اللطيف الحراني عن عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب عن المبارك بن الحسين بن احمد الغسال عن المملي امالي ابي عبد الله محمد بن اسحاق ابن منده به الي عائشة عن محمود بن ابراهيم بن منده عن محمد بن احمد الباغباني عن عبد الوهاب ابن الملي عنه امالي الخطيب الحافظ ابي بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي به الي العز بن جماعة عن الوزيرة بنت اسعد بن المنجا التنوخية عن والدها عن محمد بن صابر الزاهد عن هبة الله بن محمد بن الاكفاني عن المملي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99

امالي زين الحفاظ ابي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي تنوف عن ثلاثمائة مجلس به اليه امالي الحافظ ابن حجر به اليه امالي حافظ دمشق ابي بكر محمد بن عبد الله بن ناصر الدين به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن المملي امالي ابي المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي به الي الشمس ابن طولون عنه امالي ابي علي اسماعيل بن القاسم البغدادي المعروف بالقالي به الي ابي طاهر السلفي عن يونس بن محمد بن معتب عن ابي عمر بن محمد بن يحيي عن احمد ابن عبد العزيز بن ابي الحيان عنه كتاب ادب النفوس لأبي بكر محمد بن الحسين الاجري به الي الجلال السيوطي عن فاطمة ابنة علي عن ابي هريرة بن الذهبي عن محمد بن علي السنجاري عن اسماعيل بن احمد الغرافي عن ابي الحسن عبد الحق بن عبد الخالق الزاهد عن علي بن محمد العلاف عن عبد الملك بن محمد بن بشران عن مؤلفه كتاب ادب الصحبة لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي به الي عائشة المقدسية عن ابي عبد الله محمد بن احمد بن عثمان عن احمد بن هبة الله بن عساكر عن المؤيد بن محمد الطوسي عن احمد بن سهل الساجدي عن ابي بكر محمد بن اسماعيل اليقليسي عن مؤلفه كتاب ادب الحكماء للقاضي ابي بكر احمد بن عمرو بن ابي عاصم به الي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100

ابي الحجاج بن خليل عن اسعد بن احمد بن ابي غانم عن جعفر بن عبد الواحد الثقفي عن ابي طاهر محمد بن احمد بن عبد الرحيم عن ابي بكر عبد الله بن محمد بن فورك عن مؤلفه كتاب ادب الشريعة الكبري والوسطي والصغري للشمس محمد بن مفلح الحنبلي به الي الحافظ عن ابراهيم ابن المؤلف عنه وبهذا السند كتاب الاصول له كتاب ادب الفقير لأبي العباس احمد بن عطاء الروذباري به الي ابي طاهر السلفي عن ابي عبد الله محمد بن احمد الرازي عن علي بن الحسن بن جحاف عن المؤلف كتاب ادب الغرباء لأبي الفرج علي بن الحسين الاصبهاني به الي الحافظ عن علي بن ابي الخير المكي عن محمد بن سليمان الشيباني عن علي بن عبد الصمد بن ابي الجيش عن ابيه عن ابي الفرج ابن الجوزي عن اسماعيل بن احمد ابن عبد عن ابي منصور محمد بن محمد العكبري عن ادم بن محمد بن ابراهيم عن مؤلفه كتاب ادب الكتاب لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة به الي ابي طاهر السلفي عن يونس بن محمد بن معتب عن ابي عمر احمد بن محمد بن يحيي عن احمد بن عبد العزيز بن ابي الحباب عن اسماعيل بن القاسم الغالي عن ابي حعفر احمد ابن المؤلف عنه كتاب ادب الدين والدنيا لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي به الي ابن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101

المقير عن محمد بن ناصر السلامي عن شجاع بن فارس الذهلي عن المؤلف وبهذا السند كتاب الاحكام السلطانية له كتاب الادب لأبي بكر احمد بن الحسين البيهقي به الي الفخر بن البخاري عن ابي محمد منصور بن عبد المنعم الفراوي عن عبد الجبار بن محمد الخوازي عن مؤلفه كتاب الادب لأبي عبد الله بن عبد الرحمن الدغولي به الي الحافظ عن ابي ابي الحسن بن ابي المجد عن عبد الله بن ابي غالب بن عساكر عن ابي عبد الله محمد بن عساكر عن علي بن الحسين بن عساكر عن ابي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي وعبد المنعم بن ابي القاسم القشيري عن ابي عبد الله محمد بن علي الخشاب عن ابي بكر محمد بن عبد الله الجوزقي عن المؤلف كتاب الادب المفرد لإمام الحفاظ ابي عبد الله البخاري به الي العز بن جماعة عن والده البدر عن اسماعيل بن احمد الغرافي ومكي بن مسلم بن علان عن ابي طاهر السلفي عن ابي غالب محمد بن الحسن الباقلاني عن ابي العلاء محمد بن علي الواسطي عن احمد بن محمد النيازكي البخاري عن احمد بن محمد بن الجليل بالجيم البخاري عن مؤلفه كتاب الادب لأبي محمد عبد الله بن محمد جعفر بن حيان الشهير بأبي الشيخ به الي الحافظ عن ابي هريرة بن الذهبي عن ابي محمد القاسم بن مظفر ابن عساكر عن محمد بن عبد الله بن رواحة عن ابي طاهر السلفي عن بندار ابن محمد الحلفاني عن عبد الرحمن بن محمد بن ابي علي عن مؤلفه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102

كتاب الادب الصغري لأبي الفضل سليمان عبد القوي الحنبلي به الي الشمس ابن طولون عن ابي الحسن علي بن البهاء البغدادي عن عمر بن ابراهيم ابن مفلح عن محمد بن المحب عبد الله عن احمد بن المحب عن والده عنه كتاب ادب العالم والمتعلم للبدر محمد بن ابراهيم بن جماعة به الي ولده العز عنه وكذا بهذا السند مشيخته التي خرجها لنفسه ومشيخته التي خرجها المقشراني ومشيخته التي خرجها البرزالي والفوائد الغزيرة في احاديث بربرة والتنقيح من احكام الجامع الصحيح والاطاعة في فضل الجماعة والتنزيه في دفع حجج التشبيه ومسند الاجناد في الات الجهاد وسائر تصانيفه كتاب الاوائل لأبي عروبة الحسين بن ابي معشر الحراني به الي الحافظ عن ابي المجد عن سليمان بن حمزة عن محمد بن عبد الواحد الصالحي عن احمد بن محمد القاري عن ابي مسلم محمد بن علي بن مهر بزدا عن ابي بكر محمد بن ابراهيم المقدسي عن مؤلفه كتاب الاوائل لأبي بكر بن ابي شيبة به الي الحافظ عن فاطمة بنت المنجا التنوخية عن سليمان بن حمزة عن محمد بن عبد الواحد المقدسي عن ابي جعفر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103

الصيدلاني عن الحسن بن احمد الحداد عن ابي نعيم احمد بن عبد الله الاصبهاني عن محمد بن علي العسكري من غيلان بن احمد الزاهد عن المؤلف كتاب الاوائل لأبي بكر احمد بن عمر بن ابي عاصم به الي الحافظ عن ابي طاهر بن الكويك عن سعيد بن فلاح الدمشقي عن احمد بن ابي الخير الزاهد عن محمد بن ابي بكرالكراني عن محمود بن اسماعيل الصوفي عن محمد بن عبد الله بن شاذان عن عبد الله بن محمد القباب عن مؤلفه كتاب الاوائل لأبي القاسم بن احمد الطبراني به الي الحافظ عن الكمال احمد بن علي بن عبد الحق عن ابي الحجاج المزي عن ابراهيم بن اسماعيل الدرجي عن ابي جعفر الصيدلاني عن الحسن بن احمد الحداد عن ابي نعيم الاصبهاني عن مؤلفه كتاب الاوائل لأبي الفضل الجلال السيوطي به اليه كتاب الارشاد الي بيان ما اشكل من المرسل في الاسناد للضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي به اليه كتاب الارشاد لأبي العز محمد بن الحسين القلانسي في العشر به الي الاستاذ ابن الجزري عن ابي حفص عمر بن الحسن المراغي عن احمد بن ابراهيم بن عمر بن فرج الفاروقي عن ابي عبد الله الحسين بن ابي الحسن الواسطي عن عبد الله بن منصور الباقلاني عن مؤلفه كتاب الارشاد في معرفة مذاهب القراء السبعة وشرح احوالهم لأبي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104

الطيب عبد المنعم بن عبد الله بن غليون به الي ابي حيان عن الحسين بن عبد العزيز بن ابي الاحوص عن ابي القاسم علي بن بقي عن ابي محمد شريح ابن شريح عن ابيه عن احمد بن علي بن هاشم المقري عن مؤلفه وبهذا الاسناد كتاب اكمال الفائدة له كتاب الارشاد لأبي يعلي الخليل بن عبد الله الخليلي في معرفة احوال الرواة من التابعين به الي ابي طاهر السلفي عن اسماعيل بن عبد الجبار الزاهد عن المؤلف كتاب ارشاد الساري في شرح صحيح البخاري للشهاب احمد بن محمد بن ابي بكر القسطلاني عن شيخنا نور الدين علي بن محمد الاجهوري عن بدر الدين محمد بن يحيي بن عمر القرافي عن جد شيخنا زين الدين عبد الرحمن بن الاجهوري عن مؤلفه وكذا بهذا السند المواهب اللدنية وسائر تصانيفه كتاب الانواع والتقاسيم للحافظ ابي حاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان البستي به الي محمد بن العماد عن علي بن حسين بن عدوة عن خديجة بنت محمد بن ابي بكر بن احمد بن عبد الدائم عن محمد بن احمد بن ابي الهيجاء بن الزراد عن الصدر الحسن بن محمد البكري عن عبد العزيز بن محمد بن ابي الفضل الهروي عن تميم بن ابي سعيد الجرجاني عن علي بن محمد بن علي بن عبد الله البجائي عن محمد بن احمد الزوزني عن مؤلفه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105

كتاب الاحكام السلطانية لأبي يعلي محمد بن الفراء الحنبلي به الي الفخر بن البخاري عن ابي الفرج ابن الجوزي وابن طبرزد وزيد بن الحسن الكندي كلهم عن ابي بكر محمد بن عبد الباقي الانصاري عنه وكذا بهذا الاسناد كتاب ابطال التأويلات لأخبار الصفات له كتاب الاحكام لأبي عبد الله محمد بن فرج مولي ابن الطلاع به الي العز بن جماعة عن ابي جعفر بن الزبير عن ابراهيم بن عامر عن ابي عبد الله خليل العيسي عنه كتاب الاحكام الصغري لأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الازدي الاشبيلي نزيل بجاية به الي ابي اسحاق التنوخي عن محمد بن جابر الوادي اشي عن عبد الله بن محمد بن هارون عن علي بن ابي نصر الزاهد عن مؤلفها كتاب الاحكام الكبري له به الي الجلال السيوطي عن محمد بن مقبل الحلبي عن محمد بن علي الحرواي عن عبد المومن بن خلف الدمياطي عن الزكي عبد العظيم المنذري عن محمد بن احمد الهاشمي عنه كتاب احكام القرآن العظيم لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي به الي العز بن جماعة عن ابي جعفر ابن الزبير عن ابي الحسن الغافقي عن ابي محمد ابن عبيد الله عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 106

كتاب الاحكام لمجد الدين ابي البركات عبد السلام بن عبد الله بن الحصر به الي العز بن جماعة عن الرشيد بن ابي القاسم عنه كتاب الاحكام الكبري لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي به الي العز عن ابي الحسن علي بن محمد بن احمد اليونيني عن ابيه عن مؤلفها كتاب احكام القرآن لأبي محمد المنذر بن سعيد القاضي به الي ابي اسحاق التنوخي عن يحيي بن محمد بن سعد عن جعفر بن علي الهمداني عن ابي طاهر السلفي عن محمد بن احمد الطيطلي عن جعفر بن عبد الله الزاهد عن الحكم بن المنذر ابن مؤلفها عنه كتاب احكام القرآن للقاضي ابي بكر محمد بن محمد بن بكير به الي ابي النون الدبوسي عن ابي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال عن ابي محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب عن ابيه عن محمد بن سعيد بن ثابت عن عبد الله ابن محمد القلعي عن ابراهيم بن سعيد المالكي عن مؤلفه كتاب احكام القرآن لأبي اسحاق اسماعيل بن اسحاق القاضي بالسند قبله الي والد ابن عتاب عن عبد الرحمن بن احمد بن احمد بن العجيبي عن محمد بن اسحاق بن السليم عن احمد بن دحيم بن خليل عن ابراهيم بن حماد بن اسحاق عنه كتاب الاحكام للسيف الامدي به الي الجلال السيوطي عن احمد بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107

ابراهيم القليوبي عن ابي علي الهمداني عن ابي النون يونس بن ابراهيم الدبوسي عن الامام عز الدين بن عبد السلام عنه كتاب اخبار الصلاة للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي به الي زينب الكمالية عن عبد الرحمن بن ابي الفهم اليلداني عنه الاخبار الطوال لأبي القاسم علي بن المحسن التنوخي به الي الحافظ عن ابي هريرة ابن الذهبي عن يحيي بن محمد بن سعد عن علي بن ابي السعادات ابن شاكر عن محمد بن علي الكناني عن محمد بن احمد الخازن عنه اخبار ابن ابي ذئيب لأبي سليمان محمد بن عبد الله بن زبر به الي محمد بن العماد عن خديجة بنت علي بن ابي عمر عن محمد بن اسماعيل الانصاري عن اسماعيل بن ابراهيم التنوخي عن بركات بن ابراهيم الخشوعي عن هبة الله بن محمد بن الاكفاني عن عبد العزيز بن محمد الكناني عن عبد الوهاب بن نصر عن بن زبر اخبار ابراهيم بن ادهم تأليف ابي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الاجري به الي ابن العماد عن ابراهيم بن محمد بن خليل عن ابي بكر محمد بن عبد الله بن المحب عن زينب بنت ابي العباس بن عبد الرحيم عن ابي الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي عن ابي القاسم ذاكر بن كامل الخفاف عن علي بن احمد بن بيان عن عبد الملك بن محمد بن بشران عن المؤلف اخباره جمع ابي محمد جعفر بن محمد الخلدي به الي ابي العباس الحجار عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108

ابي المنجا اللتي عن الحسن بن جعفر الهاشمي عن علي بن محمد العلاف عن علي بن احمد الحمامي عنه اخبار عمر بن عبد العزيز لأبي بكر الاجري به الي زينب الكمالية عن ابي جعفر محمد بن عبد الكريم السندي عن ابي محمد وفا بن اسعد الزاهد عن علي ابن احمد بن بيان عن عبد الملك بن محمد بن بشران عنه اخباره جمع تقي بن مخلد به الي عائشة عن محمد بن محمد بن محمد بن الشيرازي عن جده عن ابي القاسم علي بن الحسين ابن هبة الله عن ابي يعلي الحسين بن المحبوبي الصيرفي عن نصر بن ابراهيم المقدسي عن عبد الله بن الوليد الاندلسي عن ابي عبد الله محمد بن احمد بن عبد الله بن محمد اللخمي عن جده عن عبد الله بن يونس المقبري عنه اخبار ابي نصر بشر بن الحارث الحافي به الي الفخر بن البخاري عن ابن طبرزد عن محمد بن عبد الله بن المقتدي عن طاهر بن الحسين القواس عن عثمان بن احمد السماك عن الحسن بن عمرو المروزي عنه اخباره ومسانيده تأليف ابي نعيم احمد بن عبد الله الاصبهاني به الي ابي العباس الحجار عن ابي المنجا بن اللتي عن ابي سعيد محمد بن احمد الاصبهاني عن الحسن بن احمد الحداد عن مؤلفه اخباره جمع ابي العباس احمد بن حسن بن عبد الهادي به الي الشمس بن طولون عنه اخبار رابعة العدوية لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي به الي الحافظ عن زين الدين بن ابي بكر بن الحسين المدني عن محمد بن غالي الدمياطي عن النجيب عبد اللطيف الحراني عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109

اخبار الرهبان ومواعظهم لأبي القاسم تمام بن محمد الرازي به الي الحافظ عن ابراهيم بن محمد المقدسي عن محمد بن ابي بكر بن عبد الله عن محمد بن عبد المومن الصوري عن عبد الصمد بن محمد الحرستاني عن ابي محمد عبد الكريم بن حمزة الزاهد عن العزيز بن محمد الكناني عنه اخبارهم لمحمد بن يزيد به الي ابي طاهر السلفي عن حمد بن محمد الزاهد عن عبد الرحمن بن محمد الذكواني عن الحسن بن اسحاق بن يزيد عن الحسن بن علي الشعراني عن المؤلف اخبار الامام احمد بن محمد بن حنبل ومناقبه تأليف ولده ابي الفضل صالح به الي زينب الكمالية عن عجيبة الباقذارية عن محمد بن ابي بكر المديني عن محمد بن احمد بن المطهر بن عبد الله عن جده عن ابي عبد الله بن يزداد الزاهد عن ابي مسلم بن المديني الزاهد عن مؤلفها اخبار الامراء لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي به الي الحافظ عن عبد الرحمن بن محمد الغزي عن ابي النون الدبوسي عن علي بن الحسين بن المقير عن محمد بن ناصر البغدادي عن ابراهيم بن سعيد الحبال عن عبد الرحمن بن عمر النحاس عن محمد بن يوسف الكندي اخبار الثقلاء لأبي مزاحم الخاقاني به الي الحافظ عن المحب محمد بن محمد ابن محمد الوراق عن ابي الحجاج المزي عن عمر بن محمد بن ابي عصرون عن ابن طبرزد عن محمد بن عبد الباقي الانصاري عن ابراهيم بن عمر البرمكي عن محمد بن العباس بن جوية عنه اخبار الثقلاء لأبي نعيم احمد بن عبد الله الحافظ به الي ابي الحجاج المزي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110

عن ابي العباس احمد بن سلامة عن مسعود بن ابي منصورالحمال عن الحسن ابن احمد الحداد عنه اخبار الثقلاء لأبي محمد الحسن بن محمد الخلال به الي الحافظ عن فاطمة وعائشة بنتي محمد بن عبد الهادي عن ابي محمد بن عبد الله بن الحسين بن ابي التائب عن محمد بن ابي بكر البلخي عن السلفي عن جعفر بن احمد السراج عنه. اخبار الطفيليين لأبي بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي به الي الحافظ عن عبد الرحمن بن احمد الغزي عن محمد بن غالي الدمياطي عن النجيب الحراني عن حمزة بن علي القبيطي عن محمد بن احمد بن توبة عن المؤلف اخبار النحويين لأبي طاهر عبد الواحد بن عمر المقري به الي الفخر بن البخاري عن زيد بن الحسن الكندي عن عبد الله بن علي المقري عن علي بن محمد العلاف عن علي بن احمد الحمامي عنه اخبار عقلاء المجانين لأبي سهل محمود بن عمر العكبري به الي الفخر عن الموفق عبد الله بن احمد بن قدامة عن احمد بن حمزة السلفي عن سعيد بن احمد بن البنا عن ابي نصر محمد بن محمد الهاشمي عنه اخبار ابي نواس لأبي العباس احمد بن شاهين به الي ابي طاهر السلفي عن علي بن الطيوري الصوفي عن ابي عثمان الخراز عن احمد بن معروف الخشاب عنه كتاب اقتضاء العلم العمل للحافظ ابي بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي به الي زينب الكمالية عن عجيبة الباقذارية عن مسعود بن الحسن الثقفي عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111

كتاب الاسئلة الفائقة من الزين عبد الرحمن بن سليمان الشهير بأبي شعر بالأجوبة اللائقة للحافظ ابن حجر به اليه كتاب انس العاقل وتذكرة الغافل للحافظ محمد بن علي النرسي به الي ابي طاهر السلفي عنه كتاب الاستقامة والرد علي اهل الاهواء لأبي عاصم خشيش بن اصرم النسائي به الي السلفي عن محمد بن احمد الرازي عن محمد بن الحسين النيسابوري عن الحسن بن رشيق الزاهد عن العباس بن محمد المصري عنه كتاب اصول السنة لأبي عمرو عثمان بن احمد بن السماك به الي ابن المقير عن احمد بن احمد الجوارقي عن محمد بن احمد بن الحباب عن علي بن محمد بن بشران عنه كتاب احوال الموحدين للحافظ ابي نعيم احمد بن عبد الله الاصبهاني به الي الحافظ عن ابن ابي المجد عن ابي بكر احمد بن محمد الدشتي عن ابي الحجاج المزي عن مسعود بن ابي منصور الحمال عن الحسن بن احمد الحداد عنه كتاب الاذكار للإمام محيي الدين بن شرف النووي به الي ابي اسحاق التنوخي عن علي بن ابراهيم بن العطار عنه كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي به الي ضياء المقدسي عنه كتاب الاعلام بوفيات الاعلام للحافظ ابي عبد الله محمد بن احمد الذهبي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112

به الي الجلال السيوطي عن محمد بن احمد بن عماد الاقفهسي عن ابي هريرة ابن المؤلف عنه كتاب الاضاحي لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن ابي الدنيا به الي ابن المقير عن محمد بن عبيد الله بن الزاغوني عن محمد بن محمد العكبري عن علي بن احمد الحمامي عن علي بن احمد بن ابي قيس عن المؤلف كتاب الاستذكارلأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر استباط ابي طاهر احمد بن محمد السلفي به الي السلفي عن ابي عمران موسي بن ابي تليد عنه وكذا بهذا السند كتاب التمهيد له وكلاهما في شرح الموطأ وكذا بهذا السند كتاب الرد من عابه بأكل طعام السلاطين وقبوله حوائزهم كتاب الاسماء المفردة من اسماء العلماء لأبي بكر احمد بن هارون البرديجي له الي ابي طاهر السلفي عن الحسن بن احمد الحداد عن عبد الملك بن الحسين الاصبهاني عن محمد بن ابراهيم التميمي عن عبد الملك بن بدر بن الهيثم عن مؤلفه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113

كتاب اختصاص القرآن بعوده الي الرحمن للضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي به اليه كتاب انوار الاثار في فضائل الصلاة علي النبي المختار لأبي العباس احمد بن معد به الي الجلال السيوطي عن نشوان بنت عبد الله عن ابراهيم بن ابي بكر الصالحي عن الشرف عبد المومن بن خلف الدمياطي عن عبد الرحمن بن علي المخزومي عن محمد بن عبد الله الحضرمي عنه كتاب الاستغناء بأحكام الاستثناء للشهاب احمد بن ادريس القرافي المالكي به الي العز ابن جماعة عن الامام ابي حيان عن مؤلفه وبهذا السند: كتاب الفروق وكتاب الدر المنظوم في الخصوص والعموم وكتاب التنقيح وشرحه التوضيح وشرح المحصول والذخيرة كلها له كتاب استدعاء اللباس من كبار الناس للحافظ ابي موسي محمد بن ابي بكر بن المديني به الي زينب الكمالية عن عجيبة الباقذارية عنه كتاب الامثال لأبي عروبة الحسين بن محمد الحراني به الي الفخر ابن البخاري عن محمد بن احمد الصيدلاني عن ابي الخير عبد الكريم بن علي بن فورجة عن ابي طاهر محمد بن احمد بن عبد الرحيم عن محمد بن ابراهيم بن المقير عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114

كتاب الامثال لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي به الي ابي طاهر السلفي عن علي بن شرف الانماطي عن محمد بن علي الدقاق عن عبد الله ابن احمد البغدادي عن مؤلفه كتاب الامثال لأبي عبد الله محمد بن الحسين السلمي به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن خديجة بنت علي بن ابي عمر عن ابي العباس احمد بن المظفر الحافظ عن عبد الرحيم بن الحسين ابن عساكر عن عبد الكريم بن ابي سعد السمعاني عن ابي الخير جامع بن ابي نصر السقاء عن محمد بن عبد العزيز القصار عن مؤلفه كتاب الامثال لأبي محمد عبد الله بن محمد بن حيان المعروف بأبي الشيخ به الي ابي الحجال بن خليل عن مسعود بن ابي منصور الحمال عن عبد الكريم ابن حمزة العلوي عن محمد بن علي بن سموية عنه كتاب الافراد لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني به الي الحافظ عن عبد الرحمن بن احمد الغزي عن يونس الدبوسي عن علي بن الحسين بن المقير عن المبارك بن الحسن الشهرزوري عن علي بن المهتدي بالله عنه كتاب الافراد لأبي حفص عمر بن احمد بن شاهين به الي الفخر ابن البخاري عن ابن طبرزد عن احمد بن محمد الزوزني عن محمد بن محمد بن وشاح عنه كتاب الافراد المخرجة من اصول ابي الحسن احمد بن عبد الله بن رزيق به الي الفخر بن البخاري عن عبد الله بن محمد الحرستاني عن عبد الكريم بن حمزة السلمي عن محمد بن مكي الازدي عن جده احمد بن عبد الله بن رزيق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115

كتاب الاغراب لأبي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي به الي ابي النون الدبوسي عن عبد الرحمن بن مكي عن ابي القاسم بن بشكوال عن ابي الفرج ابن عتاب عن عمر بن عبد الله بن الزاهد عن خلف بن قاسم بن عبد الله عن محمد بن عبد الله بن حيوية عنه كتاب الاموال لأبي الشيخ به الي الحافظ عن احمد بن ابي بكر بن العز عن اسحاق بن ابراهيم الصفار عن ابي الحجاج المزي عن مسعود بن منصور الحمال عن حمزة بن العباس العلوي عن محمد بن علي المكفوف عنه كتاب الاموال لأبي عبيد القاسم بن سلام اللغوي به الي الحافظ عن محمد ابن علي بن ضرغام عن يحيي بن يوسف بن المصري عن علي بن هبة الله بن سلامة عن شهدة بنت احمد الكاتبة عن طراد بن محمد الزينبي عن احمد بن علي بن البادي عن حامد بن محمد الرفاء عن علي بن عبد العزيز البغوي عنه كتاب الاموال لحيدر بن زنجوية وهو كالمستخرج علي كتاب ابي عبيد وقد شاركه في بعض شيوخ وزاد عليه زيادات به الي الحافظ عن احمد بن ابي بكر الحنبلي عن سليمان بن حمزة عن عبد الله بن الحافظ عبد الغني عن اسماعيل بن علي الخبزوي عن علي بن مسلم السلمي عن نصر الله بن ابراهيم المقدسي عن محمد بن عوف المزني عن محمد بن موسي السمار عن محمد بن خزيم عنه كتاب اشراط الساعة للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي به الي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116

محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن خديجة ابنة علي بن ابي عمر عن محمد بن اسماعيل بن الخباز عن احمد بن عبد الدائم المقدسي عنه وكذا بهذا السند كتاب الانساب له كتاب الاقتصاد في الاعتقاد له كتاب اسلاف رسول الله صلي الله عليه وسلم لأبي عبد الله محمد بن اسحاق المسيبي به الي عائشة عن ابي عبد الله محمد بن احمد الذهبي عن الحسن بن علي الخلال عن جعفر بن علي الهمداني عن ابي طاهر السلفي عن الحسن بن علي الخلال عن جعفر بن علي الهمداني عن ابي طاهر السلفي عن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي عن الحسن بن علي الجوهري عن محمد بن العباس بن حيوية عن محمد بن القاسم الكركي عن عبد الله بن عمر البلخي عنه كتاب الانتصار لشيخ السنة ابي عبد الله محمد بن بطة الحنبلي عما ذكره الخطيب البغدادي من التطفيف كعادته في حق الحنبلية بل والحنفية تأليف ابي الفرج ابن الجوزي به الي الجلال السيوطي عن احمد بن ابراهيم بن نصر الله الحنبلي عن الزين ابي بكر بن الحسين المراغي عن محمد بن محمد الميدومي عن النجيب عبد اللطيف الحراني عن ابن الجوزي كتاب اخلاق البخلاء لأبي بكر بن علي الخطيب به الي الحافظ عن احمد بن علي بن عبد الحق عن ابي الحجاج المزي عن عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني عن ابي حفص بن طبرزد عن محمد بن عبد الملك بن خيرون عنه وكذا بهذا الاسناد كتاب البسملة وانها من الفاتحة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117

كتاب الاسامي التي تسمي بها الرجال والنساء لأبي موسي المديني به الي الشمس بن طولون عن ابي الفضل محمد بن الامام الشافعي عن التقي محمد بن فهد المكي عن ابي اسحاق التنوخي عن سليمان بن حمزة عن محمد بن عبد الواحد المقدسي عنه وكذا بهذا السند كتاب من اسمه ابو صالح عن ابي هريرة ومن اسمه عطاء عن ابي هريرة والشرح المكمل لنسب الحسن المهمل في صحيح مسلم وكتاب تصحيح صلاة التسبيح والتبيين لاستثناء اليمين والنهي والخطر عن التطوع بعد صلاة الفجر وتضييع العمر والايام في اصطناع المعروف في اللئام والمغيث في غريب القرآن والحديث كتاب الانتصار لأفضل المهاجرين والانصار تأليف ابي محمد عبد المغيث ابن زهير الجرمي به الي الجلال السيوطي عن محمد بن مقيل الحلبي عن محمد بن علي الحراوي عن الشرف عبد المومن بن خلف الدمياطي عن عبد القادر بن عبد الجبار القزويني عنه كتاب الاثار رواية الامام محمد بن الحسن الشيباني عن ابي حنيفة وغيره به الي الحافظ عن محمد بن علي الحريري عن القوام امير كاتب بن عمر الاتقاني عن احمد بن سعد البخاري عن حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر عن شمس الائمة محمد بن عبد الستار الكردي عن عمر بن عبد الكريم الموصلي عن عبد الرحمن بن محمد الكرماني عن ركن الدين الحسين بن محمد الارسابندي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118

عن محمد بن محمود الزوزني عن ابي عبيد الله بن عمر الدبوسي عن ابي الفتح محمد بن محمود الاستروشني عن ابي علي الحسن بن خضر النسفي عن عبد الله بن يعقوب بن محمد الحارثي عن محمد بن ابي حفص احمد بن حفص الكبير عن ابيه عن الامام محمد كتاب الابواب لأبي بكر عبد الله بن محمد النيسابوري به الي الفخر ابن البخاري عن ابن طبرزد عن محمد بن صوما الزاهد عن عبد الله بن الحسن الخلال عن عبد الله بن احمد الصيدلاني عنه كتاب الاشراف في مسائل الخلاف لأبي بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر به الي الحافظ عن ابن ابي المجد عن سليمان بن حمزة عن عيسي بن عبد العزيز اللخمي عن عبد الكريم بن محمد بن السمعاني عن اسماعيل بن الفضل عن ابي طاهر بن عبد الرحيم عن ابي بكر بن المقري عنه كتاب احياء علوم الدين لحجة الاسلام ابي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي به الي الحافظ عن علي بن محمد الخطيب عن سليمان بن حمزة عن محمد بن عماد الحراني عن عبد الكريم بن محمد السمعاني عن محمد بن ثابت البهرماوي عن مؤلفه قال الحافظ وعن ابي حيان الصغير عن جده ابي حيان الكبير عن الحسن ابن ابي الاحوص الزاهد عن احمد بن محمد الخزرجي عن القاضي ابي بكر محمد ابن عبد الله بن العربي عنه الفية الزين يحيي بن معطي والفصول له الي ابي حيان عن ابي بكر بن عمر القسطنطيني عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119

الفية الامام جمال الدين بن مالك به الي شيخ الاسلام زكرياء عن ابي عبد الله الرشيدي عن ابي اسحاق التنوخي عن احمد بن محمد بن غانم الجعفري عن ناظمها ووقعت لي هي وتسهيل الفوائد والكافية وكل تصانيفه مسلسلة بالمحمدين عن شيخنا العلامة محمد بن محمد بن ابي بكر المرابط الدلائي عن والده العارف بالله تعالي عن محمد بن قاسم القصار عن محمد بن عبد الرحمن اليسثتي عن المامين محمد بن غازي ومحمد بن محمد الخطاب والاول عن محمد ابن محمد بن مرزوق عن ابيه عن جده ابي عبد الله محمد بن مرزوق عن محمد بن ابي اليمن بن الكويك والثاني عن والده محمد بن عبد الرحمن عن محمد ابن عبد الرحمن السخاوي عن محمد بن احمد بن عمر القرافي عن بن الكويك عن محمد بن اسماعيل بن الخباز عن محمد بن مالك كذا املي علي الشيخ من حفظه الفية ابن شعبان في النحو اسمها كفاية الغلام تأتي في الكاف ان شاء الله تعالي الفية اصول الحديث للزين العراقي وشرحها له

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120

والألفية الزكية في السيرة النبوية له به اليه. والألفية في اصول فقه الشافعية نظم الشمس محمد بن عبد الدائم البرماوي به الي الكمال محمد بن حمزة الحسيني عن الكمال محمد بن محمد بن امام الكاملية عنه فيها وفي جميع تصانيفه. الفية ابن الهائم في الفرائض وجميع تصانيفه به الي الجلال السيوطي عن شيخنا الامام البلقيني وزين الدين ابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن اسحاق التميمي الدارمي الخليلي عنه. الفية البدر الزركشي في الاصول وسائر تصانيفه به الي الجلال السيوطي عن تقي الدين الشهني عن والده عنه. الفية الجلال السيوطي في العربية به اليه. كتاب اصلاح المنطق لأبي يوسف يعقوب بن السكيت النحوي به الي الحافظ عن محمد بن احمد الفاضلي عن ابي النون الدبوسي عن عبد الرحمن بن مكي بن ابي طاهر السلفي عن يونس بن محمد بن معتب عن ابي عمر احمد بن محمد الحذا عن احمد بن عبد العزيز بن ابي الحباب عن اسماعيل بن القاسم البغدادي عن ابي بكر محمد بن القاسم الانباري عن ابيه عن عبد الله بن محمد المستملي وابي جعفر احمد بن عبيد بن ناصح كلاهما عنه اناشيد ابي غالب شجاع بن فارس الذهلي به الي ابن المقير عن محمد بن ناصر السلامي عنه. كتاب اصلاح الحروف التي كان يصحفها اسحاق الديري في مصنف عبد الرزاق لأبي عبد الله محمد بن احمد بن مفرح به الي جعفر بن علي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121

الهمداني عن ابي القاسم بن بشكوال عن ابي الفرج بن عتاب عن محمد بن عبد الله بن عائد عنه. كتاب الإلماع الي معرفة اصول الروايات وتقييد السماع للقاضي عياض بن موسي به الي الحافظ عن ابي علي محمد بن احمد الفاضلي عن ابي النون الدبوسي عن عبد المالك بن محمد بن محارب عن ابي العباس احمد بن علي ابن حكيم عنه. كتاب الإكمال له ايضا وهو شرح مسلم به الي الحافظ عن عبد الرحمن بن احمد الغزي عن الدبوسي الي اخر السند قبله. قال الحافظ وعن ابي حيان بن حيان بن ابي حيان عن جده عن محمد بن ابي عامر الأشعري عن علي بن احمد الغافقي عنه. كتاب اعراب القرآن لأبي اسحاق ابراهيم بن السري الزجاج به الي الحجار عن عبد اللطيف عن شهدة عن علي بن الحسن بن ايوب عن محمد ابن علي الواسطي عن الحسين بن عبد الغفار الفارسي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122

كتاب اعراب القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري به الي الحجار عن المحب بن النجار عنه. كتاب اعجاز القرآن لأبي الحسن عقيل بن عيسي الرماني به الي ابي طاهر السلفي عن محمد بن بركات اللغوي عن الحسين بن ميمون بن النسيبي عنه. كتاب الاقناع لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي به الي ابي اسحاق التنوخي عن محمد بن ابي بكر بن احمد بن عبد الدائم عن جده عن عبد الرحمن ابن محمد بن كليب عن احمد بن عبيد الله بن كادش عنه. كتاب الاقناع في القراءات السبع لأبي جعفر احمد بن علي بن الباذش به الي الاستاذ ابن الجزري عن ابي المعالي محمد بن احمد الدمشقي عن ابي حيان محمد بن يوسف عن الحسين بن عبد العزيز بن ابي الاحوص عن الخطيب عبد الله بن محمد بن الحسين الكواب عن احمد بن علي بن حكيم عنه. كتاب الاقناع لأبي علي الحسن بن علي الاهوازي به الي ابي الحسن بن المقير عن محمد بن ناصر عن عبد الوهاب بن محمد بن منده عنه. كتاب اختلاف قراء الامصار في عدد اي القرآن لمحمد بن سفيان به الي ابي حيان عن الحسن بن عبد العزيز بن ابي الاحوص عن سليمان بن موسي بن سالم عن محمد بن جعفر بن جميل عن شريح بن محمد بن شريح عن ابيه عن عمر بن الحسين النقوسي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123

كتاب الايجاز في القراءات الاحدي عشر لأبي الحسن علي بن محمد بن فارس به الي ابي طاهر السلفي عن احمد بن علي الحلواني عنه. كتاب ارادة الطالب في القراءات العشر لأبي محمد عبد الله بن علي سبط الخياط به الي الاستاذ ابن الجزري عن ابي علي الحسن بن احمد الصالحي عن احمد الصالحي عن ابي اليمن زيد بن الحسن الكندي عنه وكذا بهذا السند: كتاب الايجاز له كتاب الاشارات في القراءات العشر لأبي نصر منصور بن احمد العراقي به الي الفخر بن البخاري عن ابي اليمن الكندي عن عبد الله بن علي سبط الخياط عن محمد بن الحسين القلانسي عن يوسف بن علي الهذلي عنه. كتاب اغاثة اللهفان في مصائد الشيطان لمحمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن عبد الرحمن بن سليمان بن ابي الكرم عن الزين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي عنه. كتاب استنشاق نسيم الانس في نفحات رياض القدس لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي به الي محمد بن ابي الصدق العدوي عن داود بن سليمان الموصلي عنه. وكذا بهذا السند: كتاب اهوال القبور له كتاب اختلاف العلماء تأليف ابي بكر محمد بن الحسين الاجري به الي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124

العز بن جماعة عن عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن عبد الغني عن اسماعيل بن احمد العراقي عن عبد الله بن احمد بن محمد الطوسي عن ابي بكر احمد بن علي بن الحسين بن زكريا عن علي بن احمد الحمامي عنه. كتاب اسني المطالب في مناقب امير المؤمنين علي بن ابي طالب للأستاذ ابي الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري به اليه. كتاب الانساب المشتبهة من البلدان للحافظ ابي بكر محمد بن موسي الحازمي به الي ابي النون يونس بن ابراهيم عن محمد بن عبد الله الدمياطي عنه. كتاب الانساب للعز علي بن احمد ابن الاثير وهو مختصر كتاب ابي سعد ابن السمعاني وزيادة عليه به الي عائشة عن محمد بن محمد بن الشيرازي عنه. وبهذا السند: كتاب اسد الغابة في معرفة الصحابة له والصواب في اسمه محمد وله اخ وهو المجد ابو السعادات المبارك مصنف النهاية وجامع الاصول وثالث وهو الضياء ابو محمد بنصر الله. كتاب الانساب لأبي محمد عبد الله بن علي الراشاطي به الي ابي حيان عن الحسن بن عبد العزيز بن ابي الاحوص عن ابي جعفر احمد بن عبد الرحمن بن سعيد عنه. كتاب الانساب لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن السمعاني به الي الحافظ عن ابن ابي المجد عن سليمان بن حمزة عن عيسي بن عبد العزيز اللخمي عنه. وبهذا السند: تاريخ مرو.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125

ومن كنيته ابو سعد وعز العزلة كلها له. كتاب الانساب للزبير بن بكار به الي الفخر بن البخاري عن ابن طبرزد عن النقيب علي بن طراد الزينبي عن ابي جعفر محمد بن احمد بن سلمة عن محمد بن عبد الرحمن المخلص عن احمد بن سليمان الطوسي عن مؤلفه. كتاب اسئلة البغداديين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم عن احوال الرواة. كتاب اسئلة مسعود السجزي له ايضا به الي الحافظ عن عبد الرحمن ابن احمد الغزي عن ابي النون الدبوسي عن علي بن الحسين بن المقير عن ابي الفضل احمد بن طاهر عن ابي بكر بن علي بن خلف عنه. كتاب الاسماء والكني لللإمام احمد بن حنبل به الي ابي طاهر السلفي عن علي بن الطيوري الزاهد عن الحسن بن الحسن الانماطي عن عبد الله بن احمد الشواب عن العباس بن العباس الجوهري عن ابي الفضل صالح بن الامام احمد عن ابيه. كتاب اسماء الصحابة لأبي عبد الله بن عبد الرحمن الدغولي به الي ابن المقير عن محمد بن ناصر السلامي عن عبد الوهاب بن محمد بن منده عن محمد بن عبد الله الجوزقي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126

كتاب الاكمال للأمير ابي نصر علي بن هبة الله بن ماكولا بالسند قبله الي السلامي عنه. كتاب اختلاف الحديث لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة به الي زينب الكمالية عن ابراهيم بن محمود بن الخير عن شهدة عن المبارك بن عبد الجبار الصوفي عن عبد الملك بن عمر القزاز عن عبيد الله بن بطة العكبري عن ابي بكر محمد بن الحسن الصوفي عنه. كتاب الاقران لأبي محمد عبد الله بن محمد بن حيان ابي الشيخ به الي الحافظ عن ابي العباس احمد بن اقبرص عن اسحاق بن يحيي الامدي عن عيسي ابن محمد الخياط عن عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف عن ابي المحاسن هادي ابن اسماعيل بن الحسن عن محمد بن احمد بن عبد الرحيم عنه. كتاب الاكابر عن الاصاغر لأبي عبد الله محمد بن حميد المخزومي به الي ابي الحجاج يوسف بن خليل عن ابي جعفر الصيدلاني عن ابي علي الحداد عن ابي نعيم الاصبهاني عنه. كتاب الاكابر عن الاصاغر لأبي يعقوب اسحاق بن ابراهيم المنجنيقي به الي ابي اسحاق التنوخي عن عائشة بنت علي الصنهاجي عن عبد الله بن عبد الواحد بن علاف عن هبة الله بن علي البةصيري عن علي بن الحسين الفراء عن ابراهيم بن سعيد الحبال عن المسلم بن الحسين الخلال عن الحسن بن رشيق الزاهد عن مؤلفه. كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تأليف ابي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن ابي الدنيا به الي ابي الحجاج المزي عن ابراهيم بن عبد الله بن يونس الارمني عن الموفق عبد الله بن احمد بن قدامة عن هبة الله بن هلال الدقاق عن المبارك بن عبد الجبار بن الطيوري عن محمد بن علي العشاري عن محمد بن عبد الله بن اخي ميمي عن الحسين بن صفوان البردعي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127

كتاب اصطناع المعروف له به الي ابي اسحاق التنوخي عن عبد الرحمن بن علي بن مناع عن المقداد بن هبة الله القيسي عن موسي بن سعيد الهاشمي عن اسماعيل بن السمرقندي عن محمد بن عبد اللملك الرزاز عن محمد بن احمد بن رزقوية عن احمد بن سليمان النجاد عنه. كتاب اصلاح الدين له به الي الحافظ عن ابي هريرة بن الذهبي عن القاسم بن مظفر بن عساكر عن علي بن الحسين الزاهد عن محمد بن عبيد الله ابن الزعفراني عن علي بن احمد بن البسري عن ابي طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص عن عبد الله بن عبد الرحمن بن خلف عنه. كتاب اعتلال القلوب لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي به الي عائشة عن محمد بن محمد بن الشيرازي عن يعيش بن علي الموصلي عن عبد الله بن احمد الطوسي عن علي بن محمد بن العلاف عن عبد الملك بن محمد بن بشران عن ابي العباس احمد بن علي الكندي عنه. كتاب الاستيذان لأبي محمد عبد الله بن المبارك الزاهد به الي ابي الحجاج المزي عن محمد بن عبد السلام بن ابي عصرون عن ابي مسلم احمد بن شيرويه الديلمي عن نصر بن المظفر البرمكي عن عبد الوهاب بن ابي عبد الله بن منده عن ابيه عن حاجب بن احمد الطوسي عن عبدان بن احمد عنه. كتاب الاشربة للإمام احمد بن حنبل به الي الفخر بن البخاري عن ابي حفص بن طبرزد عن هبة الله بن محمد بن الحصين عن علي بن الحسين التنوخي عن احمد بن ابراهيم بن شاذان عن ابي القاسم عبد الله بن محمد البغوي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128

كتاب الاشربة لأبي بكر احمد بن عمر بن ابي عاصم به الي الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي عن ابي جعفر الصيدلاني عن محمود بن اسماعيل الصيرفي عن ابي بكر احمد بن ابراهيم بن شاذان عن عبد الله بن محمد بن القباب عنه. كتاب الاطعمة له ايضا به الي الحافظ عن عبد الله بن عمر السعودي عن محمد بن خالد الفارقي عن محمد بن مرتضي بن العفيف عن عفيفية بنت احمد الفارقانية عن ابي جعفر احمد بن اسحاق بن احمد عن ابي القاسم بن ابي بكر ابن ابي علي عن عبد الله بن محمد القباب عنه. كتاب الاطعمة لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي به الي ابي العباس الحجار عن الحسين بن المبارك الزبيدي عن ابي الوقت عن محمد بن الحسن الفضولي عن احمد بن محمد بن سليمان عن المطلب بن يوسف القهندزي عنه. كتاب اعلام النبوة لأبي داود سليمان بن الاشعث السجستاني به الي ابي النون الدبوسي عن عبد الرحمن بن مكي عن ابي القاسم بن بشكوال عن ابي محمد بن عتاب عن ابي عمر عثمان بن عبد البر عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن عن ابي بكر بن داسة عنه. كتاب اعلام النبوة لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة به الي ابي حيان عن الحسن بن عبد البعزيز بن ابي الاحوص عن احمد بن يزيد بن بقي عن شريح ابن محمد بن شريح عن ابيه عن ابي عبد الله محمد بن الخطيب البغدادي عن الحسن بن عبد الله بن المهندس عنه. كتاب اخلاق النبي صلي الله عليه وسلم للقاضي اسماعيل بن اسحاق بن حماد به الي ابي طاهر السلفي عن ابي غالب محمد بن الحسن الباقلاني عن الحسن بن احمد بن شاذان عن احمد بن محمد القطان عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129

كتاب اكرام الضيف لأبي اسحاق ابراهيم بن اسحاق الحربي به الي ابي الحجاج بن خليل عن خليل بن بدر الزاهد وابي جعفر الصيدلاني عن ابي علي الحسن بن احمد الحداد عن ابي نعيم احمد بن عبد الله الاصبهاني عن محمد بن جعفر بن ابي الهيثم عنه. كتاب الاعتكاف لأبي الحسن علي بن احمد الحمامي به الي زينب عن حرة بنت عبد الوهاب ابن برغش عن ابي الفتح محمد بن شاتيل الزاهد عن علي بن محمد بن العلاف عنه. كتاب ابكار الافكار لأبي الحسن علي بن محمد الامدي به الي الحافظ عن محمد بن احمد الفاضلي عن ابي النون الدبوسيي عن ابي الحسن بن المقير عن محمد بن ناصر السلامي عن ابي عبد الله الحميدي عن ابي عمر بن عبد البر عن عمربن حسين بن نائل عن ابيه عن ابي المظفر عنه كتاب اسباب النزول لأبي الحسن علي بن احمد الواحدي به الي ابن المقير عن ابي الفضل احمد بن سعيد الميهني عنه. كتاب اخلاق الشيوخ واخبارهم لأبي بكر المرودي به الي الفخر ابن البخاري عن ابي الفرج ابن الجوزي عن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي عن ابي القاسم علي بن احمد عن ابي عبد الله ابن بطة عن ابي بكر الاجري عن ابي نصر احمد بن محمد الزاهد عنه. كتاب اخلاق حملة القرآن لأبي بكر الاجري به الي ابي العباس الحجار عن عبد اللطيف بن محمد القبيطي عن علي بن احمد الكرخي عن ابي بكر احمد بن علي بن الحسين ابن زكرياء عن ابي الحسن الحمامي عنه. كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي به الي ابي اسحاق التنوخي عن يحيي بن يوسف المصري عن علي بن هبة الله بن بنت الجميزي عن عبد الحق ابن عبد الخالق البغدادي عن محمد بن الحسن بن البنا عن الحسن بن علي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130

الجوهري عن محمد بن العباس بن حبوية عن ابي بكر احمد بن عبد الله السجستاني عن الربيع بن سسليمان المرادي عنه. كتاب احاديث ابراهيم بن ادهم لأبي عبد الله بن منده به الي العز بن جماعة عن محمد بن العز بن مشرف الانصاري عن محمد بن الحسن البغدادي عن اسماعيل بن احمد الكاتب عن احمد بن محمد البغدادي عن عبد الوهاب بن المؤلف عنه. كتاب احاديث الزهاد والعباد لأبي محمد محمد بن عقيل البلخي به الي ابي العباس الحجار عن محمد بن عبد الواحد الهاشمي عن ابي الوقت عبد الاول عن ابي صاعد يعلي بن هبة الله الفضيلي عن عبد الرحمن بن احمد بن ابي شريح عنه. كتاب اختلاف المصاحف لأبي اسحاق ابراهيم بن محمد النحوي المعروف بنفطويه به الي ابي النون عن ابي علي الزاهد عن ابي طاهر السلفي عن المبارك ابن عبد الجبار الصيرفي عن عمر بن محمد العكبري عن احمد بن ابراهيم بن شاذان عنه. كتاب اسباب الاسماء لأبي محمد عبد الغني بن سعيد به الي ابي الحسن بن المقير عن ابي الفتح محمد بن عبد الباقي بن البطر عن محمد بن ابي نصر الحميدي عن خلف بن احمد الزاهد عنه كتاب الاحاديث المخرجة في مختصر ابي ابراهيم اسماعيل بن يحيي المزني به الي ابن المقير عن محمد بن ناصر السلامي عن عبد اوهاب بن ابي عبد الله بن منده عن ابيه عن احمد بن اسماعيل العسكري عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131

كتاب الالقاب لأبي بكر احمد بن عبد الرحمن الشيرازي به الي العز بن جماعة عن ابي العباس احمد بن اسحاق الأبراقوهي عن عبد السلام بن فرج بابرقوه عن شهردار بن شيرويه عن احمد بن عمر بن البيع عن حميد بن المأمون ابن جميل عنه. كتاب الامام في الاحاديث الاحكام. ومختصره الالمام كلاهما للتقي بن علي ابن دقيق العيد به الي الحافظ عن محمد بن احمد بن حاتم عن محمد بن عدلان الشافعي عنه وبهذا السند سائر تصانيفه. كتاب الاعلان في القراآت السبع للجمال عبد الرحمن بن عبد المجيد بن الصفراوي به الي الحافظ عن محيي الدين عبد الوهاب بن محمد القروي عن محمد بن عبد البصير الانصاري عن عبد الله بن علي الاسمر عنه. كتاب الاعلام بفضل الصلاة علي خير الانام لأبي محمد عبيد الله محمد بن عبد الرحمن النميري به الي الحافظ عن محمد بن احمد بن حاتم عن عبيد الله ابن محمد بن السراج عن محمد بن علي بن برطال عن عبد الرحمن بن محمد الخزرجي عن محمد بن حكم الحصار عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132

كتاب الأذان لأبي محمد عبد الله بن محمد بن حيان المعروف بأبي الشيخ به الي ابي طاهر السلفي عن بندار بن محمد عن ابي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن ابي علي عنه. كتاب الاستيعاب في معرفة الصحابة لأبي عمر يوسف بن عبد البر به الي عائشة المقدسية عن عبد الله بن الحسين بن ابي التائب عن محمد بن ابي بكر البلخي عن ابي طاهر السلفي عن ابي عمران موسي بن ابي تليد المغربي عنه. كتاب الإلزامات لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني به الي محمد بن ابي الصدق العدوي عن محمد بن عبد الله بن ناصر الدين عن ابن ابي المجد عن التقي سليمان بن حمزة عن عمر بن كرم الدينوري عن عبد الوهاب بن محمد الصابوني عن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي عن محمد بن علي العشاري عنه. كتاب الاخوة والاخوات لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني به الي السلفي عن المبارك بن عبد الجبار بن الطيوري عن محمد بن عبد الواحد بن عبد الله عنه. كتاب الارتشاف في النحو لأبي حيان محمد بن يوسف الاندلسي به الي الحافظ عن العز محمد بن الكويك عنه. كتاب الاشارة فيه ايضا للتاج عمر بن علي اللخمي المالكي الشهير بالفاكهاني به الي الحافظ عن عبد الوهاب بن محمد القروي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133

وبهذا السند: وشرحها له وشرحه للرسالة وسائر تصانيفه كتاب الاشارة في تلخيص سيرة سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم واثار من بعده من الخلفاء للحافظ علاء الدين علي بن مغلطاي به الي الحافظ عن اسماعيل بن ابراهيم الحنفي عنه. كتاب اصلاح الغلط لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة وهو تعقب علي ما وقع في كتاب الغريبين للأبي عبيد به الي الحافظ عن اسماعيل بن ابراهيم الكناني عن اسماعيل بن ابراهيم التفليسي عن المعين احمد بن علي الدمشقي عن هبة الله بن علي البوصيري عن محمد بن بركات النحوي عن ابي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي عن ابي مسلم محمد بن احمد الكاتب عن احمد بن ابي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة عن ابيه. قال الحافظ وقد رد ابو عبد الله محمد بن نصر المروزي علي هذا الرد ووقفت عليه في جزء لطيف. كتاب الادغام الكبير لأبي عبد الله بن الكماد به الي العلامة ابن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134

غازي عن ابي عبد الله محمد بن محمد بن يحيي السراج عن ابيه عن جده عن القاضي ابي البركات السلمي عنه. كتاب اقرب الوسائل في شرح الشمائل للشمس محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ابي بكر السخاوي به اليه وكذا: ارتياح الاكباد بأرباح فقد الاولاد والايضاح والتبين في مسألة التقلين والانتهاض في ختم الشفا لعياض والاصل الاصيل في تحريم النقل من التوراة والانجيل وسائر تصانيفه كتاب الاصطفا لبيان معاني الشفا لأبي عبد الله محمد الدلجي بالسند المقتدم في البخاري اليه المسلسل بمحمد. كتاب اظهار صدق المودة في شرح البردة للإمام ابي عبد الله محمد الحفيد ابن احمد بن محمد الخطيب ابن مرزوق وسائر تصانيفه وتصانيف جده به اليهما. كتاب الامر باتباع السنن واجتناب البدع للضياء ابي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن احمد المقدسي والاحاديث في صلاة الضحي له ايضا به الي العز ابن جماعة عن سليمان ابن حمزة عنه. كتاب اجوبة المسائل النجدية واربعين مسألة كلامية للإمام فخر الدين ابي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الرازي ابن خطيب الري به الي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 135

العز بن جماعة عن الحافظ ابي محمد الدمياطي عن شمس الدين ابي محمد عبد الحميد بن عيسي الخسروشاهي عنه. وكذا بهذا السند: التفسير الكبير والمحصول والمحصل والملخص ومعالم الادلة والمنتخب ونهاية العقول والمباحث العمادية وشرح الاسماء الحسني وسائر تصانيفه التي منها المنطق الكبير في الحكمة.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136

وكتاب في الفراسة جمع فيه لب كتاب ارسطو طاليس مع زيادات مهمة وكتاب مبسوط في علم الاخلاق وكذا بهذا السند ابياته المشهورة وهي: نهاية اقدام العقوول عقال واكثر سعي العالمين ضلال وارواحنا في غفلة من جسومنا وحاصل دنيانا اذي ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوي جمعنا فيه لقال وقالوا وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. وكذا البيتان من نظمه وهما: حكم جري قبل خلق الخلق في الازل فليس ينقض بالتدبير والحيل وانما هي ارزاق مقدرة تدنو وتبعد لا بالجد والكسل. كتاب الابدال العالمية والمصافحات ومن روايات النجيب ابي الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني تخريج ابي العباس احمد بن محمد الظاهري به الي العز بن جماعة عن المخرج عن المخرجة له كتاب ايضاح مالا يسع المحدث جهله تأليف الحافظ ابي جعفر عمر بن عبد المجيد المقدسي به الي العز عن والده محمد بن ابراهيم عن جماعة عن علي بن وهب بن مطيع عنه. كتاب الابدال المخرجة من الصحاح والحسان والعوالي تخريج الحافظ بهاء الدين ابي محمد القاسم بن ابي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137

لنفسه به الي العز عن الشريف موسي بن موسي بن علي بن ابي طالب عن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي عنه. ام الفرج وتسمي المنفرجة هي قصيدة لأبي الفضل يوسف بن محمد ابن يوسف المعروف بابن النحوي به الي شارحها شيخ الاسلام زكرياء والي الجلال السيوطي كلاهما عن محمد بن محمد المرجاني عن ابي هريرة ابن الذهبي عن ابي عبد الله بن رشيد عن محمد بن احمد بن حيان عن علي بن مفرج الصهناجي عن احمد بن علي بن ابي بكر البلاطي عن عبد الله بن ميمون ابن محمد بن غنام عن محمد بن عبد المعطي بن الرماح عن ناظمهما.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138

حرف الباء الموحدة.
كتاب البعث والنشور لأبي بكر عبد الله بن ابي داود السجستاني به الي الحافظ عن ابي الحسن بن ابي المجد عن سليمان بن حمزة عن ابي المنجا عبد الله ابن عمر بن اللتي عن سعيد بن احمد بن البنا عن محمد بن محمد الزينبي عن ابي محمد بن عمر الوراق عنه. كتاب البسيط لحجة الاسلام الغزالي بالسند قبله الي سليمان عن محمد بن عثمان الصيرفي عن عبد الكريم بن محمد السمعاني عن محمد بن ثابت بن عبد الله عنه قال سليمان وعن عمر بن كرم الدينوري عن عبد الخالق عنه. وكذا بهذا السند. كتاب الوسيط والوجيز في الفقه والمستصفي في الاصول وسائر تصانيفه. كتاب الباعث عن انكار الحوادث للشهاب ابي شامة عبد الرحمن بن اسماعيل المقري به الي ابي اسحاق التنوخي عن علي بن يحيي الشاطبي عنه وكذا كتاب البسلمة له ومختصره له. كتاب البسلمة لأبي عمر بن عبد البر به الي الحافظ عن احمد بن الحسن الزينبي عن محمد بن احمد الفارقي عن محمد بن مرتضي بن عبد الله عن علي ابن المفضل عن محمد بن عبد الله بن ميممون عن ابي محمد بن عتاب عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139

كتاب البسلمة لأبي محمد سليم بن ايوب الرازي به الي الحافظ عن ابن ابي المجد عن محمد بن داود بن عمر عن اسحاق بن طرفان الزاهد عن حمزة بن احمد بن فارس عن نصر بن ابراهيم المقدسي عنه. كتاب بر الوالدين لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري به الي العز بن جماعة عن احمد بن هبة الله بن عساكر عن زينب ابنة عبد الرحمن الشعري عن عمر بن منصور الصفار عن احمد بن علي بن خلف عن يعلي بن حمزة المهلبي عن ابي بكر محمد بن احمد بن دولوية عنه. كتاب البر والعقوق وشرح الكبائر لأبي بكر احمد بن بدران به الي الحافظ عن احمد بن محمد بن السلاب عن محمد بن احمد بن راجح عن احمد بن عبد الدائم المقدسي عن عبد الله بن احمد خطيب الموصل عنه. كتاب بهجة النفوس لأبي محمد عبد الله بن ابي جمرة وهي شرح لنحو ثلاثمائة حديث اختصرها هو من صحيح البخاري به الي الشمس السخاوي عن عبد الرحيم بن محمد بن ابي عبد الله بن الحاج عن جده عن مؤلفها كتاب يغية الباحث من علم الموارث نظم ابي عبد الله محمد بن علي الرحبي به الي ابي الحجاج المزي عن احمد بن العز الفاروثي عن الحسين بن المبارك الزبيدي عنه. كتاب البر والصلة لعبد الله بن المبارك به الي ابي الحجاج المزي عن عبد الرحمن بن احمد بن عبد المالك عن ابي الفتح محمد بن عبد السلام بن عبد الله عن محمد بن عمر الارموي عن احمد بن محمد النقور عن عثمان بن محمد بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140

المنتاب عن يحيي بن محمد بن صاعد عن الحسين بن الحسن المروزي عنه. بانت سعاد نظم ابي محمد كعب بن زهير بن ابي سلمي به الي ابن المقير عن الحافظ محمد بن ناصر عن علي بن الحسن الخلعي عن عبد الرحمن بن محمد ابن النحاس عن عبد الله بن جعفر بن الورد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن البرقي عن عبد الملك بن هشام النحوي الي اخر سنده المذكور في سيرته. كتاب بداية الهداية لأبي حامد الغزالي به الي ابن المقير عن ابي العباس احمد بن محمد المندائي عنه كتاب البيان والتحصيل لأبي الوليد بن رشد به الي ابي النون عن علي بن محمد الصابوني عن ابي طاهر السلفي عنه. وكذا كتاب المقدمات وسائر تصانيفه. كتاب البسيط في التفسير لأبي الحسن علي بن احمد الواحدي به الي ابي الحسن بن المقير عن احمد بن طاهر المهني عنه. كتاب بداية حال الحلاج لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الشيرازي به الي زينب الكمالية عن عجيبة الباقذارية عن احمد بن المقرب الصيرفي عن المبارك ابن عبد الجبار الصيرفي عن منصور بن ناصر الزاهد عنه. كتاب البكاء لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي به الي زينب الكمالية عن محمد بن الفضل بن عبد الواحد المقدسي عن عبد الخالق بن القاسم الصيدلاني عن اسماعيل بن الفضل الاخشيدي عن محمد بن عبد الرحمن الزاهد عن عبد الله ابن محمد بن عبد الله عنه. كتاب بر الوالدين لأبي اسحاق ابراهيم بن اسحاق الحربي به الي زينب عن ابراهيم بن محمود بن الخير عن عبد الله بن احمد السراج عن ابي القاسم علي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141

ابن بيان الزاهد عن ابي محمد بشري بن عبد الله الفارسي عن عبد الله بن احمد الابياري عنه. كتاب البيان في القراءات السبعة لأبي طاهر عبد الواحد بن محمد البغدادي به الي ابي طاهر السلفي عن يونس بن محمد بن معتب عن احمد بن محمد الحذاء عن احمد بن علي المصري عن علي بن محمد الحمامي عنه وكذا بهذا الاسناد: كتاب الفضل وكتاب الهاءات له. كتاب البرهان لإمام الحرمين ابي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني به الي ابي العباس الحجار عن جعفر بن علي بن ابي البركات عن القاسم بن بشكوال عن ابي بكر محمد بن عبد الله بن العربي عن ابي حامد الغزالي عنه. كتاب بهجة الاسرار ولوامع الانوار لأبي الحسن علي بن عبيد الله بن الجهضم الهمداني به الي الحجار عن الانجب بن ابي السعادات الحمامي عن محمد بن عبد الباقي بن البطي عن احمد بن عبد القادر بن يوسف عن عبد العزيز بن علي الازجي عنه. كتاب برد الاكباد عن فقد الاولاد لحافظ دمشق ابي بكر محمد بن ابي بكر بن ناصر الدين به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عنه. وكذا منظومته: بديعة البيان عن موت الاعيان. البردة للشرف ابي عبد الله محمد بن سعيد الدلاصي ثم البوصيري به الي العز ابن جماعة عنه. بديعة ابي عبد الله محمد بن جابر الاندلسي المسماة الحلة السيرا في مدح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142

خير الوري به الي الحافظ عن ابي بكر احمد بن عمر العجلوني عنه. بديعية ابي سعيد شعبان بن محمد الاثري المسماة بعقد البديع في مدح الشفيع به الي ابي الفتح محمد بن محمد المزي عنه. بديعية لابن حجة وسائر كتبه به الي الجلال السيوطي عن تقي الدين بن فهد عنه. بديعية للصفي الجلي وديوانه به الي السيوطي عن تقي الدين بن فهد عن جمال الدين بن ظهيرة عن تقي الدين محمد بن رافع عنه. البشارة العظمي بأن المؤمن حظه من النار الحمي لأبي الفرج عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي به الي الشمس بن طولون عن يوسف بن حسن المقدسي عن احمد بن محمد بن زيد عنه. بشري اللبيب بذكر الحبيب لأبي الفتح محمد بن سيد الناس اليعمري وهي قصائد نبوية من نظمه. وشرحها به الي الحافظ عن عبد الرحمن بن احمد الغزي عنه. كتاب البحر المحيط لأبي حيان محمد بن يوسف به الي العز ابن جماعة عنه. وكذا مختصره المسمي بالنهر له وسائر تصانيفه. كتاب البراغيث ويعرف بجزء البراغيث ايضا وهو من حديث ابي محمد عبد الله بن هارون القطان به الي الحافظ عن الزين المراغي عن ابي محمد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143

صالح بن مختار عن محمد بن عبد الهادي الزاهد عن ابي طاهر السلفي عن محمد بن علي بن ابي الصقري عنه. كتاب البيوع لأبي بكر احمد بن محمد الاثرم به الي العز بن جماعة عن سليمان بن حمزة عن عبد العزيز بن ياقا عن ابي الحسن علي بن عساكر البطائحي عن محمد بن يوسف الزاهد عن ابراهيم بن عمر البرمكي عن محمد بن عبد الله بن بخيت عن عمر بن محمد بن عيسي عنه. كتاب بيان علة الحديث لأبي الفرج بن الجوزي به الي ابن البخاري عنه وكذا كتاب بيان الخطأ والصواب له كتاب بيان تلبس الجهمية لأبي العباس احمد بن تيمية الحراني به الي الشمس ابن طولون عن يوسف بن حسن المقدسي عن عمر بن ابراهيم بن مفلح عن محمد بن عبد الله بن المحب عنه. وكذا: بيان الدليل له. كتاب البستان في القراءات الثلاث عشر لأبي بكر عبد الله بن الجندي به الي الاستاذ ابن الجزري عنه. بلغة الطالب الحثيث من صحيح عوالي الحديث للموفق ابي محمد عبد الله ابن محمد بن قدامة تخريج بن اخته الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي به الي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144

شيخ الاسلام زكريا عن محمد بن مقيل الحلبي عن الصلاح بن ابي عمر عن اسماعيل بن عبد الرحمن عن المخرجة له. كتاب بشارة المحبوب بتكفير الذنوب لأبي هريرة عبد الرحمن بن الشيخ خليل الادرعي الشافعي به الي الجلال السيوطي عن احمد بن محمد الحمصي عنه. كتاب البعث للحافظ ابي بكر احمد بن الحسين البيهقي به الي الفخر بن البخاري عن عبد الكريم بن عبد الرحمن عن زاهر بن طاهر الشحامي عنه. كتاب البعث للضياء المقدسي به الي الحافظ عن فاطمة بنت المنجا عن سليمان بن حمزة عنه. البهجة الوردية به الي الحافظ عن ابي اليسر بن الصائغ عن زين الدين عمر بن المظفر ابن الوردي كتاب بصائر ذوي التميير في الطائف الكتاب العزيز مجلدان لمجد الدين ابي عبد الله محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم بن عمر الفيروزابادي اللغوي به الي الجلال السيوطي عن محمد بن علي بن الالواحي عنه وكذا بهذا السند: شرحه مشارق الانوار اربع مجلدات وكتاب الاصعاد الي رتبة الاجتهاد اربع مجلدات وكتاب الوصول الي الاحاديث الزائدة علي جامع الاصول اربع مجلدات. وشرح عمدة الاحكام مجلدان وشرحه للبخاري فرغ فيه من ربع العبادات في عشرين مجلدا سماه فتح الباري بالسير الفسيح الجاري الي شرح البخاري

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145

وكتاب القاموس المحيط وسائر تصانيفه وكتاب البدر المنير تخريج احاديث الرافعي في ست مجلدات للسراج عمر بن علي بن احمد بن الملقن الانصاري الاندلسي المصري به الي الحافظ عنه. وكذا الاعلام بفوائد عمدة الاحكام وتلخيص مسند الامام احمد وصحيح ابن حبان ومختصر دلائل النبوة وطبقات المحدثين وغاية السول وتخريج احاديث المهذب وسائر تصانيفه وهي زهاء ثلاثمائة مصنف كتاب البحر في الاصول للبدر الزركشي به الي الجلال السيوطي عن تقي الدين احمد بن محمد بن حسن الشمني عن والده عنه وكذا التنقيح علي الجامع الصحيح وشرح جمع الجوامع للسبكي والخادم وسائر تصانيفه بشري الكئيب بلقاء الحبيب والبدور السافرة عن امور الاخرة للجلال ابي الفضل عبد الرحمن السيوطي به اليه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 146

البديع في الاصول لابن الساعاتي به الي الجلال السيوطي عن النجم محمد ابن احمد الغماري عن ابي اسحاق التنوخي عن ابي محمد القاسم البرزالي عنه. وكذا مجمع البحرين وسائر تصانيفه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147

حرف التاء.
كتاب الترغيب والترهيب للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري به الي ابي النون يونس بن ابراهيم الدبوسي عن المؤلف وكذا: كتاب التكملة لوفيات النقلة له وسائر تصانيفه وبه الي ابي النون في: كتاب التفرد والمراسيل للإمام ابي داود السجستاني عن عبد الرحمن بن مكي عن ابي القاسم بن بشكوال عن عبد الرحمن بن محمد بن غياث عن ابيه عن محمد بن سعيد بن نبات عن محمد بن عبد الله الهرافي عن سلمة ابن قاسم بن عبد الله عن محمد بن احمد اللؤلؤي عنه. وكتاب التنبيه لأبي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي عن علي ابن الحسين بن المقير عن المبارك بن الحسن الشهرزوري عنه. وكتاب التمييز للامام ابي الحسين مسلم بن الحجاج عن ابي الحسن بن المقير عن جعفر بن علي بن ابي البركات عن ابي القاسم عن عبد الوهاب ابن منده عن محمد بن عبده الجوزقي عن مكي بن عبدان الزاهد عنه. كتاب الترغيب لأبي جعفر بن احمد بن شاهين به الي ابي العباس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149

الحجار عن ابي المنجا بن اللتي عن المقبل بن احمد بن بركة عن المبارك بن محمد الصوري عن محمد بن علي العشار عنه. كتاب الترغيب لأبي القاسم اسماعيل بن محمد التيمي به الي الحافظ عن ابي بكر بن ابراهيم بن محمد بن ابي عمر عن جده محمد عن احمد بن عبد الدائم عن يحيي بن محمود بن سعد الثقفي عنه. كتاب التقصي لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر وهو جميع ما في الموطأ من الاحاديث المرفوعة موصولا كان او منقطعا مرتبا علي شيوخ مالك به الي ابي طاهر السلفي عن موسي بن ابي تليد الزاهد عنه. كتاب التواضع لأبي بكر عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا به الي ابي العباس الحجار عن ابي المنجا اللتي عن مسعود بن الحسن الثقفي عن عبد الوهاب بن محمد بن اسحاق عن الحسن بن محمد عن احمد بن عمر البياني عنه. كتاب التفكر والاعتبار له ايضا بهذا الي ابي المنجا عن مسعود الثقفي عن عبد الوهاب بن منده عن الحسن بن علي المديني عن احمد بن محمد اللباني عنه. كتاب تيسير الوصول الي جامع الاصول للحافظ ابي زيد عبد الرحمن الديبع الزبيدي عن شهاب القضاة احمد بن محمد الخفاجي عن ابي الحسن علي ابن جارالله المكي عنه. كتاب تقبيل اليد لأبي بكر محمد بن ابراهيم بن المقري به الي ابي طاهر السلفي عن احمد بن الفضل بن عبد الله عن منصور بن الحسين الطايف عنه. كتاب التعريف برجال الموطأ لأبي عبد الله محمد بن يحيي الحذاء به الي ابي طاهر السلفي عن يونس بن محمد بن معتب عنه. كتاب تسمية من روي الموطأ عن مالك لأبي محمد هبة الله بن محمد بن الأكفاني به الي ابي طاهر السلفي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 150

كتاب تلخيص العبارات لأبي علي الحسن بن خلف الله بن بليمة به الي الحجار عن جعفر بن علي عن عبد الرحمن بن خلف الله بن عطية عنه وكذا يروي ابن خلف الله كتاب التجريد لأبي القاسم عبد الرحمن بن ابي بكر بن الفحام عنه. كتاب التلخيص في القراءات الثمان لأبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري عن جعفر بن علي عن اليسع بن حزم المقري عن منصور بن الحسن الفراوي عنه. كتاب تهذيب الاثار لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري به الي الحجار عن جعفر بن علي عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن عبد الرحمن بن محمد بن غياث عن ابيه عن عبد الرحمن بن هروان القزاعي عن احمد بن عمر الحريري عنه. كتاب التعليقة لأبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري به الي الحجار عن محمد بن محمد ابن السباي عن عبد الحق بن عبد الخالق عن المبارك بن عبد الجبار الحضرمي عنه. كتاب التفريع لأبي القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب به الي جعفر ابن علي عن ابي القاسم بشكوال عن علي بن عبد الله بن موهب عن احمد ابن عمر العذري عن علي بن محمد الطائي والمسدد بن احمد البصري عنه. كتاب التلقين لأبي محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي بهذا الي ابن بشكوال عن ابي بكر ابن العربي عن محمد بن يوسف الوراق عنه. كتاب تثبيت الرؤيا لله تعالي لأبي نعيم الاصبهاني به الي الفخر ابن البخاري عن احمد بن محمد بن اللبان عن الحسن بن احمد الحداد عنه. كتاب الترغيب في الدعاء والحث عليه للتقي ابي محمد عبد الغني بن عبد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151

الواحد المقدسي به الي الفخر عن مؤلفه وكذا بهذا الاسناد كتاب التهجد وقيام الليل له. كتاب التذكرة بأحوال الموتي وامور الاخرة لأبي عبد الله محمد بن احمد القرطبي الصغير به الي العز بن جماعة عن ابي جعفر بن الزبير عنه وكذا بهذا الاسناد: كتاب المقصد الاسني في شرح اسماء الله الحسني وسائر تصانيفه. كتاب التذكرة لأبي الطيب عبد المنعم بن عبد الله غلبون به الي الجلال السيوطي عن خليل بن عبد القادر النابلسي عن ابي هريرة بن الذهبي عن نصر بن سلمان المنبجي عن علي بن شجاع الضرير عن غياث بن فارس المنذري عن ناصر بن الحسن بن محمد عن يحيي بن علي الخشاب عن احمد ابن بابشاد عنه. كتاب تذكرة شيوخ ابي عبد الله الحسين بن عبد الملك الخلال به الخلال الي الفخر ابن البخاري عن زاهر بن طاهر الثقفي عنه. كتاب تذكرة ابي عبد الله محمد بن ابي نصر الحميدي به الي الحجار عن عبد اللطيف القبيطي عن محمد بن عبد الباقي بن البطي عنه. كتاب التذكار لأبي القاسم او ابي الفتح عبد الواحد بن الحسين بن شنطاب به الي الفخر ابن البخاري عن زيد بن الحسن الكندي عن عبد الله بن علي سبط الخياط عن محمد بن محمد بن ابي الطيب عنه. كتاب التبصرة لأبي محمد مكي بن ابي طالب القيرواني ثم الاندلسي به الي ابي الفضل جعفر بن علي الهمداني عن ابي القاسم ابن بشكوال عن ابي محمد بن عتاب عنه. وكذا بهذا الاسناد: كتاب التذكرة في القراءات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 152

والهداية الي بلوغ النهاية في معاني القرآن وكتاب غريبه وكتاب مشكله وكتاب الناسخ والمنسوخ والتفسير الكبير له. كتاب التبصرة لأبي الفرج ابن الجوزي به الي محمد بن العماد عن خديجة بنت علي عن محمد بن اسماعيل الانصاري عن عبد الرحمن بن ابي عمر المقدسي عنه وكذا بهذا الاسناد: كتاب التحقيق له كتاب التبصرة لأبي الحسن علي بن محمد اللخمي به الي الحافظ عن بن ابي المجد عن سلمان بن حمزة عن محمد بن احمد القطيعي عن يحيي بن سعدون القرطبي عن عون بن عبد الرحمن بن عون الله عن محمد بن شعيب الزاهد به. كتاب تبصرة المبتدي لأبي محمد عبد الله بن علي سبط الخياط به الي الفخر ابن البخاري عن زيد بن الحسن الكندي عنه. كتاب التبيين لأسماء المدلسين لأبي الوفا ابراهيم بن محمد الحلبي به الي محمد بن العماد عنه. كتاب تحفة الساري الي زيارة تميم الداري لأبي العباس احمد بن محمد بن زيد به الي الشمس عن يوسف بن حسن المقدسي عنه وكذا بهذا الاسناد: كتاب تحفة اللطائف وكتاب تحريم اكل الطين لأبي القاسم عبد الرحمن بن ابي عبد الله بن منده به الي ابي طاهر السلفي عن محمد بن عمر الزاهد عن يحيي بن عبد الوهاب بن منده عن عمه مؤلفه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153

كتاب التوحيد لأبي عبد الله بن منده به الي زينب عن عجيبة الباقذارية عن الحسن بن العباس الرستمي عن عبد الوهاب بن المصنف عنه كتاب تحريم الذهب والفضة لأبي بكر جعفر بن محمد الفرايابي به الي ابي الحجاج يوسف بن خليل عن يحيي بن اسعد بن يونس عن محمد بن يوسف الزاهد عن الحسن بن علي الجوهري عن عمر بن محمد الزيات عنه. كتاب التوبة والمثابة لأبي بكر احمد بن عمرو بن ابي عاصم به الي ابي الحجاج بن خليل عن تميم بن ابي الفتوح المقري وغيره عن محمد بن علي الصالحاني عن محمد بن احمد بن عبد الرحيم عن عبد الله بن محمد القباب عنه. كتاب التمهيد في اصول الفقه لأبي الخطاب نصر بن علي الحنبلي به الي الضياء المقدسي عن محمد بن عبد الباقي الانصاري عنه وكذا بهذا الاسناد: كتاب التهذيب في الفرائض له كتاب التوكل لأبي بكر عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا به الي ابي طاهر السلفي عن نصر بن احمد عن علي بن محمد بن بشران عن الحسين بن صفوان البردعي عنه. كتاب التوبة له ايضا به الي الجلال السيوطي عن البهاء محمد بن عبد العزيز البلقيني عن ابي هريرة بن الذهبي عن القاسم بن مظفر بن عساكر عن كريمة بنت عبد الوهاب المقدسية عن محمد بن احمد الباغبان عن عبد الوهاب بن منده عن الحسن بن محمد بن زبوه عن احمد بن محمد اللبان عنه. كتاب التقوي له به الي الفخر بن البخاري عن ابي حفص بين طبرزد عن اسماعيل بن علي السمرقندي عن ابي القاسم علي بن احمد القشيري عن احمد بن محمد العلاف عن الحسين بن صفوان البردعي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154

كتاب التاريخ له ايضا به الي ابن البخاري عن ابي الفرج بن الجوزي عن اسماعيل بن احمد بن السمرقندي عن محمد بن عبد الله العكبري عن علي بن محمد بن بشران عن علي الشيباني عنه. كتاب تاريخ الرقة ومن نزلها من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم والتابعين والمحدثين لأبي محمد بن سعيد الحراني به الي ابي الحجاج المزي عن عبد الواسع بن محمد الابهري عن محمد بن مختار الواسطي عن محمد بن الحسين بن الحاجي عن محمد بن المهتدي بالله عن محمد بن عبد الله بن الدهان عنه. كتاب التاريخ الكبير للإمام ابي عبد الله البخاري به الي زينب الكمالية عن عجيبة الباقذارية عن عبد الحق بن يوسف الزاهد عن محمد بن علي الكوفي عن ابي احمد عبد الوهاب بن محمد عن ابي بكر محمد بن الشيرازي عن محمد ابن سليمان بن فارس عنه. كتاب التاريخ الاوسط له الي به الحافظ عن محمد بن احمد الفاضلي عن ابي النون الدبوسي عن ابي الحسن بن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر عن عبد الوهاب بن منده عن زاهر بن طاهر عن عبد الله بن زنجوية عنه كتاب التاريخ الصغير له به الي ابي الحجاج المزي عن محمد واحمد ابني عبد الواحد المقدسي عن عبد الصمد بن محمد الحرستاني عن علي بن محمد البكائي عن محمد بن يوسف النهاوندي عن احمد بن الحسين بن زنبيل عن عبد الله بن محمد الاشقر عنه وهذا التاريخ خاص بالصحابة وهو اول مصنف في ذلك. كتاب تاريخ الاسلام الكبير لأبي عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي به الي الجلال السيوطي عن محمد بن احمد بن عماد عن ابي هريرة ابن المؤلف عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155

كذا التاريخ الصغير والاوسط ويسمي العبر في خبر من غبر كتاب ابن الاثير وهو الكامل يأتي في الكاف. كتاب تاريخ عماد الدين ابي الفدا اسماعيل بن عمر بن كثير المسمي بالمغني عن حمل الاسفار في الاسفار بمعرفة ما في الاحياء من الاخبار وهو معروف بالبداية والنهاية به الي الاستاذ بن الجزري عنه. كتاب تاريخ ابي محمد القاسم بن محمد البرزالي به الي عائشة عنه. كتاب تاريخ درايا لأبي عبد الجبار بن عبد الله الخولاني به الي الحافظ عن علي بن بكر الداراني عن داود بن محمد بن عربشاه عن اسماعيل بن ابراهيم ابن ابي اليسر عن ايوب بن ابي بكر الحمامي عن ابي طاهر الخشوعي عن ابي محمد الاكفاني عن عبد العزيز بن احمد الكناني عن علي بن محمد بن طوق عنه. كتاب تاريخ العلماء بالانلس لأبي الوليد عبد الله بن الفرضي الزاهد به الي بن المقير عن محمد بن عبد الباقي بن البطي عن محمد بن ابي نصر الحميدي عن ابي عمر عنه. كتاب تاريخ الرقة لأبي علي محمد بن سعيد الرقي به الي ابي طاهر السلفي عن علي بن محمد الطيوري عن الحسين بن جعفر الزاهد عن محمد بن عبد الله الدهقان عنه. كتاب تاريخ قزوين لأبي يعلي الخليل بن عبد الله الخليلي به الي الحافظ عن محمد بن احمد المهدوي عن القاسم بن مظفر الدمياطي الدمشقي عن محمد بن غسان الزاهد عن ابي القاسم علي بن الحسن بن عساكر عن المبارك بن محمد ابن المعمر عن محمد بن طاهر الزاهد عن ابي محمد واقد ابن المؤلف عنه كتاب تاريخ الجزيرتين لأبي عروبة الحسين بن محمد الحراني به الي زينب الكمالية عن المبارك بن محمد الخواص عن نصر الله بن ابي منصور القزاز عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 156

علي بن محمد الطيوري عن علي بن عمر القزويني عن ابي بكر محمد بن عبد الله الابهري عنه كتاب التاريخ الكبير لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري به الي ابن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر عن ابي عبد الله الحميدي عن ابي عمر بن عبد البر عن ابي الصدق ابي بكر بن الحسور بن عبد الله عن ابي بكر بن احمد بن العباس عنه. كتاب التاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي به الي ابن المقير عن ابي الفضل محمد بن سهل الزاهد عن ابي بكر احمد بن ابي ثابت الخطيب عن محمد بن الحسين بن الفضل عن عبد الله بن دستورية عنه. كتاب التاريخ ومعرفة الرجال لأبي العباس احمد بن عبد الله العجلي به الي الحافظ عن ابي الحسن بن ابي المجد عن القاسم بن مظفر بن عساكر عن زهرة بنت محمد بن حاضر عن يحيي بن ثابت بن بندار عن ابيه عن الحسين بن جعفر السلماني عن الوليد بن بكر العمري عن علي بن احمد بن زكريا عن صالح ابن مؤلفه عنه. كتاب التاريخ لمحمد بن عمر الواقدي به الي ابي طاهر السلفي عن ابي الحسن الطيوري عن علي بن محمد العتيقي عن عثمان بن محمد الزاهد عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبيد الله بن محمد العمري عن بكر بن عبد الوهاب عنه. كتاب التاريخ ويسمي الشامل في ثلاثين مجلدا لأبي مهدي عيسي بن مسعود الزواوي به الي بن مرزوق عن جده الخطيب عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157

وكذا شرحه للبخاري ولمسلم وكل تصانيفه. كتاب التاريخ لعمر بن علي الفلاس به الي ابي اسحاق التنوخي عن عبد الرحمن بن عبد الولي عن جده عبد الرحمن بن ابي الفهم عن ابي القاسم يحيي ابن اسعد عن ابي محمد قراتكين بن اسعد عن الحسن بن علي الجوهري عن علي بن محمد لؤلؤ عن محمد بن الحسن بن شهريار عنه. كتاب التاريخ لأبي زرعة عبد الرحمن بن عمر الدمشقي به الي زينب الكمالية عن محمد بن عبد الواحد المقدسي عن ابي طاهر الخشوعي عن ابي القاسم الاكفاني عن ابي محمد الكناني عن عبد الرحمن بن عثمان بن ابي نصر عن القاسم بن معروف الزاهد عن ابي الميمون بن عبد الرحمن البجلي البلخي عنه. كتاب التاريخ واسماء المحدثين وكناهم لأبي عبد الله محمد بن احمد المقدمي به الي العز بن جماعة عن سليمان بن حمزة عن ابي موسي بن محمد بن عبد الغني المقدسي عن سليمان بن ايوب الرازي عن طاهر بن محمد بن سليمان عن علي بن ابراهيم الجزري عن يزيد بن محمد الموصلي عنه. كتاب التاريخ لأبي بكر بن ابي شيبة به الي ابي الحجاج بن خليل عن ناصر ابن محمد الوبري عن ابي الفداء اسماعيل بن الفضل عن ابي طاهر بن عبد الرحمن عن ابي محمد بن جناب عن عبدان بن احمد الجواليقي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158

كتاب التاريخ لخليفة بن خياط به الي عائشة عن محمد بن محمد الشيرازي عن ابي القاسم علي بن الحسين بن عساكر عن ابي غالب محمد بن الماوردي عن علي بن ابي عبد الله السيرافي عن احمد بن اسحاق النهاوندي عن ابي العباس احمد بن عمران عن موسي بن زكريا التستري عنه كتاب التاريخ لأبي موسي محمد بن المثني المصري المعروف بالزمن به الي ابي اسحاق التنوخي عن عبد الرحمن بن عبد الولي عن جده عبد الرحمن بن ابي الفهم عن يحيي بن اسعد بن بوش عن محمد بن يوسف بن عبد الله عن ابي بكر بن بشران عن ابي عمر بن حيويه عن ابراهيم بن محمد الكندي عنه كتاب التاريخ لسعيد بن عفير المصري به الي بن المقير عن ابي الفضل احمد ابن ناصر السلامي عن محمد بن ابي نصر الحميدي عن ابي عمر بن عبد البرعن عبد الله بن محمد بن اسد عن عبد الله بن جعفر بن الورد عن ابي الفرج عبد الرحمن بن معاوية العتبي عنه. كتاب التاريخ لأحمد بن سعيد المنجيلي في خمسة وثمانين جزءا بما قبله الي ابن عبد البر عن خلف بن ابي جعفر الزاهد عنه. كتاب التاريخ ليحيي بن معين بما قبله الي السلامي عن عبد الوهاب بن منده عن علي بن محمد بن مهران عن عمر بن ابراهيم بن واضح عن ابي سعيد بن الاعرابي عن عباس بن محمد الدوري عنه. كتاب التاريخ لأبي الحسين بن عبد الباقي بن قانع به الي ابي طاهر السلفي عن ابي الحسن الطيوري عن علي بن محمد بن قشيش عن عبد الله بن عثمان الصفار عنه. كتاب تاريخ الثقات لأبي الشيخ بن حيان به الي ابي الحسن بن المقير عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159

ابي الكرم الشهرزوري عن ابي الحسين بن المهتدي عن الحسن الدارقطني عنه كتاب تاريخ حمص لأبي القاسم عبد الصمد بن سعيد القاضي به الي محمد ابن ابي الصدق عن عبد الرحمن بن يوسف الطحان عن محمد بن عبد الله بن المحب عن محمد بن احمد بن ابي الهيجا عن محمد بن عبد الهادي المقدسي عن محمد بن حمزة بن ابي الصفر عن ابي محمد هبة الله بن احمد الاكفاني عن ابي محمد عبد العزيز بن احمد الكتاني عن المسدد بن عبد الله الحمصي عن علي ابن عبد الله الزاهد عنه. كتاب تاريخ المدينة المسمي بالدرة الثمينة للمحب محمد بن محمود بن النجار به الي ابي العباس الحجار عنه. وكذا كتاب الانساب والكمال في الرجال والمشيخة ومناقب الشافعي والمؤتلف والمختلف له كتاب تاريخها للعفيف عبد الله بن محمد المطري به الي الحافظ عن ابراهيم بن موسي الابناسي عنه. كتاب تاريخها للزين ابي بكر بن الحسين المراغي به الي الجلال السيوطي عن ابي العباس احمد بن محمد الشمني عنه كتاب تاريخ مكة لأبي عبد الله محمد بن اسحاق الفاكهي به الي ابي الفضل الهمداني عن عبد الله بن عبد الرحمن العثماني عن عبد الله بن محمد الباهلي عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 160

الحسين بن محمد الجياني عن الحكم بن محمد الجذامي عن ابي القاسم بن ابي غالب البزار عن علي بن محمد الانصاري عنه. كتاب تاريخها لأبي الوليد محمد بن عبد الله الازرقي به الي ابي طاهر السلفي عن ابي محمد الطيوري عن محمد بن العشاري عن ابي بكر احمد بن محمد الهاشمي عن ابراهيم بن عبد الصمد القرشي عنه. كتاب تاريخها للتقي ابي القاسم بن علي الفارسي به الي الحافظ عنه كتاب تاريخ مصر لأبي سعيد عبد الرحمن بن احمد بن يونس به الي ابن المقير عن ابي الفضل السلامي عن عبد الرحمن بن محمد بن منده عن ابيه عنه. كتاب تاريخها لأبي بكر عبد الله بن محمد بن ابي مريم به الي ابن البخاري عن ابي طاهر الخشوعي عن محمد بن عبد الله الرازي عن محمد بن سلامة القضاعي عن عبد الرحمن بن عمر النحاس عن احمد بن سلمة بن الضحاك عنه. كتاب تاريخ بغداد للحافظ ابي بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي به الي ابي الحجاج المزي عن يوسف بن يعقوب بن المجاور عن زيد بن الحسن الكندي عن عبد الرحمن بن محمد القزاز عنه. كتاب تاريخ المجدد لبغداد للمحب محمد بن محمد ابن النجار به الي الحافظ عن ابي الخير احمد بن ابي سعيد العلائي عن ابي العباس الحجار عنه. كتاب تاريخ دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر وهو في ثمانين مجلدا به الي عائشة عن محمد بن محمد بن محمد بن الشيرازي عن جده عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161

كتاب تاريخ نيسابور لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم به الي الجلال السيوطي عن خليل بن عبد القادر النابلسي عن ابي هريرة بن محمد الذهبي عن ابيه عن احمد بن هبة الله بن عساكر عن عبد الكريم بن ابي سعيد بن السمعاني عن الحسين بن الحسن بن صاعد عن محمد بن عبد العزيز الخيبري عنه. كتاب تاريخ بخاري لأبي عبد الله بن احمد البخاري المعروف بغنجار به الي ابي طاهر السلفي عن البمارك بن عبد الجبار الصيرفي عن هناد بن ابراهيم النسفي عنه كتاب تاريخ ولي الدين ابي زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الاشبيلي الاصل التونسي الدار المسمي بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في دولة العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر به الي ابي الفضل محمد بن مرزوق الحفيد عنه. كتاب تاريخ واسط لأبي الحسن اسلم بن سهل الواسطي الملقب بمحشد به الي الحافظ عن احمد بن ابي بكر المقدسي عن سليمان بن حمزة عن محمد بن سعيد الزينبي عن ابي طاهر محمد بن علي المحتسب عن محمد بن احمد العجمي عن محمد بن محمد بن مخلد عن علي بن الحسن المصلحي عن محمد ابن عثمان بن سمعان عنه. كتاب تاريخ جرجان لأبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي به الي العز بن جماعة عن احمد بن الفرج الشامي عن مسعود بن عبد الله الصفار عن اسماعيل ابن احمد السمرقندي عن اسماعيل بن مسعدة الجرجاني عنه. كتاب تاريخ الموصل لأبي زكريا يزيد بن محمد الازدي به الي عائشة عن محمد بن محمد الشيرازي عن علي بن محمد الجزري عن سعيد بن مكارم بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162

عبد الله عن نصر بن محمد بن صفوان عن سعيد بن محمد الزاهد عن محمد ابن ادريس بن ابي الفرج عن المظفر بن محمد الطوسي عنه كتاب تاريخ اصبهان لأبي نعيم بن عبد الله الاصبهاني به الي الحافظ عن ابي العباس احمد بن حسن السويداوي عن محمد بن احمد الانصاري عن محمد ابن احمد بن عبد الملك المزي عن ابيه عنه. كتاب تاريخ القراء لأستاذ الاقراء ابي الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري به اليه كتاب التاريخ لأبي نعيم الفضل بن دكين الزاهد به الي ابي طاهر السلفي عن موسي بن ابي تليد عن ابي عمر بن عبد البر عن سعيد بن نصر الزاهد عن احمد بن دحيم بن خليل عن يوسف بن يعقوب بن مهران عن عباس بن محمد الدوري عنه. كتاب تحفة عيد الاضحي لأبي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي به الي الفخر بن البخاري عن عبد الصمد بن محمد بن محمد الحرستاني عنه. كتاب تحفة عيد الفطر لزاهر ايضا به الي العز بن جماعة عن ابي الحسن علي بن سليمان المرادي عنه بها وبالأولي ايضا كتاب التفرد والعزلة لأبي بكر الاجري به الي ابي طاهر السلفي عن علي ابن محمد بن العلاف عن علي بن احمد الحمامي عنه. كتاب التصديق بالنظر الي الله عز وجل له ايضا به الي الجلال السيوطي عن ابراهيم بن احمد الغزي عن ابراهيم بن صديق عن عبد الرحمن بن مكي عن ابي القاسم بن بشكوال عن ابي الحسن عبد الرحمن بن عبد الله عن قاسم ابن محمد بن هلال عن عبدوس عنه وبهذا السند: مناسك الحج وكتاب التوبه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163

وكتاب قصة زمزم وكتاب قصة الحجر الاسود وكتاب فضائل الكعبة المناظرة وكتاب قيام الليل وكتاب النصيحة وكتاب ارم ذات العماد ورسالة اهل بغداد وكتاب التائبين وكتاب وضع المصلي يمينه علي شماله وتحريم اتيان النساء في ادبارهن وسائر تصانيفه تفضيل الفقير علي الغني للقاضي ابي يعلي محمد بن الحسن بن الفراء به الي الفخر بن البخاري بن طبرذد عنه وكذا: كتاب التوكل له. كتاب التوابين عبد الله بن محمد بن قدامة به الي الفخر عنه كتاب تساعيات مسلم للضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي به الي ابي الحجاج المزي عن ابي عثمان بن ابي علي الجصي عنه كتاب تسلية نفوس النساء والرجال عن فقد الاطفال للزين ابي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي به الي الشمس بن طولون عن محمد بن عفان البري عن احمد بن زيد عنه وكذا: كتاب التخويف من النار وكتاب تفضيل مذهب السلف علي الخلف وكتاب تفسير الفاتحة له

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164

كتاب التوحيد للإمام ابي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة به الي ابي الحجاج المزي عن زينب بنت عمر الكندية عن ابي روح عبد المعز بن ابي الفضل الهروي عن محمد بن اسماعيل العلوي عن اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني عن ابي طاهر محمد بن الفضل بن ابي بكر المؤلف عن جده المؤلف كتاب تحريم الغيبة لأبي اسحاق ابراهيم بن اسحاق الحربي به الي زينب بنت الكمال عن عجيبة عن محمد بن عبد الباقي بن البطي عن ابي الفضل احمد ابن الحسن بن خيرون عن احمد بن عبد الله المحاملي عن عمر بن جعفر الختلي عنه. كتاب تهذيب الكمال لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي به اليه كتاب تهذيب اللغة لأبي محمد الازهري به الي الجلال السيوطي عن التقي محمد بن محمد الحنفي عن ابي المعالي الحلاوي عن يحيي بن يوسف المصري عن ابي الحسن علي بن هبة الله الجميزي عن ابي عبد الله بن بري بن عبد الجبار عن محمد بن حمزة الغوثي عن ابي القاسم علي بن جعفر بن القطاع عن احمد بن عمر العبدري عن ابي اسامة جنادة بن محمد الازدي عن المؤلف كتاب التهذيب لأبي سعيد خالد بن ابي القاسم البرادعي به الي ابي عبد الله ابن مرزوق الحفيد عن الامام ابي عبد الله محمد بن عرفة عن محمد بن جابر الوادياشي عن محمد بن عبد الله بن محمد بن هارون القرطبي عن احمد بن بقي المخلدي عن شريح بن محمد عن عبد الله بن اسماعيل عن ابي بكر محمد عنه تهذيب الاعتماد في اتباع سبل الرشاد لأبي اسحاق الغافقي به الي ابن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165

غازي عن محمد بن محمد بن يحيي السراج عن ابيه عن جده عن القاضي ابي البركات السلمي عنه كتاب التلقين للقاضي ابي محمد عبد الوهاب بن علي بن علي بن نصر المالكي به الي الحافظ عن عبد الله بن محمد النيسابوري عن يحيي بن محمد عن جعفر بن علي الهمداني عن ابي القاسم بن بشكوال عن ابي بكر ابن العربي عن مهدي ابن يوسف الوراق عنه وكذا المعونة والاشراف وشرح المدونة وشرح الرسالة وسائر تصانيفه كتاب الترخيص في الاكرام بالقيام لذوي الفضل والمزية من اهل الاسلام علي جهة البر والتوقير والاحترام لا علي الرياء والاعظام تأليف ابي زكريا يحيي بن شرف النووي به الي ابي الحجاج المزي عنه كتاب تنزيل القرآن وترتيبه لأبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر به الي عائشة المسندة عن ابي عبد الله محمد بن احمد الحافظ عن عمر بن محمد القواس عن زيد بن الحسن الكندي عن عبد الله بن علي المقري عن ابي نصر احمد بن مسرور المقري عن اسماعيل بن احمد الجرجاني عن محمد بن ابراهيم الجرجاني عن ابي بكر محمد بن عبد الواحد النيسابوري عنه. كتاب ترجمة بشر بن الحارث المريسي ومحمد بن شجاع الثلجي للخطيب البغدادي به الي الفخر بن البخاري عن زيد بن الحسن الكندي عن ابي منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز عنه. ترجمة ابي زكريا النووي لتلميذه العلاء علي بن العطار به الي ابي اسحاق التنوخي عنه. ترجمة للشمس السخاوي به اليه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 166

كتاب التطفيل لأبي بكر احمد بن علي بن ثابت به الي الفخر بن البخاري عن ابي طاهر الخشوعي عن الحسين بن حمزة الغساني عنه. التشفيع في مدح الشفيع لأبي الحسن علي بن محمد الدمشقي الاعمي وهو 29 قصيدة كل قصيدة 22 بيتا به الي الحافظ عن عبد الله بن عمر الحلاوي عن محمد بن احمد الفارقي عنه. التحريض علي وزن القريض لأبي الحسين يحيي بن عبد العظيم الجزار بما قبله الي الفارقي عنه. التدريب للسراج عمر بن رسلان البلقيني به الي الحافظ عنه وكذا: ترتيب كتاب الام وسائر تصانيفه التعجيز في اختصار الوجيز لأبي محمد عبد الرحيم بن محمد بن يونس به الي ابي اسحاق التنوخي عن ابراهيم بن عمر الجعبري عنه. تنبيه الغافلين لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي به الي الحافظ عن الزين عبد الرحمن بن احمد الغزي عن علي بن جابر الهاشمي عن عبد الرحمن بن تميم المظفر عن ابي السعود محمد بن محمد البصيري عن ابي حفص عمر بن ابي الحسن بن الفتح عن محمد بن عمر السيرافي عن الخطيب محمد بن مالك الرازي عنه. التنبيه في فقه الحنابلة لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال به الي محمد بن ابي بكر الحنبلي عن فاطمة بنت خليل الكنانية عن الصدر محمد بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 167

محمد الميدومي عن النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني عن عبد الرحمن ابن علي البكري عن المبارك بن عبد الجبار الزاهد عن ابي القاسم عبد العزيز الارجي عنه التوشيح علي الجامع الصحيح للجلال السيوطي به اليه تخريج احاديث الاحياء للزين العراقي به اليه وكذا تكملة شرح الترمذي له والاصل لابن سيد الناس تكملة الاكمال لأبي عبد الله محمد بن نقطة به الي الحافظ عن الحسين بن احمد الفاضلي عن سليمان بن حمزة عنه التعريف والاعلام بما ابهم في القران من الاسماء والاعلام لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد السهيلي به الي ابي النون الدبوسي عن عبد المنعم ابن ابي الفتح عنه. تسمية من روي الموطأ عن مالك لأبي بكر محمد بن ابي بكر بن عبد الله بن ناصر الدين به الي محمد بن العماد عنه. التعريف لمذاهب اهل التصوف لأبي بكر محمد بن ابراهيم الكلاباذي به الي الجلال السيوطي عن ابي الفضل ابن المرجاني عن ابي هريرة بن الذهبي عن ابراهيم بن محمد الجويني عن ابراهيم بن عمر البخاري عن الجمال محمد بن اسعد البخاري عن صدر الاسلام طاهر بن الامام صاحب المحيط البرهاني محمود عن الزاهد عبد الرحمن البركري عن ابراهيم بن احمد المستملي عنه. التعريف بالمولد الشريف للأستاذ ابي الخير ابن الجزري به اليه توالي التأنيس في مناقب ابن ادريس لإمام الحفاظ ابي الفضل بن حجر به اليه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168

التمهيد لأبي علي الحسن بن محمد المقري المالكي به الي ابي حيان عن ابي علي بن ابي الاحوص عن ابي القاسم احمد بن محمد بن بقي عن شريح بن محمد ابن شريح عن ابيه عنه. التفريع لابن الجلاب المالكي وهل اسمه محمد بن الحسين؟ او الحسين ابن الحسن؟ او عبد الله بن الحسين؟ او عبد الرحمن؟ اقوال به الي ابي عبد الله ابن مرزوق الحفيد عن جده محمد بن احمد الخطيب عن محمد بن ايوب المالقي عن ابي علي بن ابي الاحوص عن ابي بكر محمد بن عبد الله القرطبي عن ابي عبد الله محمد بن سعيد عن ابي عبد الله الخولاني عن المسند بن احمد البصري عنه وكذا مسائل الخلاف له وسائر تصانيفه تفسير غريب الموطأ للأخفش احمد بن عمران بن سلامة به الي ابي طاهر السلفي عن يونس بن مغيث عن محمد بن بشر الزاهد عن ابي بكر بن مسلم الاديب عن عبد الله بن اسد الزاهد عن محمد بن مسرور بن عبد الله عن ابي زكريا يحيي بن عمر الفقيه عنه. التقريب والتيسير في علم الحديث لمحيي الدين النووي به الي الاستاذ ابن الجزري عن محمد بن اسماعيل بن الخباز عنه وكذا: تهذيب الاسماء واللغات له التفسير لأبي محمد عبد الحق بن عطية به الي ابي حيان عن ابي الحسن علي بن ابي عامر الاشعري عن علي بن احمد الغافقي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169

التفسير لأبي القاسم محمد بن احمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي به الي ابن مرزوق الحفيد عن ابي محمد عبد الله بن المؤلف عنه التفسير الكبير لأبي عبد الله محمد بن ابي الفضل المرسي به الي ابي النون الدبوسي عنه التفسير المسمي بالتيسير لعبد العزيز بن احمد الديريني به الي الحافظ عن عبد الرحمن بن احمد الغزي عن موسي بن علي بن سنان عن احمد بن منصور الدمياطي عنه. التفسير الكبير للموفق ابي العباس احمد بن يوسف الكواشي بما قبله الي موسي عنه وكذا والتفسير الصغير له المسمي بالتبصرة وسائر تصانيفه التفسير للإمام احمد بن محمد بن حنبل به الي الفخر بن البخاري عن ابي علي حنبل بن عبد الله البغدادي عن ابي القاسم هبة الله بن الحصين عن الحسن ابن علي بن المذهب عن احمد بن جعفر القطيعي عن عبد الله بن الامام عن الامام التفسير المسند لأبي بكر احمد بن موسي بن مردوية به الي الضياءالمقدسي عن ابي بكر محمد بن محمد بن ابي القاسم عن محمد بن جابر بن ابراهيم عن احمد بن عبد الرحمن الذكواني عنه. التفسير المسمي ري الظمأن لأبي الحسن علي بن عبد الله بن النعمة به الي ابي حيان عن ابي سهل محمد بن مروان الزاهد عن ابي محمد عتيق بن علي بن خلف عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 170

التفسير عن ابي هشام محمد بن السائب الكلبي رواية محمد بن مروان السدي عنه وفيه من زياداته من غير الكلبي ومن زيادات هشام بن عبد الله عن غير محمد بن مروان به الي الحافظ عن عبد الرحمن بن احمد الغزي عن ابي النون الدبوسي عن ابي الحسن بن المقير عن ابي الفضل السلامي عن ابي القاسم عبد الرحمن بن محمد العبدي عن عبد الله بن عمر بن عبد الوهاب عن عبد الله بن محمد بن شهردار عن محمد بن هرمز عن محمد بن يوسف الفراء عن هشام بن عبد الله الرازي عن السدي به. التفسير عن وكيع بن الجراح بما قبله الي العبدي عن ابراهيم بن عبد الله بن خرشيد عن عمر بن احمد القطان عن ابي عبد الله محمد بن اسماعيل الحشاي عن وكيع التفسير لأبي محمد عبد الله لابن محمد بن حيان ابي الشيخ بما قبله الي العبدي عن ابي بكر محمد بن عبد الله بن صالح عنه. التفسير عن هشييم بن بشير بما قبله الي العبدي عن زاهر بن احمد السرخسي عن احمد بن الحسين بن الجنيد عن زياد بن ايوب الزاهد عنه. التفسير عن عمر بن علي الفلاس به الي الفخر بن البخاري عن ابي حفص ابن طبرزد عن محمد بن عبد الباقي الانصاري عن الحسن بن علي الجوهري عن ابي الحسين محمد بن المظفر عن علي بن اسماعيل الزاهد عنه. التفسير لأبي بكر بن ابي شيبة وهو قطعة به الي الحافظ عن ابي الفرج عبد الرحمن الغزي عن عبد الله بن علي الصنهاجي عن الهادي بن عبد الكريم القيسي عن علي بن فاضل بن حمدون عن الشريف ناصر بن الحسن الخطيب عن محمد بن عبد الله بن ابي داود عن علي بن ابراهيم الحوفي عن الحسن بن رشيق العسكري عن ابي جعفر محمد بن احمد بن العلاء عنه وكذا كتاب ثواب القرآن له

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 171

النفسير عن سفبان بن سعيد الثوري رواية ابي حذيفة موسي بن مسعود بن اليمان وفيه مروياته عن غيره به الي الحافظ عن عبد القادر بن محمد الفراء سبط الذهبي عن احمد بن علي الجزري عن محمد بن اسماعيل خطيب مردا عن علي بن حمزة البغدادي عن هبة الله بن محمد بن الحصين عن محمد بن محمد بن غيلان عن ابي بكر محمد بن عبد الله الشافعي عن اسحاق بن الحسن الحربي عن ابن اليمان. التفسير لعبد الرزاق به الي عائشة عن محمد بن محمد بن الشيرازي عن جده عن ابي القاسم علي بن الحسين بن عساكر عن علي بن المسلم السلمي عن احمد بن عبد الواحد بن محمد بن ابي الحديد عن جده عن محمد بن يوسف بن بشر عن ابي عبد الله بن حماد الطهراني عنه. التفسير لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري به الي ابي طاهر السلفي عن محمد بن احمد الرازي عن ابي الفضل محمد بن احمد السعدي عن الخطيب بن عبد الله بن الخصيب عن عبد الله بن محمد الفرغاني عنه. التفسير لأبي بكر بن المنذر به الي الهمداني عن ابي القاسم بن بشكوال عن ابي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عتاب عن ابيه عن المظفر بن عبد الرحمن بن مروان عن ابي الحسن علي بن سفيان عنه. التفسير ليحيي بن سلام به الي ابي حيان عن ابي علي بن ابي الاحوص عن ابي القاسم بن بقي عن شريح بن محمد بن شريح عن عبد الله بن علي بن محمد اللخمي عن جده عن احمد بن عبد الله الزاهد عن محمد بن احمد الفارسي عن ابي جعفر بن زياد بن عبد الله عن محمد ابن المؤلف عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 172

التفسير لأبي مسعود احمد بن القراب الرازي به الي ابي العباس الحجار عن ابي المنجا عبد الله بن عمر اللتي عن مسعود بن الحسن الثقفي عن عبد الوهاب بن محمد بن منده عن ابيه عن ابي الفرج عبد الرحمن بن يحيي بن منده عنه. التفسير لإسحاق بن ابراهيم بن راهويه به الي ابي الحسن بن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر السلامي عن ابي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن منده عن محمد بن عبد العزيز القنطري عن محمد بن الحسين الحدادي عن محمد بن يحيي بن خالد عنه التفسير لأبي محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم الارزي بما قبله الي ابن منده عن ابيه محمد عن المؤلف التفسير لأبي محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي بما قبله الي ابن منده عن ابيه محمد عن المؤلف. التفسير لمحمد بن يوسف الفريابي بما قبله عن السلامي عن علي بن الحسن الخلعي عن عبد الرحمن بن عمر النحاس عن احمد بن عبد الله الفاقد عن عبد الله بن محمد بن سعيد عنه. التفسير لعبد بن حميد به الي ابي طاهر السلفي عن عيسي بن ابي ذر الهروي عن ابيه عن عبد الله بن احمد بن اعين عن ابي اسحاق ابراهيم بن خذيم الزاهد عنه. التفسير لأبي بكر محمد بن الحسين النقاش به الي ابي النون الدبوسي عن عبد الرحمن بن مكي عن ابي القاسم بن بشكوال عن ابي الفرج بن عتاب عن حاتم بن محمد الطرابلسي عن علي بن ابراهيم التبريزي عن محمد بن احمد المحاملي عنه التفسير عن قتادة بما مر الي ابي القاسم بن منده عن محمد بن عبد الله الصوفي عن احمد بن محمد الصحاف عن موسي بن هرون الطوسي عن حسين بن محمد المروزي عن شيبان بن عبد الرحمن عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 173

التفسير عن ابي العالية بهذا الي ابن المنده عن عبد العزيز بن عبد الواحد الشيباني عن محمد بن عبد الله البزار عن يعقوب بن يوسف القزويني عن محمد بن سعيد بن سابق عن عيسي بن ماهان الرازي عن الربيع بن انس عنه. التفسير عن مجاهد وايضا الي ابن منده عن ابي عمر بن حكيم عن موسي ابن سعيد عن ابي حذيفة عن شبل بن عباد عن بن ابي نجيح عنه التفسير عن الضحاك بن مزاح وايضا الي ابن منده عن ابي بكر عبد الواحد ابن احمد الباطرقاني عن ابي بكر احمد بن محمد العنبري عن عبد الله بن شبيب ابن خراش عن محمد بن علي بن شقيق عن ابي معاذ الفضل بن خالد عن عبيد بن سليمان عنه. التفسير عن روح بن عبادة به اليه ايضا عن ابيه عن ابي بكر بن الحسين القطان عنه. التفسير للحسين بن داود المعروف بسيد به الي الحافظ عن ابي طاهر السلفي عن ابي الفرج الغزي عن ابي النون الدبوسي عن ابي محمد عبد الوهاب بن زرواح عن ابي طاهر السلفي عن ابي عمران موسي بن تليد بن عبد الله عن ابي عمر بن عبد البر عن ابي عمر احمد بن عبد الله بن علي عن اسماعيل بن محمد الضراب عن عبد المالك بن بحر الصوفي عن محمد بن اسماعيل الصائغ عنه. التفسير المروي عن مالك لأبي بكر محمد بن عمر الجعابي به الي الحافظ عن فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي عن الحسن بن عمر الكردي عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174

مكرم بن محمد ابي الصفر عن عبد الرحمن بن الحسن الدارني عن نصر الله بن محمد بن عبد القوي عن علي بن محمد بن ابي العلاء عن علي بن احمد الرزاز عن الجعابي. التفسير عن سفيان بن عيينة رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي به الي الضياء المقدسي عن زاهر بن طاهر عن الحسين بن عبد الملك الخلال عن عبد الرحمن بن احمد الرازي عن احمد بن ابراهيم بن فراس عن محمد بن ابراهيم الدبيلي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه. التفسير لأبي سعيد ابراهيم بن طهمان به الي الجلال السيوطي عن محمد بن عبد العزيز البلقيني عن بن ابي المجد عن سليمان بن حمزة عن محمد بن احمد القطيعي عن المبارك بن الحسن الشهرزوري عن ابي الحسن بن المهتدي بالله عن ابي نصر محمد بن عبد الله بن اخي ميمي عن ابي نصر محمد بن عبد الله النيسابوري عن محمد بن احمد بن عقيل عن ابي محمد قطن بن حفص بن عبد الله عنه. التفسير لأبي اسحاق محمد بن احمد الثعلبي المسمي بالكشف والبيان به الي الفخر بن البخاري عن منصور بن عبد المنعم الفراوي عن ابي العباس بن محمد الطوسي المعروف بعباية عن ابي سعيد محمد بن سعيد عنه. التفسير لأبي محمد الحسن بن مسعود البغوي المعروف بمعالم التنزيل به الي العز بن جماعة عن عبد الله بن محمد بن قوام عن محمد بن الحسن القزويني عن محمد بن اسعد العطار لقبه جعدة عنه التفسير لعبد الملك بن جريح به الي ابن البخاري عن ابي الفرج بن الجوزي عن محمد بن عبد الله بن خيرون عن الحسن بن علي الجوهري عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 175

علي بن محمد بن لولو عن الهيثم بن خلف الدوري عن احمد بن ابراهيم الدوري عن حجاج بن محمد عنه. التفسير لأبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم به الي العزين جماعة عن سليمان بن حمزة عن الشهاب السهروردي عن ابي الفرج بن البطي عن ابي عبد الله الحميدي عن محمد بن احمد بن سهل عن علي بن محمد بن دينار عنه. التفسير الكبير للإمام الرازي تقدم قبيل حرف الباء تفسير الواحدي البسيط تقدم في حرف الباء تفسير الزمخشري والبيضاوي وابي زيد الثعالبي تأتي في ضمن تصانيفهم. تفسير القرطبي المسمي بالجامع لأحكام القرآن بالسند المتقدم في التذكرة له تفسير ابن الخازن به الي الجلال السيوطي عن محمد بن مقبل عن محمد ابن علي الحراوي عن الحافظ شرف الدين الدمياطي عن المؤلف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 176

تفسير ابي السعود محمد بن محمد العمادي المفتي المسمي بالإرشاد رويناه عن السيد النقيب عن النجم الغزي عن السيد محمد المعروف بالسعودي قاضي حلب عن مصنفه وبهذا: قصيدته التي مطلعها ابعد سليمي مطلب ومرام وجميع تصانيفه تفسير سورة الاخلاص لأبي العباس احمد بن تيمية به الي الشمس ابن طولون عن محمد بن محمد بن علي العوفي عن جده عنه التبيان لأبي زكريا النووي به الي العز بن محمد بن جماعة والده عنه تحفة المستفيد في الاحاديث الثمانية الاسانيد للرشيد يحيي بن علي العطار به الي الحافظ عن ابي المعالي عبد الله بن عمر الحلاوي عن محمد بن احمد بن القماح عنه. تحفة الودود في احكام المولود لمحمد بن قيم الجوزية به الي محمد بن العماد عن عبد الرحمن بن سليمان الحنبلي عن عبد الرحمن بن رجب عنه كتاب التسوية بين حدثنا واخبرنا لأبي جعفر محمد بن احمد الطحاوي به الي ابي الحسن ابن المقير عن الفضل بن سهل الاسفراييني عن ابيه عن سعيد ابن محمد الادريسي عن محمد بن الحسن الناقد عن احمد سليمان الحريري عنه. كتاب تصحيح صلاة التسبيح والتبيين لاستثناء اليمين وتضيع العمر والايام في اصطناع المعروف الي اللئام لأبي موسي المديني تقدمت في كتاب في كتاب الاسامي كتاب التمهيد لابن عبد البر تقدم في الاستذكار كتاب التنقيح والتوضيح تقدم في الاستغناء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 177

تحفة العالم في سيرة سيد العوالم لناصر الدين محمد بن ايبك الفافا امير اخور به الي الحافظ عنه تحفة العالم وفرجة المتعلم للإمام مرتضي الدين ابي الحسن محمد بن محمد بن زيد الحسيني به الي عائشة عن ابي عبد الله الذهبي عن احمد بن هبة الله بن عساكر عن عبد الرحيم بن عبد الكريم السمعاني عن هبة الرحمن بن عبد الواحد القشيري عنه. (التمهيد في اصول الفقه لأبي الخطاب نصر بن عبد الله الحنبلي به الي الضياء المقدسي عن محمد بن عبد الباقي الانصاري وكذا التهذيب في الفرائض له) التمهيد للجلال عبد الرحيم بن الحسن الاسنوي به الي ابي الفتح محمد بن محمد المزي عن ولي الدين العراقي عنه وكذا كتاب الكوكب له. التنقيح لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي به الي الشمس بن طولون عن احمد بن عبد الله العسكري عنه وكذا سائر تصانيفه التنقيح للزركشي تقدم في كتاب البحر الترشيح للتقي ابي بكر بن زيد الجراعي به الي الشمس ابن طولون عن الجمال يوسف بن حسن العمري عنه وكذا سائر تصانيفه التكملة المفيدة لحافظي القصيدة مائة بيت في وزن الشاطبية ورويها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 178

لأبي الحسن علي بن عمر القيجاطي نظم فيها ما زاد علي الشاطبية في التبصرة لمكي والكافي لابن شريح والوجيز للأهوازي به الي الاستاذ بن الجزري عن احمد بن يوسف الرعيني عنه. تساعيات اثير الدين ابي حيان به اليه. التساعيات والعشاريات مما انفردت به ام المساكين زينب ابنة العفيف عبد الله ابن سعد اليافعي تخريج النجم محمد المدعو عمر بن محمد بن فهد به الي البقاء محمد ابن العماد العمري عنه. تقريب الاسانيد للزين العراقي به اليه تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة للزين ابي بكر بن الحسين المراغي به الي ابي الفتح المزي عنه. التبيان عن موت الاعيان لأبي بكر محمد بن ابي بكر بن ناصر الدين الشامي به الي الشمس عن عمر بن محمد العلوي عنه. تلخيص المفتاح للجلال محمد بن عبد الرحمن القزويني خطيب دمشق به الي ابي اسحاق التنوخي عنه. وكذا كتاب الايضاح له تسهيل الامام جمال الدين ابن مالك والتعريف في ضروريات التصريف له الي التنوخي عن الشهاب محمود ابن سليمان الكاتب عنه وهذا اعلي من المسلسل السابق في الفيته وجميع تصانيفه التوضيح ويسمي اوضح المسالك الي الفية بن مالك لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن احمد بن عبد الله بن هشام به الي الحافظ عن محب الدين ابن المؤلف عنه وكذا كتاب التذكرة له وسائر تصانيفه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 179

التصريح شرح التوضيح للعلامة خالد بن عبد الله بن ابي بكر الازهري بالسند الي الشهاب احمد بن محمد الرملي عنه وكذا سائر تصانيفه التعليق شرح التسهيل لبدر الدين بن الدماميني به الي الجلال السيوطي عن احمد بن محمد العقيلي عنه وكذا تعليق المصابيح علي ابواب الجامع الصحيح له وسائر تصانيفه التحرير للكمال محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود بن الهمام به الي شيخ الاسلام زكريا عنه وكذا كتاب المسايرة وفتح القدير وشرح البديع وسائر تصانيفه. التقرير شرح التحرير للشمس محمد بن محمد بن محمد ابن امير حاج به الي زكريا عنه. وكذا: شرحه لمنية المصلي وسائر تصانيفه. تحقيق المباني شرح رسالة بن ابي زيد القيرواني لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد ابن خلف الشاذلي طريقة بالسند الي نجم الدين الغيطي عنه وكذا سائر تصانيفه. التاج والاكليل في شرح مختصر خليل وكذا مختصره وهما لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدي الغرناطي الشهير بالمواق بالسند الي ابي عبد الله اليسيثني عن ابي القاسم احمد بن علي بن قاسم الزقاق عن ابيه عنه. ترتيب مسند الشافعي علي ابواب الفقه وشرحه كلاهما لعلم الدين سنقر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 180

الحلبي به الي ابي زيد الثعالبي عن الحفيد ابن مرزوق عن جده الخطيب عنه وكذا جزء له في فضل قيام رمضان. تكميل اكمال الاكمال لأبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني التلمساني عن شيخنا ابي عثمان الجزائري عن عمه سعيد المقري عن محمد بن عبد الرحمن بن جلال التلمساني عن سيدي سعيد الكفيف المانوي التلمساني عنه وكذا حاشيته علي البخاري وعقائده وشروحها المشهورة وشرح ايساغوجي وشرح جمل الخونجي وشرح مختصر ابن عرفة المنطقي ومختصره لنفسه في المنطق وشرحه وشرح الحباكية في الاسطرلاب وشرح فرائض الحوفي وشرح الابيات المعروفة للعارف بالله تعالي محي الدين ابن عربي وهي: تطهر بماء الغيب ان كنت ذا سر والا تيمم بالصعيد وبالصخر وقدم اماما كنت انت امامه وصل صلاة الفجر في اول العصر فهذي صلاة العارفين بربهم فإن كنت منهم فانفتح البر بالبحر. وسائر تصانيفه. التيسير لأبي عمرو الداني به الي السيوطي عن محمد بن مقبل عن عبد الوهاب بن محمد القروي عن الشرف الدمياطي عن ابي الفضل الهمداني عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 181

اليسع بن حزم الغافقي عن احمد بن محمد بن عبد الله الخولاني عنه تقريب الدلالة في شرح الرسالة لأبن ابي زيد اربع مجلدات لأبي العباس احمد بن حسن بن علي الشهير بالخطيب القسنطيني وبابن قنفد به الي ابي عبد الله ابن مرزوق الحفيد عنه وكذا: تلخيص العمل في شرح الجمل اي جمل الخونجي وتفهيم الطالب لمسائل اصول ابن الحاجب وتيسير المطالب في تعديل الكواكب وتحفة الوارد في اختصاص الشرف من جهة الوالد وشرح تلخيص ابن البنا في الحساب ووسيلة الاسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام في السيرة وسائر تصانيفه تصانيف البغوي به الي الفخر ابن البخاري عن فضل الله بن محمد التوقاني عنه تصانيف ابي الفرج ابن الجوزي به الي ابن النجار عنه تصانيف الحافظ عبد الغني المقدسي به ايضا الي الفخر عنه. تصانيف امام الحرمين به ايضا الي الفخر عن ابي سعيد عبد الله بن عمر الصفار عن زاهر بن طاهر عنه. تصانيف الامام ابي ابراهيم المزني به الي الفخر ابن البخاري عن ابن طبرزد عن محمد بن عبد الباقي الانصاري عن ابي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري عن محمد بن احمد بن الحسين الجرجاني عن احمد بن عمر ابن سريج عن ابي القاسم عثمان بن سعيد بن بشار عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182

تصانيف الغزالي به الي ابي اسحاق التونخي عن سليمان بن حمزة عن عمر ابن كرم الدينوري عن عبد الخالق بن احمد بن عبد القادر عنه. تصانيف ابي العباس محمد بن يزيد المبرد منها: الكامل به الي ابي الحسن بن المقير عن ابي الفضل السلامي عن ابي نصر علي ابن هبة الله بن ماكولا عن ابي الحسن محمد بن محمد بن عيسي عن ابي علي الفارسي عن ابي الحسن علي ابن سليمان الاخفش عنه. تصانيف محمود بن عمر الزمخشري به الي زكريا عن العز ابن الفرات عن ابي عمر بن محمد بن ابراهيم عن ابي الفضل احمد بن هبة الله بن عساكر عن زينب ابنة عبد الرحمن الشغري عنه. تصانيف القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي به الي الجلال السيوطي عن محمد بن احمد المخزومي عن تقي الدين يحيي ابن العلامة شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني عن ابيه عن القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن احمد الايجي عن الشيخ زين الدين الهنكي عن البيضاوي وبهذا: تصانيف الكرماني. وتصانيف العضد المذكورين. تصانيف الشهاب احمد بن الهائم في الفرائض والحساب وغيرها به الي شيخ الاسلام عن عبد الرحمن بن علي التميمي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183

تصانيف الرافعي به الي الجلال السيوطي عن ابي الفضل محمد بن محمد المرجاني عن ابي هريرة بن الذهبي عن ابراهيم بن محمد بن حموية الجويني عن محمد بن ابي القاسم الرافعي عنه. تصانيف التقي علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام الانصاري الخزرجي المعروف بالسبكي به الي الجلال السيوطي عن صالح بن السراج عمر البلقيني عن والده عنه. تصانيف ولده التاج عبد الوهاب بن السبكي به الي السيوطي عن عبد الرحمن بن احمد القمصي عن عبد الله بن علي الكناني عنه. تصانيف جمال الدين الاسنوي به الي الزين العراقي عنه. تصانيف سراج الدين بن الملقن به الي السيوطي وهو رواها عن ابي الفضل محمد بن محمد المرجاني عنه. وروي ايضا ما روينا اليه من تصانيف ابن العماد عن ابن محمد عنه تصانيف الكمال الدميري عن الشهاب الحجازي عنه وتصانيف ولي الدين العراقي عن شرف الدين المناوي عنه وتصانيف القاضي ناصر الدين ابن المنير: الانتصاف من الكشاف وغيره عن محمد بن محمد بن محمد السمنودي عن السراج البلقيني عن ابي حيان عنه. وتصانيف مكي عن محمد بن مقبل عن عبد الوهاب بن محمد القروي عن الشرف الدمياطي عن ابي جعفر الهمداني عن ابي القاسم بن بشكوال عن عبد الرحمن بن عتاب عنه. وتصانيف ابي الحسن السنحاوي عن الفخر بن محمد السيوطي عن ابي اسحاق التنوخي عن اسماعيل ابن يوسف بن مكتوم عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 184

وتصانيف الاستاذ ابن الجزري: النشر الطبية وحصن الحصين ومختصراه العدة والجنة والتعريف في المولد الشريف وغيرها عن الشمس محمد بن احمد بن علي العمري وغيره عنه. وتصانيف المولي سعد الدين التفتازاني عن الشرف ابي القاسم احمد بن محمد العقيلي عن الحسن بن علي بن محمد الابيوردي عنه. وتصانيف جمال الدين بن الحاجب عن احمد بن ابراهيم بن سليمان القليوبي عن ابي علي بن المطرز عن ابي النون الدبوسي عنه. وتصانيف ابن بطة الحنبلي عن احمد بن ابراهيم بن نصر الله الكناني الحنبلي عن ابي بكر بن الحسين المراغي عن ابي العباس الحجار عن احمد بن يعقوب المرستاني عن محمد بن محمد بن النحاس عن علي ابن احمد ابن اليسري عنه وتصانيف ابي الوفاء بن عقيل عن احمد بن ابراهيم بن سليمان القليوبي عن محمد بن احمد المهدوي عن ابي النون الدبوسي عن ابي الحسن بن المقير عن عبد الخالق بن يوسف الشيرازي عنه. وتصانيف ابن الزعفراني عن محمد بن مقبل عن الصلاح بن ابي عمر عن الفخر بن البخاري عن ابي الفرج ابن الجزري عنه. وتصانيف ابن قدامة بهذا الي الفخر عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185

وتصانيف ابي البقاء عن القاضي عز الدين الحنبلي عن عائشة بنت محمد ابن عبد الهادي عن ابي العباس الحجار عن محب الدين بن البخاري عنه. تصانيف القطب الشيرازي به الي ابن مرزوق عن جده الخطيب عن ابي مهدي عيسي بن محمد المغيلي عنه. تصانيف الجاربردي وتصانيف الطيبي تأتي في المفتاح وكذا يأتي فيه: توضيح صدر الشريعة وبالسند الي الجلال السيوطي قال: أنبأني الحافظ تقي الدين بن فهد عن الحافظ جمال الدين بن ظهيرة عن جماعة من الائمة اجازة بتصانيفهم وهم ابو عبد الله بن مرزوق يعني الحفيد وفتح الدين بن الشهيد وتقي الدين ابن رافع والجمال الديمي صاحب: التفقية في شرح التنبيه والشمس ابن الصائغ الحنفي وابو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة المالكي ومحب الدين ناظر الجيش شارح التسهيل والتلخيص والشهاب الأذرعي صاحب القوت والتوسط والفتح والبدر بن الصاحب والاعمي والبصير والشهاب بن النقيب والبرهان القيراطي والبرهان بن فرحون والجمال الاميوطي والحافظ عماد الدين بن كثير وبهاء الدين بن السبكي صاحب عروس الافراح وبدر الدين حسن بن عمر بن حبيب والحافظ صلاح الدين العلائي والحافظ بهاء الدين بن خليل وابن عقيل والشيخ عفيف الدين اليافعي وولي الدين ابن خلدون والشيخ جمال الدين الاسنوي وقاضي المسلمين عز الدين عبد العزيز بن جماعة. وانبأني محمد بن مقبل عن محمد بن علي الحراوي عن الحافظ شرف الدين الديماطي عن جماعة من الائمة اجازة بتصانيفهم ومن الشعراء بدواوينهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 186

وهم: الحافظ زكي الدين المنذري وقد سمع عليه اكثر كتبه والعماد بن باطيش والحافظ زين الدين خالد بن ربيع سيف النابلسي وابو عبد الله محمد بن ابي الحسن اليونيني وابو العباس احمد بن عمر القرطبي صاحب المفهم وشيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام وقاضي القضاة تقي الدين بن رزين والمجد عبد السلام بن تيمية الحنبلي صاحب المحرر والجمال بن عمرون شارح المفصل وابن الخباز النحوي والعلم اللورقي وهو الاندلسي شارح المفصل وابو الحسن علي بن عدلان الموصلي والفتح بن موسي القصري والرضي الصاغاني اللغوي صاحب العباب وغيره والزكي عبد العظيم بن ابي الاصبع صاحب التحبير وغيره ويوسف بن قزعلي سبط ابن الجوزي صاحب مرآة الزمان وعلي بن سعيد الاندلسي صاحب المغرب وغيره والصاحب كمال الدين ابن العديم صاحب تاريخ حلب وياقوت الحموي صاحب معجم البلدان وغيره والصرصري وقرأ عليه جميع ديوانه ونجم الدين محمد بن اسرائل الدمشقي والمجد محمد بن الظهير الاربلي ومحمد بن عبد الرحيم بن العذيرة والشهاب محمد بن عبد المنعم بن الخيمي وشرف الدين محمد بن العديم والمهذب ابو طاهر بن الخيمي وسعد الدين بن عربي وعبد العزيز بن قرناص ويوسف بن ربلاق وابو الحسين يحيي بن عبد العظيم الجزار وابو جعفر يحيي بن خالد القيسراني والعز الاربلي الضرير والرشيد محمد بن اسماعيل الفارقي انتهي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 187

وبالسند الي الشمس ابن طولون وهو يروي: تصانيف كمال الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي منها: شرح الهداية وشرح البزدوي وشرح المنار وشرح مشارق الانوار وشرح الفية ابن معطي وشرح تلخيص المفتاح وشرح مختصر ابن الحاجب الاصلي وشرح السراجية ومقدمة في الفرائض وشرح تلخيص الخلاطي للجامع الكبير لم يكمل وشرح تجريد النصر الطوسي لم يكمل وحاشية علي الكشاف لم تكمل كلها عن الجلال السيوطي عن التقي ابن فهد عن محمد بن ابراهيم الرشيدي عنه. وتصانيف الشيخ الاكبر امام الطريقة العربية ابي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي الحاتمي منها الفتوحات المكية والفتوحات الفاسية والفصوص وعنقاء مغرب والكشف الكلي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188

واخبار مشايخ الغرب والاربعون حديثا والتفسير وغيرها وقد جمع هو اسماءها في جزء لطيف كلها عن الجلال السيوطي عن محمد بن مقبل الحلبي عن ابي طلحة الحراوي الزاهد عن الشرف الدمياطي عن سعد الدين محمد بن الشيخ عنه. ح وعن خديجة بنت الزين الارموي عن عائشة ابنة محمد بن عبد الهادي عن الشهاب الحجار عن الحافظ محب الدين بن النجار عنه. تصانيف امير كاتب بن امير عمر بن العميد ابي حنيفة الاتقاني منها: شرح الهداية سماه غاية البيان ونادرة الاوان في اخر الزمان وشرح الاخسيكتي ورسالة في مسألة رفع اليدين واخري في عدم صحة الجمعة في موضعين من بلد واحد عن الجلال السيوطي عن هاجر بنت محمد المقدسي عن القاضي محمد بن علي الحريري عنه. تصانيف الشهاب احمد بن ابراهيم بن نصر الحنبلي منها: نظم نخبة الحافظ ابن حجر وشرحه ومختصر المحرر في فقه الحنابلة واختصار الفية ابن مالك وزاد اليها علم الخط وغيره الجميع في نحو ستمائة بيت وشرحها ونظم الشمسية وشرح الخونجي ونظمه ونظم التلخيص وشرحه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 189

وطبقات الحنابلة كبري في اربعة عشر مجلدا ووسطي في ثلاثة وصغري في مجلد والنشر في التاريخ في احد واربعين جزءا وتنبيه الاخيار فيما قيل في المنام من المنام من الاشعار كلها عن الجمال يوسف بن حسن الصالحي وغيره عنه. تصانيف ابي حفص عمر بن محمد احمد بن اسماعيل النسفي الحنفي منها نظم الجامع الصغير وكتاب تطويل الاسفار لتحصيل الاخبار روي فيه عن خمسمائة وخمسين شيخا والمنظومة في الخلافيات والفتاوي والتفسير وغيرها عن ابي البقاء محمد بن العماد عن عائشة ابنة ابراهيم بن الشرائحي عن ابي حفص عمر بن اميلة عن الفخر بن البخاري عن ابي المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن السمعاني عنه. فائدة: النسفي هذا ليس هو مصنف العقائد المشهورة التي شرحها السعد كما توهمه الكمال بن ابي شريف في حاشيته علي شرح السعد لها بل مصنفها ابو الفضل محمد بن محمد بن محمد النفسي المعروف بالبرهان صاحب مختصر تفسير الفخر الرازي والمقدمة المشهورة في الخلاف وبحر الكلام وله تصنيف كثيرة في علم الكلام وغيره اجاز للبرزالي وتوفي سنة سبع وثمانين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 190

وستمائة وفاة الاول في سبع وثلاثين وخمسمائة وتصانيف هذا نرويها به الي عائشة عن ابي القاسم البرزالي عنه. وللحنفية نسفيون سواهما منهم: ابو الليث احمد بن عمر المتقدم الفقيه الواعظ توفي بعد ابيه بخمس عشرة سنة. ومنهم ابو البركات عبد الله بن احمد بن محمود النسفي صاحب الكنز والمدارك والمنار وغيرها ويأتي سند مروياته في كتاب السير الكبير لمحمد ابن الحسن. ومنهم ابو المعين ميمون بن محمد بن سعيد بن مكحول النسفي صاحب التبصرة في علم الكلام والتمهيد لقواعد التوحيد وغيرها. وتصانيف الامام قاضي خان الحسين بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الفرغاني: الفتاوي وشرح جامع الصغير وشرح الزيادات وشرح ادب القضاء للخصاف والامالي الكبيرة وغيرها عن خديجة بنت الزين الارموية عن عائشة بنت محمد بن عبد الهادي عن القاضي شهاب الدين عبد الله بن الحسن بن عبد الله حفيد عبد الغني المقدسي عن زكي الدين عبد العظيم المنذري عن كمال الدين محمود بن احمد بن عبد السيد الحصري عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 191

وتصانيف الشهاب احمد بن محمد بن عبد الله الدمشقي الحنفي: العقد الفريد في التوحيد وغيرة السير في دولة الترك والتتر وغيرها عن عمه يوسف بن محمد ابن طولون عن عبد الوهاب بن احمد بن عرب شاه عن والده عنه. وتصانيف العز عبد الوهاب بن ابراهيم الزنجاني الولي الصالح: المقدمة في الصرف المشهورة بتصريف العزي وكتاب التصريف الهوائي وشرح نظم التصريف للنسفي عن محمد بن محمد بن علي بن صالح العوفي عن جده عن محمد بن ناصر الكوسي عن جمال بن علي العجمي عنه. وتصانيف خليل بن ايبك بن عبد الله الايبكي: الوافي بالوفيات في اثنين وستين مجلدا قطع النصف واعيان العصر في ست مجلدات ونكت الهميان في نكت العميان مجلدان وشرح لامية العجم اربع مجلدات وغيرها عن ابي البقاء محمد بن ابي بكر العمري عن ابي سليمان داود بن سليمان الموصلي عن الزين عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي عنه. ونحن بفضل الله نروي تصانيف كل واحد من ابي طاهر السلفي وابي الفضل الهمداني وعبد الرحمن ابن مكي وابي الحسن بن المقير وابي النون الدبوسي والفخر بن البخاري وابي الحجاج المزي وزينب الكمالية والعز ابن جماعة والاستاذ ابن الجزري وعاشئة بنت محمد والتنوخي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 192

والعراقي وابي حيان والجلال السيوطي والحافظ ابن حجر وتلامذته زكريا والشمس السخاوي الديمي والبرهان بن ابي شريف والسيد كمال الدين الحسيني والبرهان القلقشندي وابي الفتح المزي ومحمد بن محمد ابن ثابت وابراهيم بن علي القرشي ومحمد بن محمد الافاقي وكذا الشمس ابن طولون والحفيد ابن مرزوق وابي زيد الثعالبي وهوعن ابي القاسم البرزلي وابي عبد الله الأبي في جميع تصانيفهما والعلامة ابن غازي وابو العباس احمد زروق وجميع تصانيف كل مصنف ذكر في اسناد من الاسانيد التي ذكرت في المقدمة بالسند الي ما تحته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193

حرف الثاء
ثنائيات موطأ الامام مالك به ابي البقاء محمد بن العماد عن علي بن حسين بن عروة الصواف عن احمد بن حجي عن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي عن علي بن عبد الرحمن بن محمد المقدسي عن ابي الفضل مكرم بن محمد بن حمزة التاجر عن حمزة بن احمد بن فارس عن نصر بن ابراهيم بن نصر المقدسي عن محمد بن جعفر بن علي الميعاسي عن ابي بكر محمد بن العباس الغزي عن الحسن بن الفرج الازدي الغزي عن يحيي بن بكير عنه ثلاثيات مسند احمد بن حنبل تخريج ابي الفداء اسماعيل بن عمر المقدسي وفيها زيادات الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي به الي الفخر بن البخاري عن حنبل بن عبد الله الرصافي عن ابي القاسم هبة الله بن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن المذهب عن احمد بن جعفي القطيعي عن عبد الله بن احمد ابن حنبل عنه. ثلاثيات مسند الدارمي وهي خمسة عشر حديثا به الي ابي العباس الحجار عن ابي المنجا عبد الله بن عمر بن اللتي عن ابي الوقت عبد الاول عن ابي الحسن عبد الرحمن الداودي عن ابي محمد عبد الله بن احمد السرخسي عن عيسي بن عمر السمرقندي ثلاثيات البخاري به الي الحجار الي اخر سنده السابق في البخاري ثلاثيات مسند عبد بن حميد وهي واحد وخمسون حديثا الي الحجار عن ابي المنجا بن اللتي عن ابي الوقت عن ابي الحسن الداودي عن ابي محمد عبد الله ابن حموية عن ابراهيم بن خزيم الشاشي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 194

ثلاثيات سنن ابي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة وهي خمسة احاديث بسند واحد عن انس به الي زينب الكمالية عن عجيبة الباقذارية عن ابي ذر طاهر بن محمد بن طاهر عن ابي منصور محمد بن الحسين المقري عن القاسم ابن المنذر الخطيب عن علي بن ابراهيم القطان عنه. ثمانيات مشيخة الفخر بن البخاري تخريج ابي العباس احمد بن الظاهري به اليه ثمانيات الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي به اليه ثمانيات النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني في اربعة عشر جزءا به الي الحافظ عن ابراهيم بن داود الامدي عن محمد بن عبد الوهاب البهنسي عنه. ثمانيات مونسة خاتون بنت الملك العادل به الي الحافظ عن ابي اليمن محمد ابن احمد الطبري عن عيسي بن عمر بن ابي المعالي عن صاحبتها الثواب لأبي محمد ادم بن ابي اياس العسقلاني به الي عائشة المقدسية عن ابي نصر محمد بن محمد بن الشيرازي عن علي بن محمود بن الصابوني عن ابي طاهر السلفي عن محمد بن عبد الله السودرباني عن محمد بن احمد بن حمدان عن عبد الله بن محمد الباقلاني عن جده لأمه عيسي بن ابراهيم العقلي عنه. ثواب قضاء حوائج الاخوان وما جاء في اغاثة اللهفان لأبي الغنائم محمد ابن علي النرسي به الي ابي الحجاج المزي عن عبد الرحمن بن ابي عمر الحاكم عن احمد بن عمر بن قدامة عن نصر الله بن عبد الرحمن القزاز عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195

كتاب الثقلاء لأبي محمد الحسن بن محمد الخلال به الي عائشة عن عبد الله ابن الحسين بن ابي التائب عن محمد بن ابي بكر البلخي عن ابي طاهر السلفي عن جعفر بن محمد السراج عنه. كتاب الثبات عند الممات لأبي الفرج بن الجوزي به الي البقاء محمد بن العماد عن فاطمة بنت خليل الكنانية عن محمد بن محمد الميدومي عن عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني عنه. كتاب الثقفيات لأبي عبد الله القاسم بن الفضل وهي عشرة اجزاء به الي ابي طاهر السلفي. الثمانون الاجوبة لأبي بكر الاجري به الي زينب الكمالية عن ابراهيم بن الخير عن عبد الحق بن يوسف بن عبد الله عن علي بن محمد بن العلاف عن عبد الملك بن محمد بن بشران عنه. الثلاثة مجالس من امالي ابي الحسن علي بن يحيي بن عبد كوية به الي ابي طاهر السلفي عن محمد بن عبد الجبارالفرساني عنه الثلاثة مجالس من امالي ابي طاهر محمد بن محمش الزيادي به الي السلفي عن محمد بن عبد الله الثقفي عنه. الثلاثة مجالس من امالي ابي محمد الحسن بن احمد المخلدي به الي زينب الكمالية عن عبد الخالق بن الانجب الحمامي عن ابي بكر وجيه بن طاهر الشحامي عن يعقوب بن احمد الصيرفي عنه الثلاثة مجالس من امالي ابي سعيد محمد بن علي النقاش به الي ابي طاهر السلفي عن احمد بن ابي هاشم الكندلاني عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 196

الثلاثة مجالس من امالي ابي عبد الله احمد بن عطاء الروذباري به الي ابي العباس الحجار عن ابراهيم بن عثمان الكاشغري عن محمد بن البطي الزاهد عن احمد بن عمر السمرقندي عن الحسين بن محمد الحلبي عنه. الثلاثة مجالس من امالي ابي يعلي حمزة بن احمد الموصلي به الي الحافظ عن محمد بن عبد الرحمن بن عثمان عن احمد بن علي الجزري عن عبد الرحمن بن ابي الفهم البلداني عن ابي الطاهر احمد ابن الخطيب الموصل عن محمد بن محمد بن محمش عن ابي نصر احمد بن عبد الباقي عن نصر بن احمد الزكي عنه الثلاثة مجالس من امالي احمد بن سليمان النجاد به الي زينب الكمالية عن ابراهيم بن محمود بن الخير عن شهدة بنت احمد الابري عن الحسين بن احمد الثعالبي عن عبد الرحمن بن عبد الله الحرفي عنه. الثلاثة مجالس من امالي ابي النعيم الاصبهاني به الي ابي الحجاج المزي عن احمد بن ابي الخير عن خليل بن ابي الوفا الداراني عن الحسن بن احمد الحداد عنه. الثلاثة مجالس من امالي الحسن بن علي الجوهري به الي محمد بن ابي بكر ابن ابي عمر عن داود بن سليمان الموصلي عن الشهاب احمد ابن حجي السعدي عن احمد بن علي السجزي امام مكة عن محمد بن اسماعيل الانصاري عن المسلم بن محمد بن علان عن ابي اليمن بن الحسين الكندي عن محمد بن عبد الباقي الانصاري عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197

والعراقي وابي حيان والجلال السيوطي والحافظ ابن حجر وتلامذته زكريا والشمس السخاوي والديمي والبرهان بن ابي شريف والسيد كمال الدين الحسيني والبرهان القلقشندي وابي الفتح المزي ومحمد بن محمد ابن ثابت وابراهيم بن علي القرشي ومحمد بن محمد الافاقي وكذا الشمس ابن طولون والحفيد ابن مرزوق وابي زيد الثعالبي وهو عن ابي القاسم البرزلي وابي عبد الله الابي في جميع تصانيفهما والعلامة ابن غازي وابو العباس احمد زروق وجميع تصانيف كل مصنف ذكر في اسناد من الاسانيد التي ذكرت في المقدمة بالسند الي ماتحته.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198

حرف الجيم
جامع الاصول لأثير الدين بن المبارك بن محمد بن الاثير به الي الحافظ عن عبد الله بن احمد الازهري عن محمد بن احمد الفارقي عن محمد بن علي بن شجاع عن ابي محمد يعقوب بن محمد الهدياني عنه والحافظ ايضا - وهو اعلي - عن ابي اسحاق التنوخي عن ابراهيم بن عمر الجعبري عن الفخر علي ابن شكي عنه. وكذا كتاب الانصاف بين الكشف والكشاف له. جامع الاصول لأبي محمد رزين بن معاوية السرقسطي به الي ابي طاهر احمد بن محمد السلفي عنه. الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن فضل الحميدي به الي الحجار عن ابي محمد الانجب بن ابي السعادات الحمامي عن محمد بن علي الكتاني عنه. وكذا كتاب الاماني الصادقة له وقصيدته في الرد علي العائبين للحديث من الزنادقة. جامع المسانيد بألخص الاسانيد لأبي الفرج ابن الجوزي به الي ابي الفتح محمد بن محمد المزي عن جده ابي الحسن علي بن صالح عن محمد بن محمد الميدومي عن النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني عنه. الجهاد لأبي القاسم الحسين بن محمد بن عساكر به الي الحافظ عن ابي الحسن بن ابي المجد عن القاسم بن المظفر بن عساكر عن ابي نصر عبد الرحمن ابن تاج الامنا بن عساكر عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199

الجهاد لأبي محمد عبد الله بن المبارك الامام به الي ابي الحسن بن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر عن عبد الوهاب بن محمد بن منده عن عبد المالك ابن محمد بن يوسف عن ابراهيم بن محمد بن الفتح عن محمد بن سفيان الصفار عن سعيد بن رحمة المصيصي عنه. الجهاد لأبي بكر احمد بن عمر بن ابي عاصم به الي ابي الحجاج بن خليل عن محمد بن ابي زيد الكراني عن محمود بن اسماعيل الصيرفي عن ابي بكر بن شاذان عن عبد الله بن محمد ابن فورك عنه كتاب الجمعة للقاضي ابي بكر احمد بن علي المروزي به الي ابي طاهر السلفي عن مرشد بن يحيي المديني عن علي بن محمد الفارسي عن عبد الله بن محمد بن المفسر عنه. كتاب الجنائز لأبي حفص عمر بن شاهين به الي زينب عن محمد بن عبد الكريم بن السندي عن عبد الحق بن عبد الخالق عن ابي طالب محمد بن يوسف الزاهد عن علي بن محمد الابنوسي عنه. كتاب الجنائز لأبي محمد عبد الوهاب بن عطاء الزاهد به الي الحافظ عن احمد بن علي بن عبد الحق عن القاسم بن محمد البرزالي عن عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني عن ابي علي الضياء بن ابي القاسم بن الخريف عن محمد بن عبد الباقي الانصاري عن علي بن المهتدي بالله عن عبيد الله بن احمد الصيدلاني عن مكرم بن احمد الزاهد عن يحيي بن ابي طالب الزاهد عنه. كتاب الجامع لعمر بن راشد ويقال له ايضا المسند المستخرج من جامع معمر به الي ابي الحجاج بن خليل عن مسعود بن ابي منصور الحمال عن الحسن بن احمد الحداد عن ابي نعيم الاصبهاني عن ابي القاسم سليمان بن احمد الطبراني عن ابراهيم بن اسحاق الدبري عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200

كتاب الجامع لأبي محمد عبد الرزاق بن همام الصنعاني به الي الحافظ عن احمد بن الحسن الزيني عن علي بن يوسف بن المصري عن علي بن هبة الله بن سلامة عن شهدة ابنة احمد الكاتبة عن الحسين بن احمد بن طلحة عن علي ابن محمد بن بشران عن اسماعيل بن محمد الصفار عن احمد بن منصور الرمادي عنه. كتاب الجامع في القراءات السبع لأبي القاسم عبد الجبار احمد الطرسوسي به الي الحافظ عن ابي حيان عن ابي علي بن ابي الاحوص عن ابي القاسم بن بقي عن شريح بن محمد بن شريح عن ابيه عن ابي جعفر احمد بن محمد النحوي عنه. كتاب الجامع في القراءات العشر وقراءة الاعمش لأبي الحسن علي بن محمد الخياط به الي الاستاذ ابن الجزري عن الحسن بن احمد الدقاق عن الفخر ابن البخاري عن زيد بن الحسن الكندي عن عبد الله بن علي سبط الخياط عن احمد بن علي بن بدران عنه. كتاب الجامع في القراءات العشر لأبي الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسي به الي ابي جعفر الهمداني عن عبد الرحمن بن خلف الاسكندراني عن عبد الرحمن بن عتيق بن الفحام عنه. كتاب جامع البيان في القراءات السبع يشتمل علي نيف وخمسمائة رواية عن الائمة السبعة لم يؤلف مثله في هذا العلم لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني به الي الاستاذ ابن الجزري عن محمد بن احمد اللبان عن ابي حيان عن عبد النصير بن علي المربوطي عن عبد الرحمن بن عبد المجيد الصفراوي عن اليسع بن الشرف عيسي الغافقي عن ابيه عن ابي داود سليمان بن نجاح المقري عنه. كتاب جامع سفيان الثوري به الي ابي النون الدبوسي قال: اخبرنا بالرواية

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201

الاولي ابو الحسن بن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر عن عبد الوهاب بن محمد بن منده عن ابيه عن محمد بن الحسين القطان عن علي بن الحسن الداربجردي عن عبد الله بن الوليد العدني عنه. كتاب جامع العلوم والحكم وهو شرح الاربعين النووية لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن داود بن سليمان الموصلي عنه. كتاب جوامع الفقه علي مذهب ابي حنيفة في اربع مجلدات للزين ابي نصر وقيل ابي القاسم احمد بن محمد العتابي به الي محمد بن محمد المزي عن احمد بن عثمان الكلوتاتي عن محمد بن علي الحريري عن ابي حنيفة امير كاتب ابن عمر الاتقاني عن احمد بن اسعد الحريفغني عن حافظ الدين محمد بن محمد البخاري عن شمس الائمة محمد بن عبد الستار الكردي عنه. وكذا سائر تصانيفه ورجاله كلهم حنفية. جمع الجوامع للتاج عبد الوهاب بن السبكي به الي الشمس السخاوي عن العز بن الفرات عنه. جمع الجوامع وشرحه همع الهوامع للجلال السيوطي به اليه. كتاب جمع الاصول في مشهور المنقول نظم ابي الحسن علي بن ابي محمد الديواني الواسطي وهو قصيدة لامية في وزن الشاطبية به الي الاستاذ ابن الجزري عن محمد بن محمد بن الشيرازي عنه. كتاب الجمل لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي به الي ابي حيان عن ابي جعفر بن الزبير عن اسحاق بن ابراهيم الطوسي عن محمد بن عبد الله بن خليل عن ابي علي بن الحنائي عن ابي الفرج عبد الرحمن بن الحسين الاستاذ عن ابي الحسن علي بن محمد الانطاكي عنه وكذا الامالي له

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202

كتاب الجمل لأبي محمد عبد القاهرة بن محمد الجرجاني به الي الحافظ عن ابي الحسن علي بن محمد بن ابي المجد عن القاسم بن مظفر بن عساكر عن ابي محمد يعيش بن علي الموصلي عن ابي الفضل عبد الله بن احمد الطوسي عن علي ابن ابي زيد الفصيحي عنه. كتاب الجامع لآداب الرواي والسامع للحافظ ابي بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن ام يوسف خديجة بنت علي بن ابي عمر عن محمد بن اسماعيل بن الخباز عن اسماعيل بن ابراهيم ابن ابي اليسر عن ابي طاهر بركات بن ابراهيم الخشوعي عن هبة الله بن احمد الاكفاني عنه. كتاب جمال القراء لأبي الحسن بن محمد السخاوي به الي الاستاذ ابن الجزري عن احمد بن الحسين الكفيري عن محمد بن احمد الرقي عن الشهاب احمد بن مزهر الدمشقي عنه. كتاب الجليس والانيس لأبي الفرج المعافي بن زكريا النهرواني به الي محمد بن ابي الصدق عن محمد بن عبد الله بن ناصر عن ابي هريرة بن الذهبي عن ابي الحسن علي بن يحيي الشاطبي عن فرج بن عبد الله مولي القرطبي عن ابي اليمن الكندي عن ابي العز احمد بن عبيد الله بن الكادش عن محمد بن الحسين الجارزي عنه. الجعديات جمع ابي القاسم عبد الله بن محمد البغوي لحديث علي بن الجعد عن شيوخه مع تراجمهم وتراجم شيوخهم به الي العز بن جماعة عن عبد الرحمن ابن عبد اللطيف المكبري عن ابي حفص عمر بن طبرزد عن عبد الوهاب بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203

المبارك الانماطي عن عبد الله بن محمد الصريفيني عن ابي القاسم عبيد الله بن محمد عن جامعها. الجمان النضيد في معرفة الاتقان والتجويد لللإمام الصفار به الي العلامة ابن غازي عن ابي القاسم محمد بن يحيي بن محمد السراج عن ابيه عن جده عن ابي عبد الله محمد القيسي الضرير عنه. وكذا الزهر اليانع في مقرأ الامام نافع والقانون الكلي في المقرأ السني واسفار الفجر الطالع في اختصار الزهر اليانع وتخريج الخلاف بين ابي نشيط والحلواني وذكر مخارج الحروف وصفاتها كلها له. الجرومية لأبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن اجروم به الي شيخ الاسلام زكرياء عن محمد بن محمد الراعي الاندلسي عن محمد بن عبد الملك بن علي القيسي الغرناطي عن ابي جعفر بن محمد بن سالم الجذامي عن القاضي ابي عبد الله محمد بن ابراهيم الحضرمي عنه الجزولية لأبي موسي الجزولي به الي الجلال السيوطي عن محمد بن مقبل عن محمد بن علي الحراوي عن الشرف الدمياطي عن الفتح بن موسي القصري عنه ويقال لها الكراسة الجزء المعروف بمنتقي سبعة اجزاء لأبي الطاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص به الي العز بن جماعة عن ابي محمد عبد الحافظ بن بدران المقدسي عن داود بن احمد بن ملاعب عن علي بن احمد بن عباس عنه وبه الي العز ايضا: روايته لجزء فيه احاديث واناشيد وغيرها من املاء تقي الدين ابي الفتح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204

محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري اوله حديث كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول اذا سافر: اللهم اني اعوذ بك من وغثاء السفر واخره اهرب من الناس الي ربهم. عن ممليه المذكور. وجزء فيه غرائب الاسانيد جمع ابي الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي عن ابي القاسم عبد الرحمن بن مخلوف الربعي عن ابي الفضل الهمداني عن ابي طاهر السلفي عنه. وجزء فيه احاديث وفوائد وانشادات جمع اثير الدين ابي حيان محمد بن يوسف وجزء فيه بيان مذهب اهل الحديث والسنة من تخريج ابي بكر احمد بن ابراهيم بن اسماعيل الاسماعيلي عن عبد الرحمن بن عبد اللطيف المكبر عن عبد الوهاب بن علي الامين عن ابي بكر بن ابي طاهر بن محمد عن الحسن بن علي الجوهري عن الدارقطني عن الاسماعيلي وجزء فيه سبعة وتسعون حديثا عن مائة واثنين وعشرين شيخا من مشايخ بغداد اجازوا لأبي العباس احمد بن ابي طالب الحجار سنة 632 هـ تخريج امين الدين بن الواني عنه. وجزء فيه صلاة التسبيح وما ورد فيها للخطيب البغدادي عن ابي حفص بن القواس عن عبد الصمد بن محمد الحرستاني عن عبد الكريم بن حمزة السلمي عنه. والجزء فيه الاول والثاني من حكايات المشايخ ومقاماتهم من املاء ابي العباس احمد بن علي بن محمد بن القسطلاني عن والده البدر بن جماعة عن تاج الدين ابي الحسن علي بن ممليها عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205

وجزء البطاقة من املاء ابي القاسم حمزة بن محمد بن علي الكندي عن والده البدر عن معين الدين احمد بن علي بن علي بن يوسف الدمشقي عن ابي القاسم هبة الله بن البوصيري عن ابي صادق مرشد المديني عن ابي الحسن علي بن عمر ابن محمد الحراني عنه. والجزء الاول من كلام ذي النون المصري – نفعنا الله به – من اجزاء ابي الحسن بن رزوقوية عن تقي الدين احمد بن عبد الرحمن الصوري عن الحسين ابن هبة الله بن صصري عن الفضل بن سهل الاسفرايني عن الخطيب ابي بكر البغدادي عن ابي الحسن بن رزقوية عن ابي عمرو عثمان بن موسي بن حميد الرازي عن رضوان بن احمد بن اسحاق الصيدلاني عن ابي عثمان سعيد بن عثمان بن عباس ذي النون ثوبان بن ابراهيم وقيل اسمه فيص بن ابراهيم وقيل فيض بن احمد وجزء فيه السداسيات والخماسيات من مرويات زاهر بن طاهر الشحامي عن ابي محمد بن يحيي بن اسحاق بن الدمشقي عن ابي الحجاج يوسف بن خليل عن ابي القاسم عبد اللطيف بن محمد بن ثابت الخوارزمي عنه. وجزء فيه اوهام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري لأبي محمد عبد الغني بن سعد بن علي الازدي عن ابي محمد الدمياطي عن ابي الفضل جعفر ابن علي الهمداني عن ابي طاهر السلفي عن المبارك بن عبد الجبار عن محمد ابن علي بن عبد الله الصوري عنه. وجزء لأبي الجهم العلاء بن موسي الباهلي عن ابي العباس الحجار عن ابي المنجا بن اللتي عن ابي الوقت عبد الاول بن شعب عن محمد بن عبد العزيز الفارسي عن عبد الرحمن بن ابي شريح عن ابي القاسم عبد الله بن محمد البغوي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206

وجزء فيه حديث ابي الحسين عفيف بن محمد الخطيب البوشيخي ونظمه للاحاديث ويعرف بجزء المنظوم والمنثور عن ابي العباس الظاهري عن كريمة بنت عبد الوهاب القرشية عن ابي الوقت عبد الاول بن عيسي عن ابي القاسم احمد بن محمد العاصمي عنه. وجزء في فضل العلم واهله. وجزء اخر في اوهام الصحيحين البخاري ومسلم كلاهما لأبي محمد علي بن احمد بن سعيد ابن حزم عن اثير الدين ابي حيان عن ابي علي بن ابي الاحوص عن ابي القاسم احمد بن بقي عن شريح بن محمد بن شريح عن ابن حزم. وجزء فيه من فوائد حديث ابي محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري عن يوسف بن محمد الكردي عن جده لأمه الثقفي اسماعيل بن ابراهيم بن ابي البشر عن ابي طاهر بركات الخشوعي عنه. وجزء فيه اناشيد وامثلة النعل الشريف النبوي تخريج الحافظ المظفر منصور ابن سليم بن منصور عن محمد بن علي بن عبد العزيز بن المصفي عنه. وجزء في فضائل اهل البيت لأبي الحسن علي بن معروف البزار عن عبد الرحمن بن عبد اللطيف المكبر عن ابي حفص بن طبرزد عن ابي غالب احمد ابن الحسين ابن البناء عن ابي يعلي محمد بن الحسين بن خلف عنه. جزء الفيل وهو منتقي ابي الحسن علي بن احمد الحمامي من اجزاء ابي عمرو عثمان بن احمد بن السماك به الي ابي الحجاج المزي عن احمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي عن الموفق عبد الله بن احمد قدامة عن ابي بكر عبد الله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207

ابن محمد بن النقور عن علي بن محمد العلاف عن ابي الحسن الحمامي عنه جزء احاديث الخلفاء لأبي علي الحسن بن عبيد الله الابزاري به الي الفخر ابن البخاري عن ابي الفرج بن الجوزي عن احمد بن علي البزار عن عبد الله ابن محمد الفرضي عن جعفر بن محمد الخلدي عنه. جزء لأي اسحاق محمد بن يزيد بن عبد الصمد به الي الفخر بن البخاري عن عبد الصمد بن محمد الحرستاني عن علي بن المسلم السلمي عن الحسين بن احمد بن عبد الواحد بن ابي الحديد عن علي بن موسي السمسار عن ابي القاسم المظفر بن حاجب الفرغاني عنه. جزء لأبي عمرو اسماعيل بن نجيد به الي الفخر بن البخاري عن المؤيد الطوسي عن محمد بن الفضل الفراوي عن ابي حفص عمر بن احمد بن مسرور عنه وبه الي الجلال السيوطي في: جزء ابي الحسين احمد بن محمد بن جعفر القدوري الفقيه عن هاجر بنت الشرف محمد المقدسي عن سراج الدين بن الملقن عن يوسف بن محمد المقدسي عن ابي عيسي عبد الله بن عبد الواحد بن علاق عن هبة الله بن علي البوصيري عن ابي جعفر يحيي بن الشرف ابن التمار عن احمد بن سعيد بن نفيس المقري عن علي بن الحسين بن بندار عنه. جزء لأبي علي الحسن بن عرفة عن ابي الفضل بن حصن عن عبد الله بن محمد الرشيدي عن الميدومي عن النجيب الحراني عن عبد المنعم بن كليب عن علي بن احمد بن بيان عن محمد بن مخلد عن اسماعيل بن محمد الصفار عنه. جزء الصائن الشحاذي عن تقي الدين الشمني عن تقي الدين الشمني عن ابي طاهر بن الكويك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208

عن ابراهيم بن علي القطبي عن محمد بن مزيد عن محمد بن الحسين القزويني عنه. جزء الزمخشري به الي الفخر بن البخاري عن زينب بنت عبد الرحمن الشغري عنه. وكذا سائر تصانيفه ايضا. جزء سفيان بن عيينة به الي ابي طاهر السلفي عن ابي الحسن مكي بن منصور عن ابي بكر احمد بن الحسن الحيري عن محمد بن يعقوب الاصم عن زكريا بن يحيي دلوية عنه. جزء فيه مجلس في صوم يوم الشك لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر به الي الحافظ عن ابي هريرة الذهبي عن القاسم بن مظفر بن عساكر عن ابراهيم بن ابي طاهر الخشوعي عنه جزء فيه في فضل يوم عاشوراء للحافظ الزكي عبد العظيم المنذري به الي الحافظ قراءة في يوم عاشوراء علي ابي الفرج الغزي سمعه في يوم عاشوراء علي ابي الحسن علي بن اسماعيل بن قريش سمعه يوم عاشوراء علي ممليه وبه الي الحافظ ايضا: في جزء فيه مجلس في فضل رمضان لابن عساكر وهو المجلس الخامس بعد الأربعمائة من اماليه عن ابي اسحاق التنوخي وغيره عن اسماء بنت محمد بن صصري عن مكي بن علان عنه. وجزء في فضل رجب لعبد العزيز بن احمد الكناني عن الكمال احمد بن عبد الحق عن عبد الرحيم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابي اليسر عن جده عن ابي طاهر الخشوعي عن ابي محمد بن الاكفاني عنه وجزء في فضائل شعبان للعز عبد العزيز بن محمود بن الاخضر عن ابي المعالي الازهري عن محمد بن احمد بن خالد الفارقي عن النجيب الحراني عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209

وجزء في فضل ليلة نصف شعبان لابن عساكر وهو المجلس الثالث والاربعون من اماليه عن التنوخي عن القاسم بن مظفر بن عساكر عن محمد بن عساكر عنه جزء في فضل عشر ذي الحجة لأبي بكر بن ابي الدنيا عن فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي عن ابي العباس الحجار عن ابي الحسن القطيعي عن ابي بكر ابن الزاغوني عن ابي الغنائم محمد بن علي الدقاق عن محمد بن احمد بن رزقويه عن حمزة بن محمد بن العباس عنه. وجزء في ذم اكل الطين لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن منده عن ابي هريرة الذهبي عن يحيي بن محمد بن سعد عن ابي الحسن بن المقير عن ابي الفضل بن ناصر عنه. وجزء فيه مناقب معروف الكرنجي لأبي الفرج بن الجوزي عن ابراهيم ابن احمد بن عبد الهادي المقدسي عن محمد بن احمد بن تمام عن احمد بن عبد الدائم عنه. وجزء فيه محن الاولياء لأبي سليمان محمد بن عبد الله بن زين عن ابي المعالي عبد الله بن علي الحلاوي عن الكمال ابراهيم بن محمد بن عبد الصمد عن الحافظ عبد المومن بن خلف الدمياطي عن الحجاج بن خليل عن ابي طاهر الخشوعي عن ابي صادق مرشد بن يحيي المديني عن ابي سعد يخلف بن عبد الله العروضي عن عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر المري عنه وجزء فيه طرف حديث ان لله تسعة وتسعين اسما لأبي نعيم الاصبهاني عن ابي العباس احمد بن الحسن المقدسي عن محمد بن احمد بن خالد الفارقي عن الوجيه محمد بن عبد الرحمن الدهان عن ابي جعفر محمد بن احمد بن مضر عن ابي علي الحداد عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210

وجزء فيه فضل سورة الاخلاص لأبي نعيم الاصبهاني عن ابي الحسن بن ابي المجد عن ابي بكر احمد بن محمد بن ابي القاسم الدمشقي عن الضياء محمد ابن عبد الواحد المقدسي عن ابي جعفر الصيدلاني عن ابي علي الحداد عنه وجزء فيه فضل سورة الاخلاص لأبي علي الحسن بن محمد الخلال عن ابي هريرة الذهبي عن يحيي بن محمد بن ابي الفضل الهمداني عن ابي طاهر السلفي عن ثابت بن بندار عنه. وجزء فيه فضل اية الكرسي لأبي عبد الله الذهبي عن ابي هريرة ابن المؤلف عنه. وجزء فيه خبر ارم ذات العماد للحسين بن المهتدي عن عبد الله بن عمر ابن علي بن السعودي عن محمد بن احمد بن خالد الفارقي عن النجيب الحراني عن عبد الملك بن مواهب عن ابي بكر بن عبد الباقي الانصاري عنه. وجزء فيه طرق حديث الحوض النبوي للضياء المقدسي عن فاطمة بنت المنجا عن سليمان بن حمزة عنه. وجزء فيه شروط الائمة الستة لأبي الفضل بن طاهر عن ابي الفرج الغزي عن ابي النون الدبوسي عن ابي الحسن بن المقير عن المبارك بن احمد الانصاري عنه. وجزء فيه شروط القراءة علي الشيوخ للسلفي عن ابي اسحاق التنوخي عن عبد الله بن الحسين بن ابي التائب عن اسماعيل بن احمد بن احمد العراقي عنه. وجزء يسمي الوجيز في المجاز والمجيز له ايضا عن ابي العباس بن الحسن السويداوي عن يحيي بن يوسف بن المصري عن ابي محمد بن رواح عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 211

وجزء فيه من روي هو وابوه وجده لأبي زكريا يحيي بن عبد الوهاب بن محمد بن منده عن ابي احسن بن ابي المجد عن سليمان بن حمزة عن ابي الفضل جعفر بن علي الهمداني عن ابي طاهر السلفي عنه. وجزء فيه من حدث ونسي لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني عن احمد بن ابي بكر بن احمد المقدسي عن سليمان بن حمزة عن ابي الفضل الهمداني عن ابي طاهر السلفي عن ابي الحسين بن الطيوري عن ابي طالب محمد بن علي بن الفتح العشاري عنه. وجزء فيه من حدث ونسي للخطيب عن الكمال احمد بن عبد الحق عن عبد الرحيم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابي اليسر عن جده عن ابي طاهر بركات بن ابراهيم الخشوعي عن عبد الكريم بن حمزة عنه. وجزء فيه رباعيات الصحابة لأبي الحجاج يوسف بن خليل عن فاطمة ابنة محمد بن عبد الهادي عن ابي طالب عبد الرحيم بن عبد الرحمن ابن العجمي عنه. وجزء فيه رباعيات التابعين لأبي المواهب الحسن بن هبة الله بن صصري عن احمد بن ابي بكر بن العز المقدسي عن سليمان بن حمزوة عن سالم بن ابي المواهب بن صصري عن ابيه. وجزء فيه سداسي التابعين لأبي موسي المديني عن ابي الحسن علي بن احمد بن محمد المرداوي عن عبد الله بن الحسين بن ابي التائب عن اسماعيل بن احمد القرافي عنه. وجزء فيه الرواة عن البخاري للحافظ رشيد الدين يحيي بن علي العطار عن فاطمة بنت المنجا عن سليمان بن حمزة عن محمد بن عبد الواحد الحافظ عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212

وجزء فيه رواة مسلم للضياء المقدسي عن فاطمة بنت المنجا عن سليمان بن حمزة عنه. وجزء البراغيث وهو من حيدث عبد الله بن هارون القطان عن الزين ابي بكر بن الحسين المراغي عن صالح بن مختار عن محمد بن عبد الهادي عن ابي طاهر السلفي عن ابي الحسن محمد بن علي بن ابي الصفي عن القطان وجزء فيه رواية ابي حنيفة عن الصحابة لأبي معشر الطبري عن احمد ابن خليل المقدسي عن احمد بن ابي طالب الحجار عن ابراهيم بن عثمان الكاشغري عن مسعود بن الحسين بن سعد اليزدي عن والده عن ابي معشر. وجزء موافقات عبد الله بن يزيد بن المقري تخريج الضياء المقدسي عن فاطمة بنت المنجا عن سليمان بن حمزة عن الضياء. حرف فيه طرق حديث الافك لأبي بكر الاجري به الي ابي طاهر السلفي عن علي بن محمد بن العلاف عن ابي القاسم بن بشران عنه. وجزء فيه محنة احمد بن حنبل لحنبل بن اسحاق بن حنبل به الي السلفي عن ابي الفوارس طراز بن محمد بن علي عن محمد بن احمد بن رزقوية عن ابي عمر عثمان بن احمد بن السماك عنه. جزء فيه فضائل الصلاة عن النبي صلي الله عليه وسلم لأبي الحسن احمد ابن فارس به الي ابي الحجاج المزي عن عبد الرحمن بن يوسف البعل عن البهاء عبد الرحمن بن ابراهيم المقدسي عن عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف عن ابي المحاسن هادي بن اسعد عن علي بن ابراهيم الخياط عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213

حرف الهاء المهملة.
كتاب حلية الاولياء لأبي نعيم احمد بن عبد الله الاصفهاني به الي الفخر بن البخاري عن احمد بن محمد اللبان عن الحسن بن احمد الحداد عنه. كتاب حجة الوداع لأبي محمد عبد الله بن حزم الظاهري به الي ابي حيان عن ابي الحسن بن ابي الاحوص عن ابي القاسم بن بقي عن شريح بن محمد بن شريح عنه. كتاب الحصن الحصين لأبي الخير الاستاذ محمد بن محمد بن الجزري به اليه. كتاب حسن الظن بالله لأبي بكر بن ابي الدنيا به الي ابي العباس الحجار عن ابي المنجا اللتي عن مسعود بن الحسن الثقفي عن ابي العباس احمد بن عبد الرحمن الدلواي عن ابي طاهر عمر بن محمد بن طاهر عن ابي جعفر عبد الله ابن اسماعيل بن عبد الله عنه. كتاب الحوادث والبدع لأبي الوليد محمد بن الوليد الطرطوشي الاسكندري به الي ابي طاهر السلفي عنه. كتاب حادي الارواح الي بلاد الافراح لأبي الزهر محمد بن ابي بكر بن القيم به الي ابي البقاء محمد بن العماد عن ابراهيم بن محمد الحلبي عن ابي بكر محمد بن عبد الله بن المحب عنه. كتاب حكم صلاة الرغائب لأبي عمرو عثمان بن الصلاح به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن عبد الرحمن بن يوسف بن الطحان عن ابي بكر بن المحب عن محمد بن يوسف بن الهتار عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 215

كتاب حياة الانبياء في قبورهم لأبي بكر احمد بن الحسين البيهقي به الي العز بن جماعة عن عمر بن عبد المنعم الطائي عن عبد الصمد بن محمد الحرستاني عن محمد بن الفضل الفراوي عنه. كتاب لابن ابي الدنيا به الي ابي الحسن بن المقير عن الفضل بن سهل الاسفرايني عن ابي بكر احمد بن علي الخطيب عن علي بن بشران عن الحسين بن صفوان البردعي عنه. كتاب حلم معاوية بن ابي سفيان له ايضا به الي الحافظ عن ابي هريرة بن الذهبي عن ابيه عن ابي القاسم بن المظفر بن عساكر عن محمود بن ابراهيم ابن سفيان بن منده عن الحسن بن العباس الرستمي عن عبد الوهاب بن محمد ابن منده عن الحسن بن احمد بن محمد بن بوة عن احمد بن محمد بن عمر اللباني عنه. حفظ اللسان لأبي بكر احمد بن عمرو بن ابي عاصم به الي الحافظ عن ابي اليسر محمد بن الصائغ عن ابي الحجاج المزي عن احمد بن شيبان الشيباني عن محمد بن احمد الصيدلاني عن محمود بن اسماعيل الصيرفي عن ابي بكر بن شاذان عن ابي بكر بن القباب عنه. كتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي به الي عائشة عن ابي نصر محمد بن الشيرازي عن عثمان بن محمد الشهرزوري عن طاهر بن محمد عن ابي بكر بن خلف الشيرازي عنه كتاب الحماسة لأبي تمام به الي ابي الحسن بن المقير عن الحسن بن محمد العطار عن يحيي بن الحسن بن البني عن محمد بن احمد بن بشران عن الحسين بن عمر النمري عن احمد بن ابي هاشم بن شبيل عن ابي المظفر الانطاكي عن ابي تمام. كتاب حال ابي احمد العسكري لأبي طاهر السلفي به الي ابي الفضل الهمداني

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 216

كتاب الحاوي لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي به الي الحافظ عن ابي اسحاق التنوخي عن محمد بن ابي بكر بن عبد الدائم عن ابي العباس احمد بن عبد الدائم عن عبد الرحمن بن كليب الزاهد عن ابي احمد بن عبيد الله بن كادش عنه. كتاب الحاوي في فقه الشافعية للنجم عبد الغفار ابن محمد القزويني به الي العز بن جماعة عن ابراهيم بن محمد الجويني عنه. كتاب الحاوي الصغير له بهذا السند ايضا. كتاب الحجة في توجيه القراءات السبعة لأبي علي الحسن بن محمد الفارسي به الي ابي حيان عن ابي علي بن ابي الاحوص عن ابي القاسم بن بقي عن شريح بن محمد بن شريح عن ابيه عن محمد بن شريح الرعيني عن احمد بن سعيد بن نفيس عن علي بن عبد الحميد الزاهد عنه. كتاب الحث علي التجارة لأبي بكر احمد بن محمد الخلال به الي ابي الحجاج المزي عن محمد بن عبد الرحمن الزاهد عن الموفق عبد الله بن احمد بن قدامة عن عبد الله بن منصور الموصلي عن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي عن ابي القاسم عبد العزيز بن علي الارجي عن ابي بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال عنه. كتاب الحث علي تعلم النحو لأبي طاهر عبد الواحد بن عمر بن ابي هاشم به الي الفخر بن البخاري عن ابي اليمن الكندي عن عبد الله بن علي المقري عن علي بن محمد العلاف عن علي بن احمد الحمامي عنه كتاب الحث علي قضاء الحوائج لأبي الفتح نصر بن ابراهيم المقدسي به الي الفخر بن البخاري عن عبد الصمد بن محمد الحرستاني عن ابي الفتح نصر الله ابن محمد بن عبد القوي عنه. كتاب الحث علي حفظ العلم لأبي الفرج بن الجوزي الي العز عبد العزيز

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217

ابن محمد بن ابراهيم بن جماعة عن والده عن النجيب الحراني عنه. كتاب حواشي الصحاح لأبي محمد بن بري به الي الجلال السيوطي عن التقي احمد بن محمد الشمني عن محمد بن علي الحلاوي عن ابي زكريا يحيي ابن يوسف المصري عن ابي الحسن علي بن هبة الله الجميزي عنه. كتاب الحكم لأبي الفضل احمد بن محمد بن عبد الكريم الاسكندراني به الي ابي العباس احمد زروق عن الشمس محمد بن عبد الرحمن السخاوي عن الزين عبد الرحمن القبابي عن ابي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي عنه. وكذا: كتاب لطائف المنن وكتاب التنوير ومفتاح الفلاح له وسائر تصانيفه. حزب البحر والحزب الكبير للعارف بالله الغوث الجامع ابي الحسن علي ابن عبد الله بن عبد الجبار الحسني الشاذلي به الي ابي الفضل بن مرزوق الحفيد عن ابي الطيب بن علوان التونسي عن محمد بن احمد البطريني الانصاري عن ابي العزائم ماضي بن سلطان خادم الشيخ عنه. وعن شيخنا الجزائري عن شيخه سعيد المقري عن شيخه سقين عن القلقشندي عن الواسطي عن الميدومي عن ابي العباس المرسي عن القطب في جميع اجزائه وكذا احزاب المرسي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218

حزب الحفظ للإمام محي الدين النووي به الي مرزوق الحفيد عن جده محمد بن احمد الخطيب عن ناصر الدين منصور بن احمد المشدالي عنه. حرز الاماني لأستاذ القراء ابي القاسم الشاطبي به الي الاستاذ ابن الجزري عن محمد بن ابراهيم البياني عن محمد بن ابراهيم بن سعد الله الحموي عن ابي الفضل محمد بن هبة الله بن الازرق عنه. حديث ابي محمد عبد الله بن محمد الفاكهي عن ابي يحيي بن ابي ميسرة في جزئين به الي ابي طاهر السلفي عن ابي القاسم علي بن احمد بن بيان عن ابي القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران عنه وكذا يروي السلفي: حديث منصور بن عمار جمع ابي بكر محمد بن احمد الهمداني المعروف بابن ابي علي عن محمد بن عبد الجبار الفرساني عنه. وحديث ابي الحسن احمد بن محمد العتيقي تخريج ابي بكر احمد بن محمد البرقاني عن ابي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي عن المخرجة له. وحديث مالك للقاضي اسماعيل بن اسحاق عن ابي الحسين علي بن محمد بن الطيوري عن الحسن بن محمد بن شاذان عن احمد بن محمد القطان عن القاضي اسماعيل. وحديث ابي زكريا يحيي بن ابراهيم المزكي الصغير عن القاسم بن الفضل الثقفي عنه. حديث ابي جعفر الرزاز انتقاء عمر البصري به الي الحجار عن عبد اللطيف بن محمد بن محمد القبيطي عن ابي القاسم هبة الله بن الحسن الدقاق عن ابي الفضل محمد بن عبد الله الدقاق عن عبد الملك بن محمد بن بشران عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 219

حديث ابي جعفر محمد بن منده الاصبهاني به الي الحجار عن الانجب بن ابي السعادات الحمامي عن ابي الفتح محمد بن عبد الباقي بن البطي عن ابي الحسن علي بن محمد الخطيب عن عبد الواحد بن محمد بن مهدي عن اسماعيل ابن محمد الصفار عنه. حديث ابي محمد يحيي بن محمد بن صاعد به الي الحجار عن محمد بن عبد الواحد بن المتوكل عن ابي الوقت عبد الاول السنجري عن محمد بن عبد العزيز الفارسي عن عبد الرحمن بن احمد بن ابي شريح عنه. حديث ابي سلمة حماد بن سلمة بن دينار تصنيف ابي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ابن بنت احمد بن منيع به الي زينب الكمالية عن عجيبة الباقذارية عن مسعود بن الحسن الثقفي عن احمد بن محمد النقور عن احمد بن محمد بن عمران المعروف بابن الجند عنه. حديث ابي محمد حمزة بن العباس الدهقان به الي زينب الكمالية عن ابراهيم ابن محمود بن الخير عن وفاء بن البهي عن ابي القاسم بن بيان عن ابي القاسم ابن بشران عنه. حديث ابي عبد الله محمد بن حماد الظهراني به الي ابن خليل عن ابي طاهر الخشوعي عن ابي الحسن علي بن السلم الزاهد عن احمد بن عبد الواحد بن محمد بن احمد ابن ابي الحديد عن جده عن محمد بن يوسف الهروي عنه. حديث ابي زكريا يحيي بن معين البغدادي به الي ابي طاهر السلفي عن محمد بن احمد الداراني عن علي بن محمد الفارسي عن عبد الله بن محمد بن المقري عن احمد بن علي المروزي عنه. حديث ابي عاصم الضاحك بن مخلد لأبي مسلم ابراهيم بن عبد الله الكجي به الي زينب عن عجيبة البقذارية عن يحيي بن ثابت بن بندار عنه. حديث ابي بكر احمد بن سليمان العباداني به الي ابي طاهر السلفي عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 220

المبارك بن عبد الجبار الصيرفي عن الحسن بن احمد بن شاذان عنه. حديث ابي الفرج عبد الرحمن بن بشر بن الحكم جمع ابي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي في ثمانية اجزاء به الي الضياء المقدسي عن ابي روح عبد العزيز ابن محمد الهروي عنه. حديث ابي النور عثمان بن مسلم الصفار للضياء المقدسي به اليه حديث ابي عبد الله محمد بن علي العلوي انتقاء الصوري به الي زينب الكمالية عن ابراهيم بن محمود بن الخير عن عبد الحق بن عبد الخالق عن محمد ابن علي النرسي عنه. حديث الليث بن سعد رواية ابي بكر محمد بن ابراهيم بن المقري به الي الضياء المقدسي عن زاهر بن طاهر الثقفي عن غانم بن خالد التاجر عن عبد الرزاق بن عمر بن شمة عنه. حديثة ايضا جمع ابي الحسن علي بن محمد المقري به الي ابي طاهر السلفي عن ابي الخطاب نصر بن احمد عن محمد بن احمد بن رزقويه جامعه. حديث ابي يوسف يعقوب بن احمد الجصاص به الي الحافظ عن ابي اليسر احمد بن عبد الله بن الصائغ عن عبد الرحمن بن ابراهيم بن ابي اليسر عن اسماعيل بن ابراهيم بن ابي اليسر عن ابي طاهر الخشوعي عن هبة الله بن محمد الاكفاني عن الحسين بن محمد الحمامي عن ابي بكر عبد الله بن محمد بن بلال عنه. حديث الحكم بن عيينة لأبي نعيم الاصبهاني به الي الحافظ عن احمد بن عبد الحق عن ابي الحجاج المزي عن احمد بن ابي الحسين الصوفي عن عبد الرحيم بن محمد الكاغدي عن الحسن بن احمد الحداد عنه. حديث ابي محمد عبد الله بن عون الحراز لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي به الي ابي اسحاق التنوخي عن عبد الرحيم بن ابراهيم بن ابي اليسر عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 221

زينب بنت مكي الحراني عن محمد بن سكينة الزاهد عن احمد بن محمد الزوزني عن محمد بن علي بن المهتدي عن ابي بكر بن يوسف العلاف عنه حديث ابي محمد داوود بن عمرو الضبي جمعه ايضا في ثمانية اجزاء به الي الفخر بن البخاري عن ابي محمد عبد الله بن دهبل بن كاره عن محمد بن عبد الباقي الانصاري عن محمد بن علي بن المهتدي عن عيسي بن علي بن الجراح عن ابي القاسم البغوي. حديث ابي الدحداح احمد بن محمد التميمي به الي الزين العراقي عن محمد ابن ابي الفتح القلانسي عن سيدة بنت موسي المارانية عن عين الشمس بنت احمد الثقفي عن ابي بكر محمد بن علي الصالحاني عن ابي طاهر محمد بن احمد ابن عبد الرحيم عن ابي جعفر بن محمد المغازلي عنه. حديث ابي عمرو حفص بن عمر الرياني به الي ابي الحجاج المزي عن احمد ابن ابي الخير الزاهد عن يحيي بن اسعد بن بوش عن محمد بن علي بن الزين عن ابي الفضل بن المامون عن عبد الملك بن احمد الزيات عنه حديث ابي الحسن احمد بن عبد الله ابن رزين به الي الحافظ عن محمد بن علي بن ضرغان عن عبد المحسن بن احمد بن الكمال محمد بن علي بن الصابوني عن جده عن عبد الصمد بن محمد الحرستاني عن طاهر بن سهل بن بشر عن محمد بن مكي بن عثمان عنه. حديث ابي عبد الله محمد بن بكار ابن الريان به الي العز بن جماعة عن عبد الرحمن بن عبد اللطيف المكبر عن ابي حفص بن طبرزد عن يحيي بن علي الطراح عن علي بن الحسين بن النقور عن علي بن محمد بن الجند عن ابي القاسم البغوي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 222

حديث الزبير بن عدي به الي ابي البقاء محمد بن العماد عن خديجة ابنة علي ابن ابي عمر عن محمد بن اسماعيل ابن الخيار عن اسماعيل بن ابراهيم بن ابي اليسر عن ابي اليمن الكندي عن عبد الله بن علي المقري عن الحسن بن محمد ابن القاسم عن هلال بن محمد بن عبد الله عن عيسي بن موسي بن المتوكل عن الحسين بن محمد بن عفير عن حجاج بن يوسف بن قتيبة عن بشر بن الحسين عنه. حديث ابي علي الحسن بن محمد الزعفراني به الي العز بن جماعة عن سليمان بن حمزة عن محمد بن عماد الحراني عن عبد الله بن رفاعة السعدي عن علي بن الحسن الخلعي عن عبد الرحمن بن عمر النحاس عن احمد بن محمد ابن الاعرابي عنه. حديث ابي محمد عيسي بن حماد بن زغبة عن الليث به الي ابي الحسن بن المقير عن سعيد بن البنا عن محمد بن محمد الزيني الهاشمي عن محمد بن محمد ابن زنبور عن عبد الله بن سليمان بن الاشعث عنه. حديث ابي الربيع الزهراني به الي ابي الحجاج المزي عن عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني عن ضياء بن ابي القاسم بن الخريف عن محمد بن الفراء عن ابي الغنائم عبد الصمد بن محمد بن المامون عن عبيد الله بن محمد بن حبابة عن ابي القاسم البغوي عنه. حديث زيد بن ابي انيسة جمع هلال بن العلاء به الي المزي عن ابراهيم ابن عثمان الزاهد عن الحسن بن علي بن الحسين بن البن عن جده عن ابي القاسم بن ابي العلاء عن ابي محمد بن ابي نصر عن خيثمة بن سليمان عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 223

حديث ابي محمد سعدان بن نصر البزار به الي الحافظ عن خديجة بنت ابراهيم بن سلطان عن القاسم بن مظفر بن عساكر عن علي بن الحسين بن المقير عن محمد بن علي بن عبد السلام عن رزق الله بنت عبد الوهاب التميمي عن علي بن محمد بن بشران عن اسماعيل بن محمد الصفار عنه. حديث سفيان بن عيينة رواية ابي عبد الله محمد بن عبد الله بن المقري به الي ابي الحسن بن المقير عن احمد بن محمد العباسي عن الحسن بن عبد الرحمن الشافعي عن احمد بن ابراهيم بن فراس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن المقري عن جده عنه. حديث ابي بكر محمد بن عبد الله الشافعي به الي العباس الحجار عن ابراهيم ابن عثمان الكاشغري عن ابي الفتح محمد بن عبد الباقي بن البطي عن احمد بن الحسن بن خيرون عن ابي بكر محمد بن عمر بن القاسم عنه. حديث شيبان بن فروخ به الي الحافظ عن ابي الفرح عبد الرحمن بن الشيخة المصري عن القطب عبد الكريم بن محمد الحلبي عن عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني عن ضياء بن ابي القاسم الزاهد عن محمد بن عبد الباقي الانصاري عن الحسن بن علي الجوهري عن محمد بن المظفر الحافظ عن محمد بن محمد الباغندي عنه. حديث ابي العباس احمد بن شبيب الحنطي به الي الحافظ عن احمد بن علي ابن تميم عن ابي العباس الحجار عن عبد الله بن المظفر بن طراد عن محمد بن عبد الباقي عن محمد بن عبد السلام الانصاري عن احمد بن عبد الله المحاملي عن دعلج بن احمد السجستاني عن محمد بن الصائغ عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 224

حديث عمر بن شبة به الي العز عن احمد بن عبد الدائم المقدسي عن ابي طاهر بركات بن ابراهيم الخشوعي عن علي بن بنيش الزاهد عن احمد بن عبد الواحد بن ابي الحديد عن جده محمد بن احمد بن ابي الحديد عن محمد بن جعفر الخرائطي عنه. حديث ابي الفداء اسماعيل بن محمد الصفار به الي ابي اسحاق التنوخي عن عبد الله بن احمد بن تمام عن يحيي بن ابي السعود بن القميرة عن شهدة الكاتبة عن الحسين بن احمد بن طلحة عن عبد الملك بن بشران عنه. حديث ابي الحسن احمد بن الحسين بن الصيرفي الصغير به الي الشمس بن طولون عن ابي بكر بن ابراهيم الصالحي عن محمد بن محمد بن جوارش عن محمد بن عبد الله بن المحب عن محمد بن احمد بن ابي الهيجاء عن ابي الفرج عبد الرحمن بن ابي الفهم عن يحيي بن اسعد بن بوش عن ابي طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف عن الحسن بن علي الجوهري عن عمر بن محمد الزيات عنه. حديث ابي علي محمد بن احمد الصواف انتخاب ابي الحسن علي بن عمر الدارقطني به الي ابي العباس الحجار عن ابي الحسن علي بن الفرج بن كبة عن ابي الفتح محمد بن عبد الباقي عن علي بن الحسين بن ايوب عن عبد الغفار بن محمد المؤدب عن ابن الصواف. حديث ابي بكر محمد بن ابراهيم بن نيروز به الي ابي الحجاج المزي عن احمد بن شيبان عن ابي حفص بن طبرزد عن يحيي بن علي الطراح عن احمد ابن عثمان المخبري عن عبد الله بن محمد بن اسحاق عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225

حديث ابي اسحاق ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي به الي ابي العباس الحجار عنأ بي المنجا بن اللتي عن محمد بن اللحاس عن علي بن احمد بن البسر عن احمد بن محمد بن الصلت عنه. حديث الوزير ابي القاسم عيسي بن علي بن الجراح به الي ابي الفتح محمد ابن محمد المزي عن ابي بكر بن الحسين المراغي عن محمد بن محمد بن نباتة عن احمد بن اسحاق بن الابرقوهي عن ابي الفرج الفتح بن عبد الله بن عبد السلام عن ابي القاسم هبة الله بن الحسين الحاسب عن احمد ابن محمد بن النقور عنه. حديث هدية بن خالد جمع ابي القاسم عبد الله بن محمد البغوي به الي ابي الفضل العراقي عن محمد بن ابي الفتح القلانسي عن احمد بن حمدان ابن شبيب عن سليمان بن الموصلي عن يحيي بن علي بن الطراح عن احمد ابن محمد النقور عن البغوي. حديث ابي بحر محمد بن الحسن بن كوثر انتخاب ابي الحسن علي بن عمر الدارقطني به الي العز بن جماعة عن احمد بن عبد الدائم المقدسي عن المبارك بن المعطوش عن محمد بن عبد عبد العزيز بن المهد عن ابي القاسم عبيد الله بن شاهين عنه. حديث ابي محمد عبد الكريم بن الهيثم هذا الي المقدسي عن ابي الفتوح عبيد الله بن عبد الله بن شاتيل عن ابي غالب محمد بن الحسن الباقلاني عن الحسن بن احمد بن شاذان عن ابي سهل احمد بن محمد القطان عنه. حديث ابي محمد عبد الله بن هاشم الطوسي به الحافظ عن ابي الفرج عبد الرحمن بن عبد الله بن خليل الحرستاني عن عبد الله بن محمد بن القيم عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 226

محمد بن الكمال المقدسي عن عبد المنعم بن محمد الهروي عن زاهر بن طاهر الشحامي عنه. حديث ابي الحسن علي بن عمر الحربي السكري به الي الفخر بن البخاري عن ابي حفص بن طبرزد عن ابي الفضل محمد بن الارموي الزاهد عن محمد ابن عبد الله الانصاري عن احمد بن محمد بن النقور عنه. حديث ابي بكر احمد بن سلمان النجاد الفقيه الحنبلي به الي ابي الحجاج المزي عن الحسن بن علي بن الخلال عن سالم بن الحسن بن صصري عن ابي الفتح عبيد الله بن شاتيل عن محمد بن عبد الكريم ابن حشيش عن الحسن بن شاذان عنه. حديث عبيد بن ابي رابطة جمع ابي نعيم احمد بن عبد الله الاصبهاني به الي ابي اسحاق التنوخي عن القاسم بن مظفر بن عساكر عن التاج محمد بن ابي حفص القرطبي عن يحيي بن محمود الثقفي عن ابي علي الحداد عن ابي نعيم حديث ابي العشر الدارمي جمع ابي محمد تمام بن محمد الرازي به الي الحافظ عن احمد بن عبد الله بن الصائغ عن عبد الرحيم بن ابراهيم بن ابي اليسر عن جده اسماعيل بن ابي اليسر عن ابي طاهر بركات الخشوعي عن علي بن السلم عن عبد العزيز بن احمد الكناني عن تمام. حديث قتيبة بن سعيد رواية ابي عبد الله محمد بن اسماعيل الفضيلي به الي الحافظ عن التقي عبد الله بن محمد بن عبيد الله عن محمد بن عبيد الله عن محمد بن احمد الزراد عن الحسن بن محمد البكري عن عبد العزيز بن محمد الهروي عن محمد بن اسماعيل الفضيلي عن ابي نصر بن اسماعيل الضبي عن ابي سعيد الخليل بن احمد السجزي عن احمد بن السراج الزاهد عن قتيبة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227

حديث ايضا جمع ابي محمد سعيد بن احمد الصيارفي احد وعشرين كذا جزءا به الي الضياء المقدسي عن محمد بن ابي نصر بن الصباغ عن ام البهاء فاطمة بنت محمد بن ابي سعيد عن جامعه حديث ابي عبد الله محمد سلامة القصاعي به الي الحافظ عن جمع بن محمد الكردي عن القطب موسي بن الفقيه اليونيني عن عبد الوهاب بن ظافر بن رواح عن محمد بن عبد الرحمن الحضرمي عن محمد بن احمد الرازي عنه. حديث ابي القاسم الصيدلاني لنفسه به الي العز بن جماعة عن عبد الرحمن ابن المكبر عن ابي حفص عمر بن طبرزد عن ابي حفص عمر بن ظفر الزاهد عن الحسن بن سكينة عنه. حديث ابي بكر احمد بن خلاد النصيبي به الي محمد بن ابي الصدق عن خديجة بنت علي بن ابي عمر عن عبد الله بن محمد بن القيم عن محمد بن الكمال المقدسي عن عبد الله بن محمد بن البن عن جده عن ابي القاسم علي ابن محمد المصيصي عن محمد بن عمر بن عمر العدني عنه. حديث ابي عمران موسي بن هارون الحمال البزاز به الي الفخر بن البخاري عن ابي جعفر محمد بن احمد الصيدلاني عن علي بن احمد الحداد عن ابي نعيم الاصبهاني عن ابي مسلم محمد بن معمر بن ناصح عنه الحربيات لأبي الحسن علي بن عمر الحربي به الي ابي الحجاج المزي عن شامة بنت محمد البكري عن ابي حفص بن طبرزد عن نصر بن المظفر البرمكي عن ابن الحسين بن النقور عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 228

حرف الخاء المعجمة
كتاب خلق افعال العباد لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري به الي ابي طاهر السلفي عن ابي مكتوم عيسي بن ابي ذر الهروي عن ابيه عن ابراهيم بن احمد المستملي عن محمد بن يوسف الفربري عنه. كتاب الخلع لأبي عبد الله احمد بن عطا الروذباري به الي ابي طاهر السلفي عن محمد بن احمد الرازي عن احمد بن ابراهيم الرازي عن علي بن الحسن الدمشقي عنه. كتاب الخراج ليحيي بن ادم به الي ابي طاهر السلفي عن الحسين بن علي البسري عن عبد الله بن عبد الجبار السكري عن اسماعيل بن محمد الصفار عن الحسن بن علي بن عفان عنه. كتاب الخراج لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن عبد الرحمن بن سليمان الصالحي عنه وكذا كتاب الخواتم له. كتاب الخائفين لأبي بكر عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا به الي الفخر بن البخاري عن ابي حفص ابن طبرزد عن عبد الرحمن بن محمود القزاز عن احمد ابن ثابت الخطيب عن محمد بن دارست العلاف عن الحسن بن صفوان البردعي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229

كتاب خصائص مسند الامام ابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل لأبي موسي محمد بن عمر المديني به الي العز ابن جماعة عن ابي بكر بن احمد بن عبد الدائم عن والده عن عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عن ابي موسي المديني كتاب خصائص النبي صلي الله عليه وسلم للقطب محمد بن محمد الخيضري به الي الشمس ابن طولون عن عبد القادر بن محمد النعيمي عنه كتاب الخصائص الكبري والصغري للجلال السيوطي به اليه. كتاب الخصال لأبي يعلي الحسين بن الفراء القاضي به الي الفخر بن البخاري عن ابي حفص بن طبرزد عن ابي الفتح بن عبد الباقي عنه. كتاب الخيرة في القراءات العشرة لأبي العباس احمد بن زريق الحداد به الي ابي اسحاق التنوخي عن محمد بن احمد الرقي عن احمد بن ابراهيم الفاروقي عن الحسين بن ثابت الطبسي عن يحيي بن احمد بن زريق الحداد عن ابيه. كتاب خماسيات السنن لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني به الي ابي الحجاج يوسف بن خليل عن ناصر بن محمد بن ناصر عن اسماعيل بن الفضل ابن اسماعيل عن ابي طاهر عبد الرحيم بن ابي عبد الرحيم بن طاهر عنه. كتاب خماسيات ابي العباس احمد بن محمد بن النقور به الي ابي الحسن بن المقير عن ابي الكرم المبارك بن محمد الشهرزوري عنه. كتاب خطب ابي علي عبد الرحيم بن محمد بن نباتة به الي ابي الحجاج المزي عن عبد الرحمن بن ابي عمر المقدسي عن ابي اليمن الكندي عن ابراهيم بن محمد ابن نبهان عن يحيي بن طاهر بن ابي طاهر محمد ابن مؤلفها عن ابيه طاهر عن جده محمد عنه. كتاب خطب ابي العباس احمد بن محمد بن زيد الكبري والصغري به الي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 230

الشمس بن طولون عن الجمال يوسف بن حسن الصالحي عنه وكذا بهذا السند: كتاب خطيب البرهان ابراهيم بن احمد الباعوني سماع يوسف المذكور عنه. كتاب الخطاب لأبي بكر احمد بن عمرو بن ابي عاصم به الي العز بن جماعة عن سليمان بن حمزة عن الضياء محمد بن عبد الواحد عن محمد بن احمد الصيدلاني عن محمود بن اسماعيل الصوفي عن الحسن بن احمد بن شاذان عن محمد بن القباب الزاهد عنه. كتاب الخيل لأبي محمد عبد المومن بن خلف الدمياطي به الي الشمس بن طولون عن ابي عبد الله محمد بن علي الملتوف عن ناصر الدين محمد بن علي الطبردار عنه الخلعيات في عشرين جزءا للقاضي ابي الحسن علي بن الحسن الخلعي تخريج ابي نصر احمد بن الحسن الشيرازي به الي ابي النون الدبوسي عن ابي الحسن علي بن الحسن ابن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر الحافظ عن الخلعي. الخزرجية لأبي محمد عبد الله الخزرجي الاندلسي به الي الجلال السيوطي عن ابي المعالي احمد بن الحافظ بن حجر عن البدر محمد بن ابي بكر الدماميني عن محيي الدين عبد الوهاب بن محمد بن عبد الرحمن القروي عن ناظمها وبهذا الي الدماميني شرحه لها المسمي بالعيون الغامزة علي خبايا الرامزة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231

حرف الدال المهملة.
كتاب دلائل النبوة والمدخل اليه لأبي بكر احمد بن الحسين البيهقي به الي الجلال السيوطي عن تقي الدين محمد بن محمد بن فهد عن ابي اسحاق بن صديق عن يوسف بن عمر الخشني عن لاحق بن عبد المنعم الارتاحي عن الحافظ ابي محمد المبارك بن علي البغدادي عن عبيد الله بن محمد ابن الحافظ ابي بكر البيهقي عن جده. كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم عبد الله بن احمد الاصبهاني به الي الفخر بن البخاري عن ابي جعفر محمد بن احمد الصيدلاني عن ابي الحسن بن احمد الحداد عنه. كتاب دلائل النبوة لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي به الي العز بن جماعة عن احمد بن محمد الظاهري عن ابي الحجاج يوسف بن خليل عن ابي محمد ذاكر بن كامل الخفاف عن محمد بن عبد الباقي الدوري عن الحسن بن علي الجوهري عن عمر بن محمد الزيات عنه. كتاب الديات لأبي بكر احمد بن عمر بن ابي عاصم به الي الفخر بن البخاري عن زاهر بن طاهر الشحامي عن محمد بن علي الصالحاني عن محمد بن احمد الخطيب عن ابي بكر محمد بن فورك عنه. كتاب الدعاء له به الي ابي الحجاج يوسف بن خليل عن محمد بن ابي زيد المكراني عن محمود بن اسماعيل الصوفي عن محمد بن عبد الله بن بشران عن ابي بكر عبد الله بن محمد بن القباب عنه. كتاب الدعاء لأبي الفضل يوسف بن يعقوب القاضي به الي الحافظ عن ابي الفرج الغزي عن عبد الله الغفار بن محمد بن عبد الكافي عن الزين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 233

عبد الهادي بن عبد الكريم القيسي عن محمد بن احمد الارتاحي عن علي بن الحسين الموصلي عن سعد بن علي الزنجاني عن ابي طاهر محمد بن احمد الذهبي عنه. كتاب الدعاء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم به الي ابي الفضل العراقي عن ابي الفضل احمد بن هبة الله بن عساكر عن القاسم بن عبد الله الصفار عن جده عمر بن احمد بن منصور عن ابي بكر احمد بن علي بن خلف عنه. كتاب الدعاء لأبي عبد الرحمن محمد بن فضيل الزاهد به الي ابي الحجاج المزي عن الحسن بن محمد الخلال عن ام الكرام كريمة بنت عبد الوهاب عن ابي الحسن محمد بن محمد بن عنبرة عن محمد بن احمد بن الخازن عن محمد بن عبد الله الجعفي عن ابي جعفر محمد بن جعفر الاشجعي عن علي بن المنذر الزاهد عنه. كتاب الدعاء لأبي بكر عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا به الي ابي العباس الحجار عن ابي المنجا ابن اللتي عن الحسن بن العباس بن علي الرستمي عن ابي نصر محمد بن احمد بن عمر عن محمد بن موسي بن شاذان عن محمد بن عبد الله بن الصفار عنه. كتاب الدعاء وثوابه للقاضي ابي عبد الله الحسين بن اسماعيل المحاملي به الي العز بن جماعة عن ابي العباس احمد بن عبد الدائم المقدسي عن الفخر محمد بن الخضر بن محمد ابن تيمية عن ابي الفتح محمد بن عبد الباقي ابن البطي عن ابي الخطاب نصر بن احمد بن البطر عن عبد الله بن عبيد الله بن البيع عنه. كتاب الدعاء لأبي القاسم سليمان بن احمد الطبراني به الي الفخر ابن البخاري عن محمد بن ابي زيد الكراني عن محمود بن اسماعيل الصيرفي عن محمد ابن احمد بن فاذشاه عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 234

كتاب دلائل الاحكام للقاضي بهاء الدين بن شداد به الي العز بن جماعة عن سليمان بن حمزة عنه. كتاب الداء والدواء لأبي عبد الله محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية به الي ابي البقاء محمد بن العماد عن البرهان ابراهيم بن محمد الحلبي عن ابي بكر بن المحب عنه. كتاب الدرر اللوامع لأبي الحسن بن بري به الي العلامة ابن غازي عن ابي عبد الله محمد بن محمد بن يحيي السراج عن ابيه عن جده عن القاضي ابي محمد بن مسلم القصري عنه. كتاب الدر النثير والعذب النمير وهو شرح تيسير الداني لابن ابي السداء بهذا الي الجد عن محمد بن يحيي بن ابي طالب اللخمي عنه كتاب الدر المنظم في المولد المعظم لأبي القاسم محمد بن احمد اللخمي امير سبته به الي ابي حيان عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 235

كتاب الدر المنظوم من كلام النبي المعصوم لعلاء الدين علي بن عبد الله مغلطاي به الي الحافظ عن الشمس محمد بن علي الريس عنه. كتاب درر السمط في خبر السبط لأبي عبد الله محمد بن الابار الزاهد به الي الحافظ عن احمد بن محمد الخراط عن محمد بن جابر الوادي اشي عن ابي عبد الله محمد بن حيان عنه. كتاب در البحار للشمس محمد بن يوسف القوذوي به الي الاستاذ ابن الجزري عنه وكذا سائر تصانيفه كتاب درجات التائبين ومقامات القاصدين لأبي محمد اسماعيل بن ابراهيم الهروي به الي العز ابن جماعة عن سليمان بن حمزة عن عمر بن كرم الدينوري عن ابي الوقت عبد الاول بن عيسي الهروي عن عبد الاعلي بن عبد الواحد الايجي عنه. كتاب الديباج لأبي القاسم اسحاق بن ابراهيم الختلي به الي ابي العباس الحجار عن نصر بن عبد الرزاق الجيلي عن ست الكتبة شهدة بنت احمد عن الحسين بن احمد النقالي عن محمد بن عبيد الله الحنابي عن ابي عمرو بن عثمان ابن احمد بن السماك عنه. كتاب الدارية فيما جاء في زمزم من الرواية لأبي بكر محمد بن ابي بكر عبد الله بن ناصر الدين به الي ابي البقاء بن العماد عنه. ديوان ابي تمام حبيب بن اوس الطائي به الي ابي الحسن بن المقير عن ابي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236

محمد موهوب بن احمد الجواليقي عن يحيي بن علي التبريزي عن ابي القاسم محمد بن علي الشاعر عن عبد الكريم بن الحسن السكري عن الحسن بن بشر الامدي عن محمد بن العلاء السجستاني عن علي بن مهدمي بن ابي الحسن عنه. ديوان ابي العلا المعري المسمي بسقط الزند بهذا الي التبريزي عنه ديوان ابي الفتوح محمد بن قلاقس الشاعر به الي ابي النون الدبوسي عن عبد العظيم بن عبد القوي المنذري عن ابي الحسن علي بن الفضل الحافظ عنه. ديوان ابي محمد عبد الجبار بن قديس الصقلي بهذا الي علي بن الفضل عن عبد السلام بن عتيق بن عبد الله عنه. ديوان البهاء زهير بهذا الي الدبوسي عنه ديوان ابي الطيب احمد بن الحسين المتنبي به الي ابي العباس الحجار عن عبد اللطيف بن محمد القبيطي عن عبد الله بن منصور الموصلي عن ابي البركات عبد الله بن محمد الوكيل عن علي بن ايوب القمني عنه. ديوان ابي عبد الله محمد بن عبيد الله سبط التعاويذي بهذا الي عبد اللطيف عنه. ديوان ابي محمد عبد الله بن احمد بن دراج الاندلسي به الي الحجار عن الانجب الحمامي عن ابي الفتح بن عبد الباقي عن ابي عبد الله محمد بن ابي محمد الحميدي عن علي بن احمد بن حزم عنه. ديوان رضي الدولة ابي المعالي محمد بن الحسن اللخمي الكاتب به الي السلفي عنه. ديوان رضي الدولة ابي المعالي محمد بن الحسن اللخمي الكاتب به الي السلفي عنه. ديوان ابي الفوارس سعد بن محمد الشاعر به الي الحافظ عن ابي الخير احمد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 237

بن سعيد العلائي عن الشهاب الحجار عن الانجب بن ابي السعادات الحمامي عنه. ديوان ابي زكريا يحيي بن يوسف الصرصري به الي ابي اسحاق التنوخي عن ابي العباس احمد بن علي الحريري عنه. وكذا كتاب الدرة اليتيمة له كتاب ديوان السراج عمر بن محمد الوراق به الي ابي حيان الكبير عنه. ديوان البرهان ابراهيم بن عبد الله القيراطي به الي الاستاذ ابن الجزري عن فاطمة بنت ابي عبد الله الزاهدة عنه. ديوان الجمال محمد بن محمد ابن نباته – بضم النون وفتحها – المصري الذي جمعه البدر محمد بن ابراهيم البشتكي به الي الحافظ عن البشتكي عن ناظمة قال الحافظ: وهو في مجلدين وقد ذيلت عليه ما فات البشتكي في مجلد لطيف. ديوان ابي الحسن علي بن المظفر الوداعي به الي الحافظ عن ابن ابي المجد عنه. ديوان ابي المحاسن محمد بن نصر الله بن عنين به الي العز ابن جماعة عن سليمان بن حمزة عنه. ديوان الصفي عبد العزيز بن سرايا الحلي به الي الحافظ عن ابي جعفر اليشكري عن التقي محمد بن رافع الدمشقي عنه. ديوان النصير الحمامي به الي الحافظ عن ابي اسحاق التنوخي عن ابراهيم ابن الشهاب محمود عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 238

ديوان سيدي علي بن ابي الوفاء به الي الجلال السيوطي عن التقي احمد بن محمد بن محمد الشمني عن والده عنه. ديوان سيدي ابي الفتح محمد بن احمد بن وفا به الي الجلال السيوطي عن رجب بن حسن القرافي عنه. ديوان سيدي عمر بن الفارض به الي الجلال السيوطي عن نشوان بنت عبد الله الحنبلي عن ابراهيم بن ابي بكر بن السلار عن الشرف الدمياطي عن زكي الدين عبد العظيم المنذري عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239

حرف الذال المعجمة
كتاب الذكر والتسبيح والدعاء للقاضي ابي محمد يوسف بن يعقوب بن ابي زيد به الي الحافظ عن ابي عبد الله فرج بن عبد الله الحافظي عن الشرف عبد الله ابن الحسين بن الحافظ عن ابي المظفر يوسف بن علي سبط ابن الجوزي عن جده لأمه ابي الفرج ابن الجوزي عن علي بن عبد الواحد الدينوري عن الحسن ابن علي الجوهري عن علي بن محمد بن كيسان عنه. كتاب الذكر لأبي جعفر بن محمد الفريابي به الي زينب الكمالية عن ابي الفرج عبد الرحمن بن ابي الفهم عن يحيي بن اسعد بن بوش عن عبد العزيز بن علي الازجي عن الحسن بن جعفر السمسارعنه. كتاب الذكر لأبي بكر عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا به الي العز بن جماعة عن سليمان بن حمزة عن عمر بن محمد الشهرزوري عن هبة الله بن احمد الشبلي عن طراد بن محمد الزينبي عن علي بن محمد بن بشران عن الحسين بن صفوان البردعي عنه. كتاب ذم الدنيا له به الي ابي النون الدبوسي عن ابي عبد الله محمد بن محمد القيسي عن ام محمد لامعة ابنة المبارك بن كامل عن احمد بن محمد البغدادي عن احمد بن محمد الطهروي عن الحسين بن محمد بن ربوه عن محمد بن عبد الله البياني عنه. كتاب ذم الملاهي له به الي ابي العباس الحجار عن ابي المنجا بن اللتي عن سعيد بن احمد بن البنا عن ابي محمد عاصم بن الحسن العاصمي عن علي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241

ابن محمد بن بشران عن الحسين بن صفوان البردعي عنه. كتاب ذم السكر له به الي الحجار عن ابي طالب عبد الله بن الظهير الزاهد عن شهدة بنت احمد عن ابي الفوارس طراد بن محمد الزينبي عن علي ابن محمد بن بشران عن احمد بن محمد بن جعفر عنه. كتاب ذم السكر للضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي به اليه كتاب ذم الوسواس للموفق عبد الله بن محمد بن قدامة به الي الفخر ابن البخاري عنه. كتاب ذم الجاه لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي به الي محمد بن ابي الصدق العدوي عن عبد الرحمن بن سليمان المعروف بأبي شعر عنه. كتاب ذم الغيبة لأبي الحسين احمد بن فارس الزاهد به الي الشهاب الحجار عن عبد اللطيف بن محمد التعاويدي عن عبد الحق بن عبد الخالق عن ابي المحاسن هادي بن اسماعيل الزاهد عن ابي القاسم علي بن ابراهيم الخياط عنه. كتاب ذم الواط وما روي في التشديد والنهي عنه. لأبي محمد الهيثم بن خلف الدوري به الي زينب الكمالية عن الزين عبد الرحمن بن ابي الفهم عن ابي القاسم يحيي بن اسماعيل ابن بوش عن ابي طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف عن الحسن بن علي الجوهري عن ابي الحسين محمد بن المظفر عنه. كتاب ذم التأويلات للموفق عبد الله بن محمد بن قدامة به الي الفخر بن البخاري عنه. كتاب ذم الكلام واهله لأبي اسماعيل عبد الله بن محمد الانصاري به الي ابي العباس الحجار عن ابي المنجا اللتي عن ابي الوقت عبد الاول بن عيسي عنه. كتاب ذكر من حدث هو وابوه عن النبي صلي الله عليه وسلم لأبي بكر محمد بن عمر الجعابي به الي الحجاج بن خليل عن علي بن سعيد بن فاذشاه عن ابي علي الحداد عن ابي نعيم الاصبهاني عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242

كتاب ذكر صلاة النبي صلي الله عليه وسلم خلف ابي بكر للضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي به اليه. وكذا كتاب الذب عن ابي القاسم الطبراني له ايضا. كتاب ذكر الموت لأبي اسحاق ابراهيم بن محمد الرندي به الي السلفي عن الحسين بن عبد الرحمن الجعفري عن ابي بكر محمد بن احمد البخاري عن الحسين بن ابراهيم بن محمد بن جعفر عن ابيه عنه. كتاب ذكر تسمية من روي عنه من اولاد العشرة وغيرهم من الصحابة لأبي الحسن علي بن عبد الله المديني به الي الفخر ابن البخاري عن الموفق ابن قدامة عن ابي شاكر يحيي بن احمد القسطلاني عن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي عن الحسن بن محمد ابن شاذان عن ابي عمرو عثمان بن السماك عن حنبل بن اسحاق عنه. كتاب ذكر النار للتقي عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي به الي الاستاذ ابن الجزري عن محمد بن اسماعيل ابن الخباز عن احمد بن عبد الدائم المقدسي عنه. كتاب ذكر ما استنكر اهل العلم علي عمرو بن شعيب تأليف مسلم بن الحجاج القشيري به الي زينب الكمالية عن محمد بن عبد الكريم المسندي عن ابراهيم بن محمد بن حمدوية عن محمد بن عبد الله بن البناء عن علي بن محمد الواسطي عن ابي عمر محمد بن العباس عن ابراهيم بن محمد عن مكي بن علان عنه. كتاب ذكر الجرادوما جاء في شأنه لأبي المحاسن يوسف بن محمد السرمري به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن الزين عبد الرحمن بن محمد القبابي عنه. وكذا كتاب ذكر الوباء والطاعون له. كتاب الذرية الطاهرة المطهرة لأبي بشر محمد بن احمد الدولابي به الي ابن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر السلامي عن ابي طاهر محمد بن احمد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243

الانباري عن احمد بن عبد الواحد بن نظيف عن الحسن بن رشيق العسكري عنه. كتاب الذخيرة لأبي عبد الله القرافي تقدمت في كتاب الاستغناء له كتاب ذيل تاريخ محمد بن زير لأبي محمد هبة الله بن محمد بن الاكفاني به الي محمد بن ابي الصدق عن خديجة بنت علي بن ابي عمر عن اسماعيل بن ابراهيم التنوخي عن ابي طاهر بركات بن ابراهيم الخشوعي عنه. كتاب الذيل عليه لأبي الحسن علي بن الفضل المقدسي به الي ابي النون الدبوسي عن الزكي المنذري عنه. كتاب الذيل عليه للزكي المنذري المسمي بالتكملة لوفيات النقلة به الي الحافظ عن ابي الفرج الغزي عن علي بن محمد بن قريش عنه. كتاب الذيل عليه لأبي الحسين علي بن ايبك المحدث به الي الحافظ عن ابي الخير محمد بن ابي سعيد العلائي عنه. كتاب الذيل عليه للزين العراقي به اليه. كتاب ذيل تاريخ بغداد لأبي عبد الله محمد بن محمود بن النجار به الي العز ابن جماعة عن احمد بن محمد الظاهري عنه. كتاب الذيل عليه لأبي سعد عبد الكريم بن السمعاني به الي العز ابن جماعة عن سليمان بن حمزة عن عيسي بن عبد العزيز اللخمي عنه. كتاب ذيل مرآة الزمان لأبي محمد القاسم بن محمد البرزالي به الي عائشة عنه. كتاب الذيل عليها للقطب اليونيني به الي الحافظ عن احمد بن ابي بكر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244

المقدسي عنه. كتاب ذيل طبقات الشافعية لأبي عمرو عثمان بن الصلاح به الي ابي زيد التعالبي عن ابي زرعة احمد بن العراقي عن الجمال عبد بن محمد بن الخليل عن محمد بن يوسف بن المهتار عنه. كتاب الذيل عليها لأبي زكريا النووي به الي البرهان التنوخي عن علي ابن العطار عنه. كتاب الذيل عليها لأبي بكر ابن قاضي شهبة به الي الكمال محمد بن حمزة الحسيني عنه. كتاب ذيل طبقات ابي الحسين بن الفراء لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي به الي محمد بن ابي الصدق عن عبد الرحمن بن سليمان الصالحي عنه. كتاب الذيل عليه للبرهان بن مفلح الحنبلي به الي الشمس عن يوسف بن حسن عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245

حرف الراء
الرسالة للإمام الشافعي التي ارسلها لعبد الرحمن بن مهدي في اصول الفقه به الي الفخر ابن البخاري عن ابي طاهر بركات الخشوعي عن هبة الله بن محمد الاكفاني عن ابي بكر محمد بن علي بن موسي الحداد عن تمام بن محمد الرازي عن الحسن بن حبيب بن عبد الملك الحضائري عن الربيع بن سليمان المرادي عن الامام. الرسالة في اعتقاد اهل السنة واصحاب الحديث لأبي عثمان سعيد بن الصابوني الشافعي به الي ابي الحجاج بن خليل عن عبد الرحمن بن علي اللخمي عن غالب بن احمد الادمي عن علي بن ابي الجزور عنه. رسالة سفيان الثوري الي ابي محمد عباد بن عباد الارسوفي به الي الفخر عن ابن طبرزد عن ابي غالب بن البناء عن جابر بن ياسين عن عبيد الله بن محمد الفرضي عن ابي عمرو بن السماك عن يحيي بن جعفر بن ابي طالب عن محمد بن ابراهيم الشامي عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان رحمه الله الرسالة لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد الدقاق به الي ابي الحجاج ابن خليل عن ابي سعيد محمد بن عبد الله الرواني عنه. الرسالة في الصلاة للإمام احمد بن حنبل به الي الفخر عن ابي اليمن الكندي عن محمد بن كادش الزاهد عن ابي طالب بن علي العشاري عن ابي القاسم عبد العزيز بن احمد الحنبلي عن احمد بن اسحاق الهبتي عن سهل بن خالد التستري عن مهنا بن يحيي الشامي عنه. الرسالة عنه رواية ابي محمد عبدوس بن مالك العطار به الي الفخر عن ابي حفص بن طبرزد عن احمد بن احمد الخراز عن محمد بن احمد بن الجيان عن علي بن محمد بن بشران عن ابي عمرو بن السماك عن الحسن بن عبد الوهاب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247

الزاهد عن محمد بن سليمان المنقري عن عبدوس بن مالك العطار عنه. الرسالة في السكوت ولزوم البيوت النافع للانسان في اولاه واخراه وسلامة دينه ودنياه لأبي علي الحسن بن احمد بن البناء به الي الشهاب الحجار عن ابي المنجا اللتي عن احمد بن احمد ابن العيسوب عن محمد بن عبد الواحد القزاز عنه. رسالة الانتصار لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي به الي عائشة عن ابي نصر محمد بن الشيرازي عن علي بن ابي الفرج ابن الجوزي عن ابي الفتح محمد بن يحيي بن مواهب عنه. الرسالة لأبي بكر احمد بن الحسين البيهقي الي ابي محمد الجويني في الحث علي اتباع الحديث به الي الحافظ عن ابي العباس السويداوي عن ابي العباس بن كشتغدي عن محمد بن علي الصابوني عن ابي القاسم عبد الصمد الحرستاني عن ابي المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم القشيري عن البيهقي الرسالة لأبي القاسم عبد الكريم بن هارون القشيري به الي العز بن جماعة عن ابي الفضل احمد بن هبة الله بن عساكر عن المؤيد الطوسي عن عبد الوهاب ابن شاه الكرماني عنه. الرسالة لأبي محمد عبد الله ابن زيد القيرواني المالكي به الي الحفيد ابن مرزوق عن عبد الله بن محمد بن جزي عن ابي البركات محمد بن محمد بن الحاج عن ابي اسحاق الغافقي عن محمد بن احمد الازدي السبتي عن محمد بن حسن ابن عطية عن القاضي عياض عن القاضي ابي بكر بن العربي عن ابي بكر الطرطوشي عن ابي الوليد سليمان بن خلف الباجي عن مكي بن ابي طالب عن مؤلفها والاسناد كله مالكي. واعلي منه بست درجات لكن ليس كله مالكيا به الي الفخر بن البخاري عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248

ابي طاهر الخشوعي عن محمد بن احمد الرازي عن عبد الله بن الوليد الانصاري المالكي عن المؤلف فيها وفي سائر تصانيفه من النوادر وغيره. كتاب رويات الصحابة عن التابعين لأبي بكر احمد بن علي الخطيب به الي العز بن جماعة عن والده البدر محمد بن ابراهيم بن جماعة عن ابي الفرج عبد الرحمن بن ابي الفهم عن يحيي بن اسعد بن بوش عن هبة الله الواسطي عنه. كتاب رواية الاباء عن الابناء له به الي ابي الحجاج المزي عن المقداد بن هبة الله القيسي عن ابراهيم بن يحيي بن بركة عن محمد بن عبد الباقي الانصاري عنه. كتاب الرواة عن مالك له الي ابي الحسن بن المقير عن الفضل بن سهل الاسفراييني عنه. كتاب الرواة عن مالك له به الي ابي الحسن بن المقير عن الفضل بن سهل الاسفراييني عنه. كتاب الرواة الاعلام عنه. للرشيد يحيي بن علي العطار به الي الحافظ عن ابي الفرج الغزي عن علي بن اسماعيل بن قريش عنه. كتاب الرواة عن البخاري للضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي به اليه كتاب رجال البخاري لأبي نصر الكلاباذي به الي عائشة المسندة عن ابي نصر محمد بن محمد بن محمد بن الشيرازي عن جده عن ابي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر عن ابي البركات محمد بن الانماطي عن محمد بن طاهر المقدسي عن مسعود بن ناصر الزاهد عن عبد المك بن الحسين الكازروني عنه. كتاب رجال مسلم لأبي بكر احمد بن علي بن منجوية بهذا الي ابن عساكر عن احمد بن ابي علي الزاهد عنه. كتاب رجال الصحيحين لأبي الفضل محمد بن طاهر به الي ابن المقير عن المبارك بن احمد الانصاري عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249

كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلي محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي به الي الفخر عن ابي الفرج ابن الجوزي عن محمد بن عبد الباقي الانصاري عنه. كتاب الرد علي من يقول: الم حرف لينفي الالف واللام والميم عن كلام الله عز وجل لأبي القاسم عبد بن محمد بن منده به الي الفخر بن البخاري عن عبد الله بن احمد بن قدامة عن ابي بكر احمد بن عبد الله بن النقور عن يحيي بن عبد الوهاب بن منده عن عمه المؤلف. كتاب الرد الوافر علي من زعم ان من سمي ابن تيمية بشيخ الاسلام كافر لأبي بكر محمد بن ابي بكر بن ناصر الدين الشافعي به الي ابي البقاء محمد ابن العماد عنه. وكذا كتاب ريع الفرع في شرح حديث ام زرع وكتاب رفع اللام عمن خفف والد شيخ البخاري بن سلام له. كتاب الرج علي الجهمية لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدرامي به الي ابي الحجاج المزي عن عمر بن عبد المنعم القواس عن عبد الصمد بن محمد الحرستاني عن ابي نصر احمد بن عمر القاري عن عبد الرحمن بن محمد الاحنف عن اسحاق بن ابي اسحاق عن محمد بن عبد الله المزكي عن محمد بن عبد الله الصارم عنه. كتاب الرد علي ابي سعيد القطان للحافظ ابي عبد الله محمد بن عثمان الذهبي به الي عائشة عنه. كتاب الرد علي ابي الوفاء بن عقيل للموفق عبد الله بن احمد بن قدامة وكتاب الروضة في اصول الفقه وكتاب الرقة والبكاء له به الي الفخر عنه. كتاب الروضة لأبي زكرياء بن شرف النووي وهي اختصار الشرح الكبير للرافعي مع زيادات وتعقيب به الي التنوخي عن علي عن ايوب بن منصور عنه. كتاب الروضة لأبي علي الحسن بن محمد البغدادي به لأبي الفضل الهمداني

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 250

عن ابي القاسم بن بشكوال عن عبد الرحمن بن عتيق الصقلي عن ابراهيم بن اسماعيل الخياط عنه. كتاب الروضة لأحمد بن عبد الله بن لب الطلمنكي به الي الأستاذ بن الجزري عن احمد بن سليمان بن الحسن الدمشقي عن والده عن القاسم ابن الموفق الأندلسي عن احمد بن محمد بن عون الله عن علي بن عبد الله بن خلف عن عبد الله بن سهل الأوسي عنه. كتاب الروضة لأبي اسماعيل موسي بن الحسين المعدل به الي ابي الفتح محمد ابن محمد المزي عن ابي الخير محمد بن محمد الشيرازي عن عبد الرحمن بن احمد البغدادي عن التقي محمد بن احمد الصائغ عن الكمال علي بن شجاع عن غياث ابن فارس المنزري عن اليسع بن حزم الأندلسي عن منصور بن الخير الأحدب عنه. كتاب روضة المحبين لأبي الزهر محمد بن عبد الله بن القيم به الي الشمس بن طولون عن عمر بن علي الخطيب عن محمد بن عبد الله بن ناصر الدين عن ابي بكر بن محمد بن عبد الله بن المحب عنه. كتاب الروض الأنف في شرح السيرة الهاشمية لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي به الي ابي النون الدبوسي عن عبد المنعم بن رضوان عنه. كتاب روضة التقريرفي الخلف بين الارشاد والتيسير نظم ابي الحسن علي ابن ابي محمد الديواني الواسطي به الي الأستاذ ابن الجزري عن محمد بن محمد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 251

السيواسي عنه كتاب الروضة الأزهار في علم وقت الليل والنهار لأبي زيد عبد الرحمن الجادري به الي غازي عن الشريف علي بن منون الحسني عنه. كتاب الرياض النضرة في فضائل العشرة للمحب احمد بن عبد الله الطبري به الي الحافظ عن احمد بن خميس الزاهد عن احمد بن محمد بن المحب الطبري عن جده. كتاب رياضة المتعلمين لأبي بكر احمد بن محمد بن السني في سبعة اجزاء به الي ابي طاهر السلفي عن احمد بن عبد الجبار بن اشته عن علي بن عمر الهمداني عنه. كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي به الي ابي الحجاج المزي عنه. كتاب الرعاية للحارث المحاسبي به الي ابي الفضل الهمداني عن محمد ابن عبد الرحمن الحضرمي عن ابي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عتاب عن حاتم ابن الطرابلسي عن اسماعيل بن اسحاق الأزدي عن ابي بكر محمد بن احمد الصواف عنه. رفع الدسيسة في واضع حديث الهريسة لأبي بكر محمد بن ابي بكر بن ناصر الدين به الي ابي البقاء محمد بن العماد عنه. رباعيات صحيح ابي الحسين مسلم ابن الحجاج به الي الأستاذ ابن الجزري عن احمد بن عبد الكريم البعلي عن ام محمد زينب ابنة عمر الكندية عن المؤيد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 252

الطوسي عن محمد بن الفضل الصاعدي عن عبد الغافر بن محمد الفارسي عن ابي احمد محمد بن عيسي الجلودي عن ابي اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان عنه. رباعيات جامع ابي عيسي بن سورة الترمذي وهي مائة وسبعون حديثا وفيه ثلاثي واحد به الي الفخر ابن البخاري عن ابي حفص بن طبرزد عن ابي الفتح عبد الملك بن ابي القاسم الكروخي عن ابي عامر محمود بن القاسم بن محمد الأزدي عن عبد الجبار بن محمد المروزي المرزباني عن محمد بن احمد بن محبوب عنه. رباعيات سنن ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي به الي الشهاب الحجار عن عبد اللطيف بن محمد القبيطي عن ابي زرعة طاهر بن محمد المقدسي وبه الي السلفي كلاهما عن عبد الرحمن بن حمد الدوني عن احمد بن الحسين الكسار عن ابي بكر محمد بن احمد بن السني عنه. رباعيات ابي القاسم سليمان بن احمد الطبراني وهي اربعة احاديث به الي الحافظ عن ابي الفرج والغزي عن ابي العباس احمد بن كشتغدي عن النجيب الحراني عن محمد بن ابي زيد الكراني عن محمود بن اسماعيل الصيرفي عن احمد ابن محمد بن فاذشاه عنه. رباعيات الإمام محمد بن ادريس الشافعي تخريج ابي الحسن علي بن عمر الدارقطني وهي الجزء الرابع والثامن من فوائد ابي بكر محمد بن عبد الله الشافعي وهي الجزء الرابع والثامن من فوائد ابي بكر محمد بن عبد الله الشافعي وهو جزء ضخم وقد يكون في جزئين به الي البرهان التنوخي عن ابي بكر بن احمد بن عبد الدائم عن محمد بن ابراهيم الإريلي عن يحيي بن ثابت بن بندار عن علي بن احمد بن الخل عن احمد بن عبد الله المحاملي عن ابي بكر محمد بن عبد الله الشافعي. رباعيات الأسانيد تخريجه من حديثه به الي الشمس ابن طولون عن يوسف ابن حسن العدوي عن احمد بن حسن الفولاذي عن عبد الوهاب بن بردس البعلي عن اسماعيل بن الخباز الأنصاري عن محمد بن مسعود المقدسي عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253

عبد العزيز ابن محمد الأخضر عن احمد بن عبد الغني بن حنيفة عن محمد بن الحسن الباقلاني عن ابي عبد الله محمد بن عبد الله المحاملي عن ابي بكر محمد بن عبد الله الشافعي. رباعيات التابعين لأبي المواهب الحسن بن هبة الله بن صصري به الي العز ابن جماعة عن سليمان بن حمزة عن سالم الحسن بن هبة الله بن صصري عن ابيه. رباعيات الصحابة لأبي محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي به الي السلفي عن جعفر بن احمد السراج عن عبد الرحيم بن احمد البخاري عنه. كتاب الرضي لأبي بكر عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا به الي العز عن سليمان بن حمزة عن محمود بن منده عن عبد الوهاب بن ابي عبد الله بن منده عن الحسن بن محمد بن بوه عن احمد بن محمد اللبياني عنه. كتاب رفع اليدين لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري به الي ابي الحسن ابن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر عن ابي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن منده عن احمد بن محمد الحسيني عن محمود بن اسحاق الخزاعي عن الإمام البخاري. كتاب الرمي لأبي يعقوب اسحاق بن ابراهيم القراب به الي ابي طاهر السليفي عن محمود بن مسعود الخطيب عن الحسين بن محمد الهروي عنه. كتاب الردة والفتوح لسيف بن عمر به الي ابي عبد الرحمن بن مكي عن ابي القاسم خلف بن بشكوال عن عبد الرحمن بن محمد بن عتاب عن عبد الله بن سعيد الزاهد عن ابي ذر عبد الرحمن احمد الهروي عن محمد بن عبد الرحمن المخلص عن احمد بن عبد الله سيف عن ابي عبيدة السري بن يحيي بن عبد الله عن شعيب ابن ابراهيم التميمي عن سيف.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254

كتاب الرقة والبكاء لأبي بكر عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا به الي الحافظ عن ابي هريرة ابن الذهبي عن والده عن القاسم بن مظفر الطبيب عن محمود بن ابراهيم العبدي عن ابي الجهر محمد بن احمد الموقت عن عبد الوهاب بن محمد بن اسحاق عن الحسن بن محمد بن بوه عن احمد بن عمر البياني عنه. كتاب الرقائق والحكايات لأبي الحسين خيثمة بن سليمان الطرابلسي به الي ابي الحجاج المزي عن احمد بن عبد الحميد المقدسي عن محمد بن ابي الفضل ابن ابي لقمة عن ابي الفتح محمد نصر الله ابن محمد المصيصي عن ابي القاسم علي المصيصي عن عبد الرحمن بن عثمان بن ابي نصر المعدل عنه. كتاب الرؤيا لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني به الي ابي الحجاج بن خليل عن محمد بن احمد الحفاء عن احمد بن عبد الله بن فاذشاه عن محمد بن علي بن الفتح عنه. كتاب الرؤيا للتقي عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي به الي الضياء محمد بن عبد الواحد عنه. كتاب الرؤيا لأبي محمد جعفر بن محمد الفرياني به الي ابي الحجاج المزي عن احمد بن ابي الخير الزاهد عن ابي الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب عن محمد بن علي النرسي عن ابي القاسم علي بن الحسن التنوخي عن علي بن محمد الرزاز عنه. كتاب الرحلة لأبي بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي به الي الشهاب الحجار عن ابي المنجا ابن اللتي عن مسعود بن الحسن الثقفي عنه. كتاب رحلة ابي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي به الي ابي طاهر السلفي عن احمد بن رسلان الزاهد عن عبد الله بن عبيد الله المقري عن يحيي بن الحسن العطار عن احمد بن محمد المقري عن عبد الرزاق بن حميدان البطين؛

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 255

عن محمد بن المنذر الزاهد عن الربيع بن سليان المرادي عنه كتاب الرحلة لأبي عبد الله بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري المسماة بملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة الي الحرمين مكة وطيبة به الي ابن غازي عن محمد بن محمد بن يحيي السراج عن ابيه عن جده عن ابي العباس احمد القباب الفاسي عن يحيي بن محمد بن رشيد عن ابيه مؤلفها. الرائية لأبي القاسم الشاطبي به الي الجلال السيوطي عن محمد بن مقبل عن تقي الدين عبد الرحمن احمد الواسطي عن الحسن سبط زيادة عن محمد ابن عمر القرطبي عنه كتاب الروض الأريج في مسألة الصهريج لأبي اسحاق ابراهيم بن محمد القيسي السفاقسي به الي زيد الثعالبي عن الحفيد بن مرزوق عن جده الخطيب عنه وكذا اعراب القرآن وجزء في اسماع المؤذنين خلف الإمام. وشرح مختصر ابن الحاجب الفرعي له.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 256

حرف الزاي
كتاب الزهد للإمام احمد بن حنبل به الي ابي طاهر النسلفي عن الحسن ابن علي بن المذهب عن ابي بكر احمد بن جعفر القطيعي عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام احمد عنه وفيه زيادات عن عبد الله لغير ابيه. كتاب الزهد لأبي داود سليمان بن الاشعث السجستاني به الي ابي الفرج عبد الرحمن بن مكي عن ابي القاسم بن بشكوال عن ابي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عتاب عن ابيه عن عبد الله بن ربيع الزاهد عن ابي حفص عمر بن عبد الملك الجولاني عن ابي بكر محمد بن عبد الزاق بن داسه عنه. كتاب الزهد عن وكيع بن الجراح به الي الفخر ابن البخاري عن ام محمد زينب بنت عبد الرحمن الشغرية عن وجيه بن طاهر الشحامي عن ابي نصر عبد الرحمن بن علي الفراء عن يحيي بن اسماعيل بن حرب عن عبد الله بن محمد الشرقي عن عبد الله بن هاشم المرسي عنه كتاب الزهد والرقائق لأبي محمد عبد الله بن المبارك الحنظلي الخراساني به الي الفخر عن ابن طبرزد عن ابي غالب احمد بن الحسن ابن البناء عن الحسن بن علي الجوهري عن ابي بكر محمد بن اسماعيل الوراق عن يحيي بن محمد بن صاعد عن الحسين بن الحسن المروزي عنه وفيه من زيادات المروزي عن غير ابن المبارك ومن زيادات ابن صاعد عن شيوخه. كتاب الزهد لأبي بكر الخطيب به الي الحافظ عن عبد الله بن عمر الحلاوي عن محمد بن احمد الفارقي عن ابي بكر محمد بن ابراهيم المقدسي عن ابي حفص عمر طبرزد عن محمد بن عبد الباقي الأنصاري عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 257

كتاب الزهد لأسد بن موسي به الي العز بن جماعة عن سليمان بن حمزة عن الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي عن ابي جعفر محمد بن احمد الصيدلاني عن ابي الخير عبد الكريم ابن فورجه الزاهد عن احمد بن محمد بن فاذشاه عن ابي القاسم سليمان بن احمد الطبراني عن يوسف بن يزيد القراطيسي عنه. كتاب الزهد لمحمد بن فضيل ابن غزوان به الي ابي العباس الحجار عن ام محمد عائشة بنت محمد بن الدوري عن علي ابن عبدة الزاهد عن ابي الفرج محمد بن احمد بن علان عن محمد بن عبد الله الجعفي عن ابي جعفر محمد بن جعفر محمد بن رياح عن علي بن المنذر الطريقي عنه. كتاب الزهد لهناد بن السري به الي ابي البقاء محمد بن العماد عن عبد الله ابن ابراهيم بن الشرائحي عن ابي هريرة عبد الرحمن بن محمد ابن قائماز عن سعد الدين يحيي بن محمد بن سعد عن ابراهيم بن محمود بن الخيري عن ابي منصور محمد بن احمد الشروطي عن ابي طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف عن ابراهيم بن عمر البرمكي عن محمد بن عبد الله بن بخيت عن محمد بن صالح بن دريج عنه. كتاب الزهد لسيار بن حاتم به الي الشمس عن خديجة ابنة الموفق الأرموي عن عبد الله بن الصارم البعلي عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن الذهبي عن يحيي بن محمد بن سعد عن ابراهيم بن محمد بن الخير عن علي بن عساكر البطائحي عن عبد القادر بن محمد بن يوسف عن ابراهيم بن عمر البرمكي عن محمد بن عبد بن بحيت عن ابي جعفر محمد بن الحسن العكبري عن عبد الرحمن ابن مسروق الأدمي عنه كتاب الزهد والرقائق لأبي حفص عمر بن احمد ابن شاهين به الي ابي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 258

الحجاج المزي عن احمد بن ابي بكر بن سليمان عن ابي اليمن زيد بن الحسن الكندي عن عبد الرحمن بن محمد القزاز عن علي بن محمد بن المهتدي بالله عنه. كتاب الزهد لأبي البيهقي به الي الحافظ عن ابن ابي المجد عن القاسم ابن مظفر بن عساكر عن محمد بن غسان بن غافل عن ابي القاسم علي ابن الحسن بن عساكر عن زاهر بن طاهر عنه. كتاب الزهد لأبي بن الأنباري به الي عبد الرحمن بن مكي عن ابي القاسم بن بشكوال عن ابي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عتاب عن ابيه عن ابي الربيع سليمان بن خلف بن عمرون عن ابي علي اسماعيل بن القاسم القالي عنه. كتاب زهد الثمانية من التابعين لأبي محمد بن ابي حاتم به الي ابي الحجاج ابن خليل عن يحيي بن اسعد بن بوش عن عبد القادر بن محمد بن يوسف عن ابراهيم بن عمر البرمكي عن علي بن عمر البردعي عنه. كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لأبي الزهد محمد بن القيم به الي ابي البقاء محمد بن العماد عن ابي شعر عبد الرحمن بن سليمان الصالحي عن ابي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي عنه. كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضي به الي الزين العراقي عن محمد بن ابراهيم البياني عن زينب ابنة مكي الحرانية عن ابي حفص بن طبرزد عن محمد ابن عبد الباقي الأنصاري عن الحسن بن علي الجوهري عن علي بن محمد بن كيسان عنه. كتاب زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي به الي الفخر ابن البخاري عنه. كتاب الزهريات وهي جمع حديث الزهري تأليف ابي عبد الله محمد بن يحيي الذهلي به الي البرهان التنوخي عن عبد الخالق بن انجب بن ابي السعادات،

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 259

عن ابي بكر وجيه بن طاهر الشحامي عن احمد بن الحسن الأزهري عن محمد ابن عبد الله بن حمدون عن احمد بن محمد بن الشرقي عن محمد بن يحيي الذهلي عنه. كتاب زيادات عوالي مالك لأبي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي به الي زينب الكمالية عن محمد بن اسماعيل خطيب مردا عن فاطمة بنت سعد الخير بن سهل عنه. كتاب الزهر البسام فيمن حوته عمدة الأحكام من الأنام نظم الشمس محمد بن عبد الدائم البرماوي به الي الشمس ابن طولون عن محمد بن العز الحسيني عن محمد بن محمد بن امام الكاملية عن نظامها.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 260

حرف السين المهملة
السنن للإمام محمد بن ادريس الشافعي رواية المزني في مجلد لطيف عن مشايخه المصريين به الي الحافظ عن ابي الفرج عبد الرحمن بن احمد الغزي عن علي بن اسماعيل القرشي عن عبد المحسن بن عبد العزيز المخزومي عن محمد بن احمد الارتاحي عن علي بن عمر الموصلي عن عبد الباقي بن فارس المقري عن الميمون بن حمزة الحسيني عن ابي جعفر احمد بن محمد الطحاوي عن عن اسماعيل بن يحيي المزني عن الإمام الشافعي وهذا الاسناد مسلسل بالمصريين الي الشافعي. السنن المروية عن الشافعي رواية محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عنه به الي الحافظ عن فاطمة ابنة محمد بن عبد الهادي عن يحيي بن محمد بن سعد عن ابي الفضل عبد العزيز بن عبد الوهاب بن بيان عن يحيي بن محمود بن سعد الثقفي عن جعفر بن عبد الواحد الثقفي عن احمد بن محمد بن محمود الثقفي عن ابي بكر محمد بن ابراهيم بن علي بن عاصم عن ابي بكر احمد بن مسعود عن ابن عبد الحكم عنه. السنن لأبي مسلم اللجي به الي ابي طاهر السلفي عن احمد بن عبد الغفار بن اشته عن علي بن يحيي بن عبد كوبه عن فاروق بن عبد المتكبر عنه. السنن الكبري لأبي بكر احمد بن الحسين البيهقي به الي الفخر ابن البخاري عن منصور بن عبد المنعم الفراوي عن محمد بن اسماعيل الفارسي عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 261

السنن الصغري له به الي الفخر عن عبد الله بن عمر النيسابوري عن عبد الجبار بن محمد الخواري عنه السنن لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني به الي الفخر ابن البخاري عن الموفق بن قدامة عن عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف عن عمه ابي طاهر احمد ابن عبد الرحمن بن عبد القادر عن ابي بكر محمد بن عبد الملك بن بشران عنه السنن لأبي جعفر محمد بن الصباح البزار به الي ابي البقاء محمد بن العماد العمري عن البرهان ابراهيم بن محمد الحلبي عن محمد بن عبد الله الصوفي عن العلاء سنقر بن عبد الله الزينبي عن الموفق عبد اللطيف بن يوسف البغدادي عن عبد الله بن محمد بن النقور عن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي عن ابي منصور محمد بن محمد السواق عن ابي علي مخلد بن جعفر الباقرجي عن ابي جعفر احمد ابن يحيي الحلواني عنه. السنن لسعيد بن منصور به الي الحافظ عن عمر بن محمد البالسي عن محمد بن ابي بكر بن احمد بن عبد الدائم عن جده عن مسعود بن عبيد الله الصفار عن عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي عن ابي الفضل احمد بن الحسن بن خيرون عن الحسن بن محمد بن شاذان عن دعلج بن احمد دعلج عن محمد ابن علي الصائغ عنه. السنن لأبي بكر بن الأثرم به الي الحافظ احمد بن ابي بكر الفقيه عن التقي سليمان بن حمزة عن عبد العزيز بن احمد بن باقا عن ابي الحسن علي بن عساكر البطائحي عن عبد القادر بن محمد بن يوسف عن ابراهيم بن عمر البرمكي عن عبد الله بن محمد بن بخيت عن حمزة بن محمد بن عيسي عنه السنن لأبي قرة موسي بن طارق الزبيدي به الي الحافظ عن احمد بن ابي بكر المقدسي عن محمد بن علي ابن ساعد عن ابي الحجاج بن خليل الحافظ عن ابي سعيد غانم بن خالد بن عبد الواحد التاجر عن عبد الرزاق بن عمر بن شيمة عن ابي بكر بن ابراهيم ابن المقري عن الفضل بن محمد الجندي.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 262

عن ابي الحسن علي بن زياد اللجي عنه السنن لأبي محمد الحسن بن علي الحلواني به الي الجلال السيوطي عن ابي المعالي محمد بن الحسن الأويسي عن ابي الحسن علي بن ابي المجد الدمشقي عن ابي محمد عيسي بن عبد الرحمن المطعم عن ابي الحسن محمد بن احمد المؤرخ عن محمد بن عبد الباقي بن البطي عن ابي الفضل ابن خيرون عن عبد الملك بن بشران عن احمد بن اسحاق الطيبي عن احمد بن شاكر عنه. السيرة النبوية لأبي عبد الله محمد بن اسحاق تهذيب ابي محمد عبد الملك بن هشام النحوي به الي ابن المقير عن محمد بن ناصر السلامي عن علي بن الحسن الخلعي عن عبد الرحمن بن عمر بن النحاس عن عبد الله بن جعفر بن زنجوية عن عبد الرحيم بن عبد الله بن البرقي عن ابي محمد عبد الملك بن هشام النحوي عن ابي محمد زياد بن عبد الله البكائي عن ابي عبد الله محمد بن اسحاق المطلبي. السيرة المسماة بعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لأبي الفتح محمد بن محمد ابن سيد الناس اليعمري به الي الحافظ عن الشمس محمد بن الحسن الفرسيسي عنه وهي في مجلدة ضخمة. وكذا السيرة له المختصرة المسماة بنور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. السيرة النبوية في شمائل خير البرية للحافظ الشمس محمد بن احمد الذهبي به الي عائشة عنه. السيرة الكبري للعز ابي عمر عبد العزيز بن محمد بن جماعة والسيرة الصغري له به اليه فيهما. السيرة لأبي محمد عبد الله ابن حزم الظاهري به الي ابي حيان عن ابي الحسن بن ابي الأحوص عن احمد بن يزيد بن بقي عن شريح بن محمد بن شريح عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263

السيرة للشرف عبد المؤمن بن خلف الدمياطي به الي العز عنه السيرة لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي به الي الفخر ابن البخاري عنه. السيرة للقطب ابي محمد عبد الكريم بن عبد النور الحلبي به الي الحافظ عن ابي الفرج الغزي عنه. السيرة لأبي الحسن احمد بن فارس النحوي به الي الجلال السيوطي عن محمد بن مقبل عن الصلاح بن ابي عمر عن العماد احمد بن محمد بن سعد عن الموفق عبد الله بن قدامة عن ابي علي الرندي عن احمد بن عبد الله بن مرزوق عن اسماعيل بن محمد بن الفضل عن سليمان بن ابراهيم الأصبهاني عن علي بن القاسم المقري عنه. السيرة لأبي الحسن علي بن عبد المحسن الدويلبي به الي الشمس ابن طولون عن علي بن البهاء البغدادي عنه. السيرة للنور ابي الحسن علي بن ابراهيم الحلبي الشافعي المسماة انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون اخبرنا بها وسائر تصانيفه بقية المسندين بالقاهرة المحمية شهاب الرواية والدارية ابو العباس احمد بن العجمي – اطال الله بقاءه وخلد في معارج الفضل ارتقاءه – عن مؤلفها وكذا سائر تصانيف مشائخه وسائر مروياتهم ومشايخنا النور الأجهوري والشهاب الخفاجي والشهاب القليوبي والشمس الشوبري والشمس البابلي والبرهان الميموني وشيخ القراء سلطان بن احمد المزاحي ومنهم غيرهم كمحمد بن عبد الرحمن بن محمد الحموي الراوي عن السراج بن الجاي عن سالم السنهوري وكمحمد المدعو حجازي الواعظ شارح الجامع الصغير الراوي عن ولي الله عبد الوهاب الشعرواي وعن النجم الغيطي وكمحمد المنياوي الرواي عن الغيطي كالبرهان اللقاني والسيد ابي الاسعاد يوسف بن السيد عبد الرزاق الوفائي والشهاب المقري والشهاب احمد بن محمد الغنيمي والشيخ حسن الشرنبلاني الحنفيين والشيخ منصور البهوتي الحنبلي وغيرهم.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 264

اجاز لي الشهاب المذكور خصوص ما فضلناه عن مشائخه الذين ذكرناهم في المقدمة واجمال ما اجملناه كما كتب لي ذلك بخطه الشريف فليكن من علو سندنا بحول الله روايتنا عنه عن مشايخنا ومشائخه المذكورين فيما اسندنا عنهم لعلو طبقته علما وعملا وسمتا وهديا دام بالله مجده. السيرة لأبي محمد مغلطاي بن عبد الله الحافظ به الي الشمس ابن طولون عن عمر بن علي الخطيب عن ابي بكر محمد بن ابي بكر الحافظ عن يوسف بن قاضي ديار بكر ابي البركات موسي بن محمد بن احمد الملطي عن مؤلفها. كتاب سيرة الشيخ ابي عمر محمد بن احمد بن قدامة للضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي به اليه وكذا سيرة التقي عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي للضياء ايضا وكذا كتاب السنن الكبري والصغري له ايضا. كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني اخبرنا بها الشيخ المعمر خير الدين الرملي عن الشيخ محمد بن الحانوتي عن والده عن محب الدين محمد بن شرباش عن ابي الخير محمد بن محمد الرومي عن المجد ابي الفتح محمد بن محمد الحريري عن ابيه عن القوام امير كاتب بن عمر الإتقاني عن الحسام الحسين ابن علي السغناقي عن حافظ الدين ابي البركات عبد الله بن احمد النسفي عن شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردي عن الإمام قاضي خان عن برهان الدين المرغيناني عن برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه ومحمود بن عبد العزيز الأوزجندي بن خضر النسفي عن ابي بكر محمد بن الفضل عن الأستاذ ابي عبد الله السبذموني عن الأمير عبد الله بن ابي حفص الكبير عن ابيه عن الإمام محمد بن الحسن فيه وسائر تصانيفه وكذا تصانيف الشمسين.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265

المذكورين وتصانيف ابي البركات النسفي كنز الداقائق وغيره هكذا وجدنا في اجازة الحانوتي للشيخ واملي علي بحضرته والا فالشيخ ما داركناه الا بعد ان مسه الكبر ح وبسند السيد النقيب الي بن طولون عن محمد بن محمد بن منيع عن الزين قاسم بن قطلوبغا عن احمد بن عثمان الكلوتاتي عن محمد بن علي بن ضرغام عن عبد عبد الله بن حجاج الكاشغري عن الحسام حسن بن علي السغناقي عن محمد ابن نصر البخاري عن شمس الأئمة محمد بن عبد الستار ابن عمر الكردري عن البرهان علي بن ابي بكر المرغيناني عن التاج احمد بن عبد العزيز بن عمر عن شمس الاسلام ابي بكر محمد بن علي الزربخري عن شمس الأئمة الحلواني عن الحسين بن خضر النسفي عن اسحاق بن محمد المهلبي عن عبد الله بن محمد الجارثي عن عبد الرحمن بن محمد السمناني عن اسماعيل بن توبة القزويني عن الامام محمد وكلا السندين مسلسل بالحنفية. كتاب السير للوليد بن مسلم عن الاوزاعي به الي ابي القاسم عبد الرحمن بن مكي عن ابي القاسم عبد الملك بن خلف بن بشكوال عن عبد الله بن عتاب عن ابي عمر بن عبد البرعن خلف بن يحيي الزاهد عن ابي المطرف عبد الرحمن بن عيسي عن عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن وضاح عن محمد بن عمرو العمي عن الوليد بن مسلم. كتاب سلوة الكئيب بوفاة الحبيب لأبي بكر محمد بن ابي بكر بن ناصر الدين به الي ابي البقاء محمد بن العماد عنه. وكذا السراج الوهاج في ازدواج المعراج له. كتاب الشسنة لأبي القاسم اللالكائي به الي الشهاب الحجار عن محمد بن محمد بن السباك عن ابي الفتح محمد بن عبد الباقي بن البطي عن ابي بكر احمد بن علي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 266

كتاب السنة لأبي جعفر ابن شاهين به الي ابي الحجاج المزي عن عبد العزيز ابن عبد المنعم الحراني عن عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب عن علي بن احمد ابن سنان عن الحسين بن علي الطباجري عنه. كتاب السنة لأبي بكر احمد بن عمرو بن ابي عاصم به الي الحجاج بن خليل عن محمد بن احمد الصيدلاني عن محمود بن اسماعيل الصيرفي عن محمد ابن عبد الله بن شاذان عن عبد الله بن محمد بن فورك عنه. كتاب السنة لأبي القاسم سليمان بن احمد الطبراني به الي ابن خليل ايضا عن محمد بن ابي زيد الكراني عن محمود بن اسماعيل الصيرفي عن احمد بن محمد ابن فاذشاه عنه. كتاب السنة لأبي الحسين محمد بن السري به الي الحافظ عن فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي عن يحيي بن جعفر الحسيني عن عبد الغني بن سليمان عن عشير بن علي الزراع عن مرشد بن يحيي المديني عن ابي القاسم علي بن عمر الغازي عن عبد الله بن محمد بن الناصح عنه. كتاب السنة لأبي نصر المظفر بن محمد الخياط به الي ابي طاهر السلفي عن ابي الفرج احمد بن محمد القسام عن احمد بن محمد المجدي عن عبد الوهاب بن جعفر الميداني عن ابي بكر محمد بن عيسي الخراز عنه. كتاب السنة الواضحة لأبي محمد عبد الله بن محمد بن حيان ابي السيح به الي الفخر ابن البخاري عن ابي جعفر محمد بن احمد الصيدلاني عن طلحة بن الحسين بن ابي ذر الصالحي عن جده عنه. كتاب السنة للإمام احمد بن حنبل به الي ابي طاهر السلفي عن عبد الملك بن الحسن الأنصاري عن الحسين بن علي النسوي عن اسماعيل بن رجاء العسقلاني عن محمد بن احمد الملطي عن محمد بن احمد بن ابي شيخ الرافعي عن الحسن بن موسي الكناني عن احمد بن وهب القرشي عن الامام احمد.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 267

كتاب السنة للقاضي ابي الحسن محمد بن علي الأزدي به الي السلفي عن ابي صادق مرشد بن يحيي المديني عنه. كتاب السياسة لأبي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة به الي العز ابن جماعة عن احمد بن حمدان الزاهد عن عبد القادر بن عبد الله الروهاني عن محمد بن علي الطوسي عن الحسن بن احمد السمرقندي عن اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني عن ابي طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن خزيمة عن جده. كتاب السبق والرمي لأبي الشيخ به الي الضياء المقدسي عن المؤيد بن عبد الرحمن الزاهد عن ابي بكر بن علي بن ابي ذر عن طاهر بن عبد الرحيم عنه. كتاب السؤال للشهاب ابي شامة عبد الرحمن بن اسماعيل المقري به الي البرهان التنوخي عن ابي الحسن علي بن يحيي الشاطبي عنه. كتاب السهم المصيب في الرد علي الخطيب وذلك فيما شنع به علي ابي حنيفة للملك المعظم شرف الدين ابي العزائم عيسي بن ابي بكر بن ايوب وقيل لأخيه ابي المظفر موسي به الي ابي الحجاج المزني عن التقي محمد بن الحسين اليونيني عنه. كتاب السهم المصيب في كبد الخطيب للجمال عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي وذلك فيما شنع به علي احمد بن حنبل به الي الفخر بن البخاري عنه. كتاب السيف المسلول علي من سب الرسول للتقي علي بن عبد الكافي السبكي به الي ابي البقاء محمد بن العماد عن الزين عبد الرحمن بن عمر القباني عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 268

كتاب السبعة لأبي بكر احمد بن موسي بن مجاهد به الي الفخر بن البخاري عن ابي اليمن زيد بن الحسن الكندي عن محمد بن محمد بن توبة عن عبد الله بن هزارمرد عن عمر بن ابراهيم بن كثير عنه. كتاب السابق واللاحق لأبي بكر احمد بن علي الخطيب به الي العز ابن جماعة عن سليمان بن حمزة عن محمد بن عماد الحراني عن عبد الله بن احمد بن الخشاب عن ابي القاسم هبة الله بن عبد الله الواسطي عنه. كتاب سلسلة الذهب لأبي بكرمحمد بن موسي الحازمي به الي زينب الكمالية عن عبد الخالق بن انجب المارديني عنه. كتاب السفينة الجرايدية الكبري وهي سبعة اجزاء حديثية من رواية ابي طاهر احمد بن محمد السلفي عن شيوخه به اليه وكذا السفينة الجرايدية الصغري في خمسة اجزاء من حديثة ايضا والسفينة البغدادية له ايضا. سداسيات ابي عبد الله محمد بن احمد الرازي تخريج ابي طاهر السلفي به الي زينب الكمالية عن محمد بن اسماعيل خطيب مردا عن ابي طاهر اسماعيل بن صالح بن ياسين عنه. السداسيات واخماسيات لأبي علي الحسن بن مسعود الوزير من مسموعات ابي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي به الي الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي عن ابي مسلم المؤيد بن الأخوة الزاهد عنه. سباعيات ابي القاسم علي بن هبة الله بن عساكر به الي البرهان التنوخي عن اسماء بنت محمد بن صصري عن جدها لأمها مكي بن علان القيسي عنه. سباعيات ولده القاسم به الي الحافظ عن ابي الفرج الغزي عن يوسف ابن عمر الختني عن محمد بن عبد الحق بن ظافر عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 269

سباعيات ابي جعفر محمد بن احمد الصيدلاني به الي ابي الحجاج المزي عن احمد بن ابي الخير الحداد عنه. سباعيات ابي الفتح محمد بن عبد الرحمن الفامي تخريج ابي محمد المطهر بن سديد الفوركاني به الي ابي البقاء محمد بن العماد عن الزين عبد الرحمن بن يوسف الطحان عن ابي بكر محمد بن عبد الله بن المحب عن الجمال عبد الله بن يعقوب ابن سيدهم عن ابي الفضل اسحاق بن ابي بكر بن اسحاق عن محمد بن محمد البلخي عن المخرجة له. السلاسيات وهي خمسة مجالس املاها ابو طاهر احمد بن محمد السلفي بسلاس به اليه السرائر لأبي الحسن علي بن سعيد العسكري به الي الضياء المقدسي عن محمد بن ابي زيد الكراني عن محمود بن اسماعيل الصيرفي عن ابي بكر محمد بن عبد الله بن شاذان عن ابي بكر عبد الله بن محمد القباب عنه. كتاب سجدات القرآن لأبي اسحاق ابراهيم بن اسحاق الحربي به الي ابي العباس الحجار عن ابي المنجا اللتي عن ابي بكر احمد بن المقرب الزاهد عن المبارك بن عبد الجبار الصوفي عن ابي القاسم عبيد الله بن عمر بن شاهين عن ابي بحر محمد بن الحسن البريهاري عنه. كتاب سيبويه امام النحاة ابي بشر عمرو بن عثمان الحارئي به الي ابي النون الدبوسي عن محمد بن عبد الله المرسي عن ابي اليمن الكندي عن عبد الله بن علي [سبط الخياط عن ابي الكرم المبارك بن ناصر الدباس عن عبد الواحد بن علي] بن برهان عن ابي القاسم بن عبد الله الدقيقي عن ابي الحسن علي ابن عيسي الرماني عن ابي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي عن محمد بن علي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 270

البغدادي عن محمد بن يزيد الأزدي المعروف بالمبرد عن ابي صالح بن اسحاق الجرمي وابي عثمان المازني عن ابي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش عن الإٌمام. ح واعلي منه، منه الي الفخر ابن البخاري عن ابي حفص عمر بن طبرزد عن ابي بكر الأنصاري عن ابي محمد الجوهري عن ابي علي الفارسي عن ابي بكر محمد بن السري السراج عن ابي العباس المبرد.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 271

حرف الشين المعجمة
كتاب شمائل النبي صلي الله عليه وسلم لأبي عيسي الترمذي به الي زينب ابنة الكمال المقدسية عن عجيبة الباقذارية عن القاسم بن الفضل الصيدلاني عن احمد بن محمد الخليلي عن علي بن احمد الخزاعي عن الهيثم ابن كليب الشاشي عن الترمذي. كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفي صلي الله عليه وسلم للقاضي ابي الفضل عياض بن موسي السبتي به الي الحفيد ابن مرزوق عن جده الخطيب وهو اقام بسبته ثلاث سنين خاطبا بها عن القاضي ابي علي حس بن يوسف بن يحيي الحسيني السبتي عن محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الطيب السبتي عن القاضي الأزدي السبتي عن القاضي ابن غازي السبتي عنه. ح. واعلي منه به الي الفخر ابن البخاري عن ابي الحسين يحيي بن محمد بن الصائغ عن المؤلف. كتاب الشهاب في المواعظ والآداب لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي به الي الحافظ عن ابي الفرج الغزي عن محمد بن احمد بن القماح عن الشريف محمد بن ابي القاسم الحسيني عن ابي طاهر محمد بن محمد الأنباري عن ابي الحسين محمد بن هبة الله بن عدس عنه. كتاب شرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي به الي الشهاب الحجار عن الأنجب ابن ابي السعادات الحمامي عن ابي منصور محمد بن اسماعيل ابن عوقة عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 273

كتاب شرف اصحاب الحديث تأليف ابي المظفر هناد بن ابراهيم النسفي به الي الفخر ابن البخاري عن الموفق عبد الله بن احمد بن قدامة عن ابي العلاء وجيه ابن ابي البركات هبة الله بن المبارك السقطي عن والده عنه. كتاب شرف اصحاب الحديث بكر لأبي احمد بن علي الخطيب به الي ابي البقاء محمد بن العماد عن خديجة ابنة علي بن ابي عمر عن محمد بن اسماعيل الأنصاري عن اسماعيل بن ابراهيم بن ابي اليسر عن ابي طاهر بركات بن ابراهيم الخشوعي عن هبة الله بن محمد الأكفاني عن عبد الكريم بن حمزة السلمي عنه. كتاب الشافي علي احاديث الكافي للضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي به اليه. كتاب شريعة الغازي لأبي بكر بن ابي داوود السجستاني به الي ابي الحسن ابن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر السلامي عن علي بن الحسين بن الطيوري عن ابي بكر محمد بن سعيد الصيدلاني عن عمر بن محمد بن سيف، عنه. كتاب الشكر لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن ابي الدنيا به الي ابي طاهر السلفي عن محمد بن عبد الكريم بن خشيش عن الحسن بن احمد بن شاذان عن احمد بن سليمان النجاد عنه. كتاب شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام للتقي علي بن عبد الكافي السبكي به الي الزين العراقي عنه وكذا كتاب شن الغارة في مسألة الزيارة. كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي به الي التنوخي عن عبد الرحمن بن عبد الولي البلداني عن اسماعيل بن احمد العراقي عن ابي موسي المديني عن اسماعيل بن الفضل بن الإخشيد عن منصور بن الحسين بن علي عن ابي بكر ابن المقري عن ابي جعفر احمد بن محمد بن سلامة الطحاوي.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 274

كتاب شعب الايمان لأبي بكر البيهقي به الي الفخر بن البخاري عن ابي سعيد الصفار عن زاهر بن طاهر عنه. كتاب الشهاداب لأبي محمد يحي بن محمد بن صاعد به الي الحافظ عن ابي الفرج الغزي عن فاطمة بنت محمد الدرنيدي عن عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني عن ابي الفرج بن الجوزي عن علي بن عبيد الله بن الزاغوني عن عبد الصمد بن علي بن المأمون عن عبيد بن محمد بن مخلد عنه. كتاب الشامل لإمام الحرمين به الي ابي الفضل الهمداني عن ابي القاسم بن بشكوال عن ابي بكر محمد بن العربي عن علي بن عبد الله الفروي عنه. متاب الشامل في الفقه المالكية لأبي البقاء تاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز السلمي به الي ابي عبد الله اليسيثني عن ناصر الدين محمد بن حسن اللقاني عن نور الدين علي بن عبد الله السنهوري عن زين الدين عبادة بن علي الأنصاري عن جمال الدين عبد الله بن مقداد الأقفهسي عنه. وكذا شروحه لمختصر خليل وسائر تصانيفه كتاب شروط الأئمة الستة لأبي الفضل محمد بن طاهر به الي ابن المقير عن ابي المعمر المبارك بن احمد الأنصاري عنه. كتاب شروط الأئمة خمسة لأبي بكر محمد بن موسي الحازمي به الي العز ابن جماعة عن علي بن محمد بن هارون عن عبد الله بن منصور الزاهد عنه كتاب شروط القراءة علي الشيوخ لأبي طاهر احمد بن محمد السلفي به اليه. شرح السنة لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي به الي السلفي عن ابي بكر احمد بن علي الطريثيثي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 275

شرح طبقات الحفاظ المسمي بالتبيان لبديعة البان لأبي بكر محمد بن عبد الله بن ناصر الدين به الي محمد بن ابي الصدق عنه كتاب الشرح والإبانة عن اصول السنة والديانة لأبي عبد الله محمد بن بطة الكبري به الي الفخر ابن البخاري عن الموفق عبد الله بن قدامة عن المبارك بن علي الزاهد عن عبد القادر بن محمد بن يوسف عن ابراهيم بن عمر البرمكي عنه. شرح الحديث لعبد الملك بن حبيب به الي عبد الرحمن بن مكي عن ابي القاسم بن بشكوال عن ابي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عتاب عن ابيه عن ابي الربيع سليمان بن خلف بن عمرون عن علي بن معاذ بن ابي شيبة عن ابي سعيد سعيد بن مخلوف بن سعيد عن يوسف بن علي الفامي عنه. شرح حديث لبيك اللهم لبيك لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي [به الي ابي البقاء محمد بن العماد عن عبد الرحمن بن سليمان الحنبلي عنه]. وكذا بهذا السند شرح حديث بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وشرح حديث عمار بن ياسر اللهم بعلمك الغيب وشرح حديث إن اغبط اوليائي عندي وشرح حديث غاية النفع بتمثيل المومن بالخامة من الزرع وشرح حديث ينبع المومن ثلاث وشرح حديث مثل الإسلام وشرح حديث اختصام الملأ الأعلي وشرح البخاري وشرح الموطأ كلاهما لأبي عبد الملك مروان بن علي التوزري به الي ابي الفضل الهمداني عن محمد بن عبد الرحمن الحضرمي عن ابي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عتاب عن ابي محمد حاتم بن محمد الطرابلسي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 276

شرح البخاري للشمس الكرماني به الي السيد كمال الدين الحسيني عن ابي الفتح محمد بن ابي بكر المراغي عنه. وتقدم سند اخر له في البخاري من طريق المحاملي. شرحه للحافظ به اليه. شرحه للبدر محمود بن احمد العيني به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر وكذا شرحه الشواهد. شرحه لأبي العباس احمد بن اسماعيل الكوراني به الي الشمس عن احمد بن محمد بن شكم عنه وكذا: شرحه علي جمع الجوامع والحاشية علي الجعبري شرح الشاطبية. شرحه لأبي الوفاء ابراهيم بن محمد الحلبي سبط ابي العجمي به الي ابي البقاء محمد بن العماد عنه وكذا: شرحه علي الشفا وحاشية علي السيرة وشرحه للشمس محمد بن عبد الدائم بن موسي البرماوي به الي الجلال السيوطي عن التقي بن فهد عنه. شرحه للشهاب القسطلاني هو ارشاد الساري وقد تقدم في الألف. شرح مسلم للإمام النووي به الي التنوخي عن علي بن العطار عنه وتقدم اكمال القاضي عياض في الألف وتكميل إكمال الإكمال للسنوسي في التاء. وكذا اكمال الإكمال للأبي في ضمن تصانيفه. شرح ابي داوود اسمه معالم السنن لأبي سليمان الخطابي به الي السلفي عن يوسف بن محمد الروياني عن ابي نصر محمد بن احمد البلخي عنه. شرح الترمذي المسمي عارضة الأحوذي للقاضي ابي بكر ابن العربي به الي ابي حيان عن ابي جعفر ابن الزبير عن ابي عبد الله ابن غازي الأنصاري عن القاضي عياض عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 277

شرحه لأبي الفتح بن سيد الناس اليعمري غالبه وتكملته للزين العراقي به الي الحافظ عن الزين في التكملة وعن ابي الفرج الغزي عن ابي الفتح. شرح السيرة للقطب ابي محمد عبد الكريم بن عبد النور الحلبي به الي الحافظ عن ابي الفرج الغزي عنه. شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي المسمي بالتوضيح لأبي المودة خليل بن اسحاق المالكي بالسند المتقدم في الشامل الي بهرام عنه فيه وفي سائر تصانيفه. شرحه للبرهان ابن فرحون تقدم في تصانيفه شرح مختصره الأصلي للعضد تقدم في تصانيفه في سند تصانيف البيضاوي. شرحه لأبي عثمان سعيد بن محمد بن محمد العقباني به الي الحفيد ابن مرزوق عنه. شرح مختصر خليل للحطاب عن شيخنا محمد المرابط بن محمد بن ابي بكر الولي الرباني عن والده عن محمد القصار عن محمد بن عبد الرحمن اليستيثني عن محمد ابن محمد الحطاب مؤلفه وهو مسلسل كما تري. شرحاه للشمس التتائي وسائر تصانيفه عن النور الأجهوري عن النور القرافي عنه. وقد مر في الشامل شرحه لبهرام وفي التاج شرحاه للمواق. شرحه للشيخ سالم السنهوري يرويه عنه البرهان اللقاني وسائر تصانيفه شرح جميع الجوامع السبكي لأبي زرعه ولي الدين العراقي تقدم في

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 278

تصانيفه. شرحه لجلال الدين محمد بن احمد المحلي به الي الجلال السيوطي والبرهان القلقشندي عنه وكذا سائر تصانيفه. شرح جمل الخونجي للسيد ابي عبد الله محمد بن احمد الحسني الشهير بالشريف التلمساني به الي الحفيد ابن مرزوق عن السيد عبد الله بن محمد المؤلف عن والده. شرحه لأبي الخطيب وهو تلخيص العمل تقدم شرحه لأبي الفضل ابن مرزوق الحفيد به اليه. شرح المقامات الحريرية للشريشي به الي الحفيد ابن مرزوق عن جده الخطيب عن ابي عبد الله محمد بن جابر الوادي اشي عن محمد بن حيان الأوسي التونسي عن محمد بن الأبار القضاعي عنه. شرح مجمع البحرين للزين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن فرشته به الي الشمس ابن طولون عن محمد بن العز الدمشقي عن القاضي سعد بن محمد الديري عنه وكذا: شرح المنار شرح الهداية للكمال ابن الهمام تقدم في تحريره. شرح الكنز البحر للزين بن نجيم والنهر لعمر اخيه يرويها البرهان اللقاني عن عمر في النهر عن اخيه في البحر. شرح المنهاج للشهاب احمد بن حمدان الأذرعي في تصانيفه شرحه للسراج بن الملقن مر في الباء شرحه لابن حجر الهيتمي مر في الأربعين له. شرحه للمحلي مر في شرحه لجمع الجوامع. شرح المقنع للبهاء محمد بن عبد الرحمن المقدسي الحنبلي به الي الفخر ابن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 279

البخاري عنه. شرحه لأبي الفرج عبد الرحمن بن ابي عمر الحاكم به الي ابي الحجاج المزي عنه. شرحه للبرهان ابراهيم بن محمد بن مفلح به الي الشمس عن النجم عمر ابن المؤلف عنه. شرحا التسهيل والألفية لابن عقيل تقدم في تصانيفه وشرحهما لأبي حيان به اليه. شرح الألفية للأعمي والبصير مر في تصانيفهما واسم الأعمي ابو عبد الله محمد بن احمد بن جابر الهواري واسم رفيقه البصير ابو جعفر احمد بن يوسف الرعيني الأندلسيان. شرحها للمكودي به الي ابن غازي عن ابي زيد عبد الرحمن الكاواني عنه. شرح مسلم. وشرح فرعي ابن الحاجب. والشامل في التاريخ كلها لأبي مهدي عيسي بن مسعود الزاواوي به الي الحفيد ابن مرزوق عن جده الخطيب عنه وتاريخه في نحو ثلاثين مجلدا. شرح الشاطبية لأبي اسحاق ابراهيم بن عمر الجعبري به الي الأستاذ ابن الجزري عن ابي بكر عبد الله بن أيدغدي الشمسي عنه وبهذا. شرحها للشمسي المذكور ويعرف بابن الجندي، شرحها لأبي الحسن علي بن محمد السخاوي به الي الاستاذ ابن الجزري عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 280

ابي المعالي محمد بن رافع السلامي عن الرشيد اسماعيل بن عثمان بن المعلم عنه شرحها لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل الدمشقي الشهير بأبي شامة به الي ابن الجزري عن احمد بن الحسين بن سليمان الحنفي عن والده عنه شرحها لأبي عبد الله محمد بن الحسن الفاسي الحنفي به الي ابن الجزري عن محمد بن احمد اللبان عن عبد الله بن عبد المومن الواسطي عن الشريف حسين ابن قتادة المقري عنه. شرحها لأبي عبد الله محمد بن احمد الموصلي المعروف بشعله به الي ابن الجزري عن احمد بن احمد بن رجب عن علي بن عبد العزيز الإربلي عنه وكذا كتاب الشمعة في القراءات السبعة له ايضا. شرحها للمنتجب بن ابي العز الهمداني به الي ابن الجزري عن عبد الوهاب بن يوسف بن السلار عن يحيي بن احمد الخلاطي عن محمد بن الزين الهزلي عنه. كتاب الشرعة في قراءات السبعة لأبي القاسم هبة الله بن عبد الرحيم بن البارزي قاضي حماة به الي ابن الجزري عن محمد بن احمد بن اللبان عنه. شرح المصابيح للشهاب فضل الله بن الحسين التورشتي به الي الجلال السيوطي عن سالم بن الضياء القرشي عن المجد اللغوي عن السراج القزويني عن الرشيد محمد بن ابي القاسم المقري عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 281

حرف الصاد المهملة
كتاب صحيح ابي عبد الله محمد بن اسحاق بن خزيمة به الي الحافظ عن ابي بكر بن ابراهيم الفرضي عن محمد بن احمد ابن الزراد عن ابي علي الحسن بن محمد البكري عن ابي روح عبد المعز بن محمد الهروي عن زاهر بن طاهر الشحامي عن خمسة مشايخ ملفقا عليهم: منهم ابو سعد محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي كلهم عن ابي طاهر محمد بن الفضل بن محمد المؤلف عن جده المؤلف. كتاب صحيح ابي عوانة يعقوب بن اسحاق الإسفرايني وهو مستخرج علي صحيح مسلم لكن زاد فيه طرقا في الأسانيد وقليلا في المتون به الي ابي الحجاج المزي عن ابي الفضل احمد بن عساكر الدمشقي عن القاسم بن عبد الله الصفار عن هبة الرحمن بن القشيري الزاهد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن البحتري عن عبد الملك بن الحسن الأسفرايني عنه. كتاب صحيح ابي بكر احمد بن ابراهيم الإسماعيلي وهو مستخرج علي صحيح البخاري به الي عائشة المقدسية عن ابي نصر محمد بن محمد ابن الشيرازي عن ابي القاسم علي بن عبد الرحمن ابن الجوزي عن يحيي بن ثابت بن بندار عن ابيه عن ابي بكر احمد بن محمد البرقاني عنه. كتاب صحيح الحاكم ابي عبد الله محمد بن عبد الله وهو المستدرك قال الحافظ: وهو قليل الوجود ولذا لم يقع بالسماع وانما وقع بالإجازات به الي ابن المقير عن ابي الفضل محمد بن عبد الله النسفي عن ابي بكر احمد بن علي بن خلف عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 283

كتاب صحيح ابن حبان وهو التقاسيم والأنواع به الي العز بن جماعة عن ابي الفضل احمد بن هبة الله بن عساكر عن عبد المعز بن محمد الهروي عن تميم بن ابي سعيد الجرجاني عن علي بن محمد السنجابي عن محمد بن احمد بن هارون عنه. صحيفة همام بن منبه التي يرويها عن ابي هريرة جمع ابي نعيم الأصبهاني به الي ابي الحجاج المزي عن الزين احمد بن ابي الخير سلامة بن الحداد عن خليل بن ابي الرجاء الداراني عن الحسن بن احمد الحداد عن ابي نعيم. صحيفة جمع ابي عبد الله محمد بن منده به الي زينب الكمالية عن عجيبة الباقذارية عن ابي الفرج يحيي بن محمود الثقفي عن عبد الوهاب ابن المؤلف عنه صحيفة جويرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر وربما عبر عنها بنسخته ايضا به الي ابي الحجاج بن خليل عن محمود الثقفي عن سعيد بن ابي الرجا الصيرفي عن احمد بن محمد بن النعمان عن ابي بكر محمد بن ابراهيم بن المقري عن ابي يعلي احمد بن علي بن المثني عن عبد الله بن محمد بن اسماء عن عمه جويرية بن اسماء. كتاب الصفات لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن المحب به الي الشمس ابن طولون عن يوسف بن حسن المقدسي عن النظام عمر بن ابراهيم بن مفلح عنه. كتاب الصفات لأبي القاسم سليمان بن احمد الطبراني به الي الفخر ابن البخاري عن ابي حفص ابن طبرزد عن محمد بن عبد الرزاق الأنصاري عن ابي طالب محمد بن علي العشاري عنه. كتاب المصنفات للتقي عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي به الي العز ابن جماعة عن الزين احمد بن عبد الدائم المقدسي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 284

كتاب صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني به الي الفخر عن احمد بن محمد ابن اللبان عن ابي علي الحسن بن احمد الحداد عنه. كتاب صفة الجنة لأبي بكر بن ابي الدنيا به الي زينب الكمالية عن محمد بن عبد الكريم بن السيدي عن ابي الفتح محمد بن مواهب الزاهد عن الحسن بن احمد بن البناء عن جابر بن ياسين الزاهد عن الحسن بن عثمان ابن بكيران عن ابي بكر احمد بن سلمان النجاد عنه. كتاب صفة النار له به الي الحافظ عن ابي هريرة ابن الذهبي عن القاسم ابن مظفر بن عساكر عن محمود بن ابراهيم بن منده عن مسعود بن الحسن عن عبد الوهاب بن محمد بن منده عن الحسن بن محمد بن بوه عن احمد بن محمد البياني عنه. كتاب صفة الجنة للضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي به اليه وكذا: كتاب صفة النار له. كتاب صفة الغربا وتحفة النجبا لأبي نعيم الأصبهاني به الي ابي الحجاج بن خليل عن ابي المكارم احمد بن محمد بن اللبان عن ابي علي الحداد عنه كتاب الصواعق لأبي الزهر محمد بن عبد الله ابن القيم به الي محمد ابن ابي الصدق العدوي عن الزين عبد الرحمن بن الجمال الصالحي عن ابي بكر محمد بن عبد الله بن المحب عنه. كتاب الصواعق المحرقة لأبن حجر المكي مر في الأربعين له. كتاب الصراط المستقيم في اثبات الحرف القديم للموفق عبد الله بن احمد بن قدامة به الي العز ابن جماعة عن سليمان بن حمزة عن ابراهيم بن علي الواسطي عنه. كتاب الصبر لأبي بكر عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا به الي الشمس السخاوي عن ابي عبد الله محمد بن احمد الترمذي عن ابي الفتح محمد بن محمد الميدومي عن النجيب الحراني عن ابي الفرج ابن الجوزي عن ابي البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي عن المبارك بن عبد الجبار الصوفي عن احمد بن علي التوزي عن عمر بن ثابت الحنبلي عن علي بن احمد ابن ابي قيس عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 285

كتاب الصوم والاعتكاف لأبي بكر احمد بن عمرو بن ابي عاصم به الي ابي الحجاج بن خليل عن محمد بن اسماعيل الطرسوسي عن محمد بن اسماعيل الصوفي عن ابي بكر محمد بن عبد الله بن شاذان عن ابي محمد عبد الله بن محمد ابن فورك عنه. كتاب الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم له بهذا بعينه الا انه يبدل الطرسوسي بمحمد ابن ابي زيد الكراني كتاب الصيام لأبي العباس احمد بن عيسي العلوي به الي ابي البقاء محمد ابن العماد العمري عن خديجة بنت علي بن ابي عمر عن ابي العباس احمد بن المظفر بن النابلسي عن ابراهيم بن علي الواسطي عن محمد بن موهب بن البناء عن المبارك بن الحسن بن الشهرزوري عن ابي القاسم عبد السميع بن الحسين الهاشمي عن الحسن بن احمد بن شاذان عن علي بن عبد الرحمن الكاتب عن محمد بن منصور المرادي عنه. كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين الزاهد به الي الفخر ابن البخاري عن ابي جعفر محمد بن احمد الصيدلاني عن محمود بن اسماعيل الصيرفي عن محمد بن احمد بن شاذان عن عبد الله بن محمد القباب عن ابي بكر بن محمد بن عبد السلام عنه. كتاب الصلاة المستخرج من مصنف عبد الرزاق بهذا الي الصيدلاني عن ابي علي الحداد عن ابي نعيم الأصبهاني عن ابي القاسم الطبراني عن اسحاق بن ابراهيم المريري عن عبد الرزاق. كتاب الصلاة لأبي محمد عبد الله بن عطاء الإبراهيمي به الي الشهاب الحجار عن احمد بن يعقوب المرستاني عن بن محمد بن النحاس عنه. كتاب صلاة الضحي لأبي عبد الله محمد بن احمد الحاكم به الي ابن البخاري عن عبد الله بن عمر بن احمد الصفار عن جده احمد بن منصور بن محمد عن جده ابي بكر محمد بن القاسم الصفار عنه. كتاب الصمت لأبي بكر بن ابي الدنيا به الي زينب الكمالية عن ابي القاسم.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 286

يحيي بن القميرة عن ام محمد يحني بنت عبد الله الوهبانية عن الحسن بن احمد الثعالبي عن ابي القاسم الحسن بن الحسن بن المنذر عن الحسين بن صفوان البردعي عنه. كتاب صريح السنة لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري به الي عائشة المسندة عن ابي عبد الله محمد بن احمد الذهبي عن اسماعيل بن عبد الرحمن الغزي عن الحسن بن علي بن الحسين ابن البن عن جده عن ابي القاسم علي ابن محمد بن ابي العلاء عن عبد الرحمن بن عثمان بن معروف عن عمر بن محمد الدينوري عنه. كتاب الصفوة في التصوف للضياء المقدسي به الي الشهاب الحجار عن ابي زرعة طاهر بن المؤلف عنه. كتاب صفوة الصفوة لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي به الي الفخر ابن البخاري عنه. كتاب الصقليات للقاضي ابي علي بن الفرج الصقلي به الي الفخر ابن البخاري عن ابي اليمن الكندي عن محمد بن عبد الباقي الأنصاري عنه. كتاب الصلة لأبي القاسم عبد الملك بن خلف ابن بشكوال وهو ذيل علي تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي به الي ابي القاسم عبد الرحمن ابن مكي عنه وقد وضع ابو عبد الله ابن الأبار علي هذا الكتاب وسماه التكملة كتاب الصحاح لأبي نصر اسماعيل بن حماد الجوهري به الي الفخر ابن البخاري عن ابي حفص عمر بن طبرزد عن ابي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري عن الحسن بن علي الجوهري عنه كتاب صدقة الفطر لجعفر بن محمد الفريابي به الي الحافظ عن ابي الحسن ابن ابي المجد عن ابي بكر احمد بن محمد بن ابي القاسم الدمشقي عن ابي الحجاج يوسف بن خليل عن ابي القاسم يحيي بن اسعد بن بوش عن ابي طالب بن يوسف عن ابي محمد الجوهري عن عمر بن محمد الزيات عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 287

حرف الضاد المعجمة
كتاب الضعفاء لأبي عبد الله البخاري به الي عبد الرحمن بن مكي عن ابن بشكوال عن محمد بن عبد العزيز الزاهد عن احمد بن عمر العذري عن ابي ذر عيسي بن احمد الهروي عن عبد الله بن احمد المقري عن ابي الحسن علي بن ابراهيم بن ابي الحسن عن محمد بن شعيب الغازي عن البخاري. كتاب الضعفاء والمتروكين لأبي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي به الي ابي طاهر السلفي عن مرشد بن يحيي المديني عن علي بن منير الخلال عن الحسن بن رشيق العسكري عنه. كتاب الضعفاء والمتروكين لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي به الي ابي طاهر السلفي عن يونس بن محمد بن مغيث عن احمد بن محمد بن يحيي الحذاء عن ابيه عن ابي عبد الله محمد بن احمد البلخي عنه. كتاب الضعفاء والمتروكين لأبي الفتح محمد بن علي الأزدي به الي السلفي عن موسي بن ابي تليد عن ابي عمر بن عبد البر عن اسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابراهيم بن بكر الموصلي عنه. كتاب الضعفاء لأبي عبد الله محمد بن عثمان الذهبي به الي عائشة عنه كتاب ضوء البصيرة في شرح حديث بريرة لقاضي القضاة علاء الدين علي ابن محمد ابن خطيب الناصرية به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عنه. كتاب الضحايا والعقيقة لأبي الشيخ عبد بن محمد بن حيان به الي ابي الحجاج بن خليل عن ناصر بن محمد الوبري عن جعفر بن عبد الواحد الثقفي عن ابي طاهر محمد بن احمد بن عبد الرحيم عنه. كتاب الضوابط في النحو لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن بن محمد بن ابي الفضل السلمي المرسي به الي العز ابن جماعة عن ابي محمد عبد المومن بن خلف عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 289

حرف الطاء المهملة
كتاب الطهارة لأبي بكر بن ابي داود به الي الفخر ابن البخاري عن ابي حفص ابن طبرزد عن ابي غالب الحسن بن محمد بن البناء عن ابي الغنائم محمد ابن المأمون الزاهد عن ابي القاسم عبيد الله بن محمد بن جنابه عنه. كتاب الطاعة والمعصية لأبي الحسن علي بن معبد بن شداد به الي ابي الحسن ابن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر السلامي عن محمد بن احمد بن ابي الصقر عن الحسن بن محمد الأنباري عن ابي بكر محمد بن احمد البزار عن مقداد بن داود الرعيني عنه. كتاب طرق من كذب علي متعمدا لأبي القاسم سليمان بن احمد الطبراني به الي الفخر عن ابي جعفر محمد بن احمد الصيدلاني عن ابي علي الحداد عن ابي نعيم الأصبهاني عنه. كتاب الطوالات له به الي العز ابن جماعة عن اسحاق بن يحيي الآمدي عن ابي الحجاج بن خليل عن مسعود بن ابي منصور الحمال عن محمود بن اسماعيل الصيرفي عن احمد بن محمد بن فادشاه عنه. كتاب الطوالات لأبي موسي المديني به الي الضياء المقدسي عن التقي عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عنه. الطيوريات انتخاب ابي طاهر احمد بن محمد السلفي من حديث ابي الحسين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 291

المبارك بن عبد الجبار ابن الطيوري في جلدين به الي السلفي عن الطيوري. الطرفة لأبي عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي به الي الشمس بن طولون عن ابي عبد الله محمد بن العز الحسيني عن احمد بن عمر بن محمد بن عبد الهادي عن ابيه عن ابيه المؤلف. طرفة العالم من كلام ابي القاسم وهي اربعون حديثا لأبي الخير محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري الأستاذ وطيبة النشر والنشر في القراءات العشر به اليه. كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام اللغوي به الي الفخر عن ابن طبرزد عن محمد بن عبد الباقي الأنصاري عن الحسن بن علي الجوهري عن الحسين بن محمد بن عبد عن ابي بكر محمد بن يحيي المروزي عنه. كتاب الطهارة القلوب لعز الدين عبد العزيز بن احمد الديريني الشافعي به الي الشمس ابن طولون عن احمد بن محمد ابن الحمصي عن محمد بن محمد البكري عنه. كتاب الطبقات الكبري لأبي عبد الله محمد بن سعد كاتب الواقدي به الي ابي العباس الحجار عن ابي اسحاق ابراهيم بن محمود ابن الحسين عن عبد الحق بن عبد الخالق عن ابي طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف عن الحسن بن علي الجوهري عن محمد بن العباس بن حيوية عن علي بن معروف الخشاب عن الحارث بن محمد بن ابي اسامة والحسين بن عبد الرحمن بن فهم ملفقا بينهما عن المؤلف. كتاب الطبقات للإمام مسلم بن الحجاج القشيري به الي السلفي عن المبارك بن عبد الجبار الصوفي عن الحسن بن محمد بن محمد الخلال عن ابي الحسين طاهر بن محمد بن سهلويه عن ابي محمد مكي بن علان القيسي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 292

كتاب الطبقات لأبي بكر ابن البرقي به الي ابي الحسن ابن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر عن عبد الله بن محمد الأنبوسي عن الحسن بن علي الجوهري عن ابي الحسين محمد بن المظفر الزاهد عن الحسن بن علي المدايني عنه. كتاب الطبقات لخليفة بن خياط به الي عائشة المسندة عن ابي نصر محمد بن محمد ابن الشيرازي عن جده عن ابي القاسم علي بن الحسن بن عساكر عن ابي محمد عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي عن ابي الفضل محمد بن خيرون عن محمد بن الحسن الواعظ عن محمد بن احمد الأهوازي عن ابي حفص عمر بن احمد الأهوازي عنه. كتاب طبقات الصحابة لأبي بكر عمرو محمد بن ابراهيم العاصمي وقيل انما هي لشيخه ابي عروبة الحراني وانما رواها العاصمي عنه به الي الشمس ابن طولون عن حسن بن عبيد المرداوي عن ابي حفص عمر بن ابراهيم الحاكم عن ابي موسي محمد بن ابي بكر عن اسماعيل بن الفضل الزاهد عن ابي طاهر محمد ابن عبد الرحيم المقدسي عنه. كتاب طبقات المحدثين لأبي الوليد يونس بن عبد الله الدباغ به الي الحافظ عن عبد الله بن عمر الأزهري عن محمد بن احمد ابن القماح عن الرشيد يحيي ابن علي العطار عن علي بن جبير الزاهد عنه. كتاب طبقات الحفاظ لأبي عبد الله محمد بن احمد الذهبي به الي الحافظ عن احمد بن عمر البغدادي عنه. كتاب طبقات المالكية للبدر عبد الله بن محمد ابن فرحون به الي محمد بن ابي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 293

الصدق العدوي عن الزين عبد الرحمن بن محمد القباني عنه. كتاب طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي به الي عائشة عن ابي نصر ابن الشيرازي عن عبد الرحمن بن علي البكري عن ابي زرعة طاهر بن ابي الفضل ابن طاهر عن ابي بكر احمد بن علي الشيرازي عنه. كتاب الطبقات لأبي اسحاق الشيرازي به الي الشهاب الحجار عن محمد ابن احمد القطيعي عن ابي الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوري عنه. كتاب طبقات الحنفية لمحيي الدين عبد القادر بن محمد القرشي به الي الزين العراقي عنه. كتاب طبقات النجاة البصرين لأبي سعيد السيرافي به الي الفخر ابن البخاري عن ابي اليمن الكندي عن ابي القاسم اسماعيل بن احمد السمرقندي عن محمد بن احمد بن المسملة عن جده عنه. كتاب الطب النبوي ابي نعيم الأصبهاني به الي ابي الحجاج ابن خليل عن ابي جعفر محمد بن احمد الصيدلاني عن ابي علي الحداد عنه. كتاب الطب النبوي للضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي ويقال له كتاب الأمراض والكفارات والطب والرقيا به اليه. كتاب الطب النبوي لأبي عبد الله محمد بن احمد الذهبي به الي عائشة عنه. كتاب الطب النبوي لأبي بكر ابن السني به الي ابي الفضل جعفر بن علي الهمداني عن عبد الله بن عبد الرحمن العثماني عن ابي بكر بن ابي بكر نصر اللفتوآي عن ابي طاهر احمد بن محمد الاستراباذي عن ابي القاسم علي بن عمر الاستراباذي عنه. كتاب الطب والأمراض لأبي بكر احمد بن عمرو بن ابي عاصم به الي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 294

الفخر عن ابي جعفر محمد بن احمد الصيدلاني عن محمود بن اسماعيل ابن الصيرفي عن ابي بكر محمد بن عبد الله ابن شاذان عن ابي بكر عبد الله بن محمد القباب عنه. كتاب الطوالع للقاضي البيضاوي به الي الحافظ عن ابي هريرة ابن محمد الذهبي عن والده عن الياس المراغي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 295

حرف الظاء المعجمة
كتاب الظفر بمصالح احوال السفر وكتاب الظفر بما ورد في شهر صفر وكتاب ظهور النية في الأحاديث العسقلانية وكتاب ظهور السرر باختصار الدرر وكتاب ظهور المخبا من لغات الأطبا الجميع لأبي المحاسن يوسف بن حسن الصالحي به الي الشمس ابن طولون عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297

كتاب العين المهملة كتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب النسوي به الي زينب الكمالية عن محمد بن عبد الهادي بن يوسف عن يحيي بن محمود الثقفي عن اسماعيل بن الفضل بن الإخشيد عن محمد بن احمد الكاتب عن عمر بن ابراهيم الكناني عن ابي القاسم عبد الله بن محمد البغوي عن ابي خيشمة. كتاب العلم ليوسف بن يعقوب القاضي به الي الحافظ عن فاطمة بنت المنجا عن ابي بكر بن احمد بن عبد الدائم عن محمد بن ابراهيم الإربلي عن شهدة ابنة احمد الكاتبة عن ابي ياسر احمد بن بندار البقال عن ابي طالب محمد ابن الحسين بن بكير عن عبد الله بن ابراهيم بن ماسي عنه. كتاب العلم لأبي بكر احمد بن عمرو بن ابي عاصم به الي الفخر ابن البخاري عن ابي جعفر محمد بن احمد الصيدلاني عن ابي علي الحداد عن ابي نعيم الأصبهاني عن احمد ابن بندار الشعار عنه. كتاب العلم لإسحاق بن ابراهيم بن راهوية النيسابوري به الي الشهاب الحجار عن ابي محمد عبد الله بن عمر بن علي عن مسعود بن الحسن الزاهد عن سهل بن عبد الله الغازي عن الفخر عثمان بن احمد البرجي عن الهيثم بن محمد الزاهد عنه. كتاب العلم لأبي بكر احمد بن علي المروزي به الي ابي الفضل جعفر بن علي الهمداني عن عبده الله بن عبد الرحمن العثماني عن محمد بن احمد الرازي عن ابي القاسم علي بن محمد الفارسي عن عبد الله بن الناصح المفسر عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 299

كتاب العلم وفضله لأبي العباس احمد بن علي المرهبي به الي زينب الكمالية عن ابي القاسم يحيي بن ابي السعود نصر بن القميرة عن ابي الحسن علي بن ابي علي الخياط عن ابي الغنائم محمد بن علي الزيني عن محمد بن علي العلوي عن ابي الطيب علي بن محمد الشيباني عنه. كتاب العلم لآدم بن ابي اياس به الي الجلال السيوطي عن صالحه بنت علي بن السراج بن الملقن عن جدها عن ابي بكر قاسم الرحبي عن التقي محمد بن عبد الحميد الهمداني عن صفي الدين عبد الوهاب بن الحسن بن الفرات عن محمد بن حميد الأرتاحي عن علي بن الحسن الفراء عن عبد الله بن الحسن بن النحاس عن علي بن عمر بن ادريس عن محمد بن داود بن احمد العسقلاني عن ابيه عن محمد بن عبد الوهاب الزاهد عنه. عوالي الأعمش لأبي الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي به اليه. عوالي ابي عمر محمد بن احمد بن حمدان به الي الحافظ عن ابي هريرة الذهبي عن ابي بكر رزين بن مشرف عن احمد بن ابي الفتح محمد بن الحافظ عبد الغني عن ابي القاسم زاهر بن احمد الثقفي عن ابي القاسم زاهر بن طاهر عن ابي سعد محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي عنه. عوالي ابي الشسيخ عبد الله بن محمد بن حيان به الي ابي طاهر السلفي عن ابي محمد الهادي بن اسماعيل عن ابي طاهر محمد بن احمد بن عبد الرحيم عنه. عوالي ايضا لأبي اسحاق ابراهيم بن سعيد الحمال به الي ابي الحسن ابن المقير عن ابي الفضل بن ناصر عن مخرجها عوالي ابي محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب به الي ابي القاسم عبد الرحمن ابن مكي عن ابي القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 300

عوالي حسان من رواية ابي القاسم علي بن الحسن بن عساكر به الي الشمس ابن طولون عن علي بن ابي عمر المؤذن عن محمد بن ابي بكر القيسي عن ابي هريرة الذهبي عن القاسم بن المظفر بن عساكر عن عم ابيه محمد بن احمد بن عساكر عنه. عوالي الرشيد ابي الحسين يحيي بن علي العطار به الي الحافظ عن ابي الفرج الغزي عن الشرف بن يونس بن عمر الختني عنه. عوالي الإمام مالك جمع ابي عبد الله الحاكم به الي الفخر ابن البخاري عن ابي القاسم زاهر بن طاهر الثقفي عن زاهر بن طاهر الشحامي عن ابي سعد محمد ابن عبد الرحمن الكنجرودي عن الحاكم. عوالي لأبي الفتح سليم بن ايوب الرازي ومعها ثلاثة احاديث سباعية له به الي الحافظ عن ابي الحسن بن ابي المجد عن ابي عبد الله محمد بن داود بن عمر عن ابراهيم بن بركات الخشوعي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن صابر عن ابي القاسم علي بن ابراهيم الحسيني عن سليم الرازي. عوالي عبد الرزاق جمع الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي في ستة اجزاء به الي الحافظ عن فاطمة لنت المنجا عن سليمان بن حمزة عن الضياء. عوالي ابي بكر عبد الغفار بن محمد الشيرازي به الي الفخر عن ابي المكارم احمد بن محمد بن اللبان عنه. عوالي سفيان بن عيينة تخريج ابي عبد الله محمد بن منده به الي ابي البقاء محمد بن العماد العمري عن ابي بكر محمد بن ابي بكر بن ناصر الدين عن ابي هريرة الذهبي عن ابي محمد القاسم بن مظفر بن عساكر عن محمود بن ابراهيم بن منده عن ابي الخير بن الباغباني عن عبد الوهاب بن المخرج عنه. عوالي بغداد لأبي الغنائم محمد بن علي النرسي به الي ابي طاهر السلفي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 301

عوالي النجم ابي عبد الله محمد بن محمد البادراي بهذا الي الغزي عن علي بن عمر الواني عنه. عوالي البرهان ابراهيم بن عبد الرحمن بن الشيرازي به الي الحافظ عن فاطمة بنت المنجا عنه. عوالي ابي بكر عبد الغفار بن محمد الشيروي به الي الفخر ابن البخاري عن ابي المكارم محمد بن احمد ابن اللبان عنه. عوالي ابي القاسم عمر بن احمد بن ابي جرادة الشهير بابن العديم بما مر في عوالي الرشيد الي الختني عنه. كتاب عمل اليوم والليلة لأبي بكر احمد بن محمد ابن السني في مجلد به الي ابي طاهر السلفي عن عبد الرحمن بن حمد الدوني عن ابي نصر احمد بن الحسين الكسار عنه. كتاب عمل اليوم والليلة لأبي نعيم الأصبهاني به الي ابي القاسم عبد الرحمن ابن مكي عن ابي القاسم عبد الملك بن خلف ابن بشكوال عن ابي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عتاب عن ابي عمرو عثمان بن ابي بكر السفاقسي عنه. كتاب عمل اليوم والليلة لأبي علي الحسن بن علي العمري به الي الحافظ عن احمد بن ابي بكر بن عبد الحميد عن التقي ابي بكر بن احمد بن عبد الدائم عن ام محمد حرة ابنة عبد الوهاب عن عبد الله بن احمد السراج عن احمد بن المظفر بن سوسن عن عبد العزيز بن علي الأزجي عن ابي بكر محمد بن احمد المغيلا عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 302

كتاب العلل لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري به الي ابن المقير عن ابي الفضل بن ناصر عن ابي القاسم بن ابي عبد الله بن منده عن ابي سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون عن عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي عن البخاري. كتاب العلل لأبي عيسي الترمذي به الي عبد الرحمن بن مكي عن ابن بشكوال عن عبد الله بن احمد بن سعيد عن الحسين بن محمد الجياني عن ابي شاكر عبد الواحد بن محمد الخطيب عن عبد الله بن ابراهيم الأصيلي عن ابي زيد محمد بن احمد المروزي عن احمد بن عبد الله التاجر عنه. كتاب العلل لأبي محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي به الي ابي الحسن ابن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر السلامي عن عبد الوهاب بن محمد بن منده عن ابيه عنه. كتاب العلل لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني به الي السلفي عن عيسي بن ابي ذرعبد بن احمد الهروي عن ابيه عنه. كتاب العيدين لأبي بكر عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا به الي البرهان التنوخي عن ابي نصر محمد بن محمد ابن الشيرازي عن ابراهيم بن محمد الصريفيني عن عبد الله بن علي التواريخي عن علي بن يحيي بن الطراح عن ابي القاسم عبد الله بن احمد الحريري عن ابي طالب محمد بن علي العشاري عن الحسين محمد بن عبد الله الدقاق عن ابي الحسين احمد بن محمد الجوزي عنه. كتاب العيدين لأبي بكر جعفر بن محمد الفرياني به الي العز ابن جماعة عن محمد بن احمد بن منعة عن عبد الرحمن بن ابي الفهم البلداني عن يحيي بن اسعد بن بوش عن ابي طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف عن الحسن بن علي الجوهري عن عمر بن محمد الزيات عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 303

كتاب العرش لأبي جعفر محمد بن عثمان بن ابي شيبة به الي الحافظ عن فرج بن عبد الله الحافظي عن احمد بن المحب المقدسي عن النجيب الحراني عن هبة الله بن الحسن بن السبط عن احمد بن عبيد الله بن كادش عن ابي طالب محمد بن علي العشاري عن ابي علي بن احمد الصواف عنه. كتاب العرش لأبي عبيد احمد بن محمد الهروي به الي ابن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر عن الحسن بن احمد السمرقندي عن اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني عنه. كتاب العدة للكرب والشدة للضياء محمد بن الواحد المقدسي به اليه. كتاب العمدة للتقي عبد الغني بن الواحد المقدسي به الي الأستاذ ابن الجزري عن محمد بن اسماعيل بن الخباز وليس بالنحوي عن الزين احمد بن عبد الدائم بن نعمة عنه. كتاب العمدة من حديث شهدة بنت احمد الدينورية تخريج ابي محمد عبد العزيز بن محمود ابن الأخضر به الي زينب الكمالية عن البرهان بن محمود بن الخير عنها. كتاب العمدة في اصول الفقه لحافظ الدين ابي البركات عبد الله بن احمد النسفي مر في تصانيفه كتاب عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد لأبي الحسن علي بن عبد الصمد السخاوي به الي عائشة المسندة عن محمد بن احمد بن قائماز عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 304

كتاب العمدة للموفق عبد الله بن احمد بن قدامة به الي عائشة عن عثمان ابن سالم بن خلف بن فضل المقدسي عن ابراهيم بن علي بن احمد الواسطي عنه. كتاب العقل لداود بن المحبر به الي شهاب الحجار عن ابي المنجا ابن اللتي عن المبارك بن الحسن البقال عن ثابت بن احمد بن بندار عن الحسن ابن محمد بن شاذان عن جعفر بن محمد الخلدي عن الحرث بن محمد بن ابي اسامة عنه. كتاب العقل لأبي الحسن علي بن سعيد العسكري به الي عائشة عن يوسف بن الزكي القضاعي عن احمد بن الخير بن سلامة عن محمود بن اسماعيل الصيرفي عن محمد بن عبد الله بن شاذان عن محمد بن محمد القباب عنه. كتاب العقل لأبي عبد الله الحسين بن محمد بن فنجوبه به الي الحافظ عن ابي المعالي عبد الله بن محمد بن علي عن ابراهيم بن علي الخيمي عن الرشيد ابي الحسين يحيي بن علي العطار عن ابي بكر محمد بن يوسف الأملي عن ابي الفضل محمد بن بينمان عن عبدوس بن عبد الله الهمداني عنه. كتاب العقل لأبي بكر عبد الله بن احمد بن ابي الدنيا به الي الفخر بن البخاري عن البهاء عبد الرحمن بن محمد المقدسي عن علي بن الطراح عن محمد ابن البناء عن محمد بن علي الملطي عن محمد بن فارس بن الغوري عن محمد ابن جعفر العسكري عنه. كتاب العسر له به الي الشهاب الحجار عن محمد بن ابي بكر القطيعي عن محمد بن الشريف العباسي عن ابي الغنائم محمد بن العلاف عن علي بن محمد بن زروقوية عن محمد بن عبد الله الدهقان عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 305

كتاب عقلاء المجانين لأبي بكر محمد بن مزيل محمد بن ابي الأزهر به الي العز بن جماعة عن سليمان بن حمزة عن مكرم بن محمد بن ابي الصقر عن ابي محمد الخضر بن علي بن الخضر عن احمد بن عبد الله بن طاوس عن علي بن المحسن التنوخي عن احمد بن ابراهيم بن شاذان عنه. كتاب عقلاء المجانين لأبي محمد العباس بن محمد الأنصاري به الي ابن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر السلامي عن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي عن علي بن محمد العتيقي عن ابي عمر عبد الوهاب بن حيوية عن محمد بن مخلد الواعظ عنه. كتاب عجالة المنتظر لشرح حال الخضر لأبي الفرج ابن الجوزي به الي الفخر ابن البخاري عنه. كتاب عبارة الرؤيا لأبي بكر محمد بن سيرين المعبر في جزئين به الي الفخر عن ابي الفتح محمد بن الميداني عن هبة الله بن محمد بن الحصين عن علي ابن المحسن التنوخي عن ابراهيم بن احمد الطبري عن محمد بن موسي الأنصاري عن احمد بن حموية الزاهد عن محمود بن محمد الحلبي عن مخلد بن عبد الواحد المعبر عن هشام عنه. كتاب علوم القرآن لأبي الحسن علي بن ابراهيم الحوفي مائة سفر به الي ابي طاهر السلفي عن شريح بن محمد بن شريح عن عبد الله بن اسماعيل بن خزرج عنه. كتاب علوم الحديث لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم به الي زينب الكمالية عن ابي بكر وجيه بن طاهر الشحامي عن ابي بكر محمد بن خلف الزاهد عنه. كتاب علومه للتقي ابي عمرو عثمان بن الصلاح به الي الحافظ عن ابي الحسن بن ابي المجد عن محمد بن يوسف الهتار عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 306

كتاب العظمة لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن حيان به الي ابي الحجاج بن خليل عن ناصر بن محمد الوبري عن جعفر بن عبد الواحد الثقفي عن ابي طاهر محمد بن احمد عبد الرحيم عنه. كتاب العزاء لأبي بكر بن ابي الدنيا به الي ابن المقير عن ابي الفضل محمد ابن ناصر السلامي عن علي بن محمد الطيوري عن ابي طالب محمد بن علي العشاري عن علي ابن اخي ميمي الزاهد عنه. كتاب العزلة والتفرد له به الي ابي طاهر السلفي عن رزق الله بن عبد الوهاب التميمي عن علي بن محمد بن بشران عن الحسن بن صفوان البردعي عنه. كتاب العمر والشيب والكبر له به الي ابي النون الدبوسي عن علي بن محمود الصابوني عن ابي طاهر الخضر بن الفضل الزاهد عن عبد الوهاب بن محمد بن اسحاق عن الحسن بن محمد بن بوه عن احمد محمد اللبياني عنه. كتاب العقوبات له به الي العز ابن جماعة عن سليمان بن حمزة عن ابي بكر محمد بن نقطة عن اسماعيل بن سعد الله الزاهد عن اسماعيل بن احمد بن عبد الله عن ابي بكر محمد بن ابي القاسم الطبري عن علي بن محمد بن بشران عن الحسن بن صفوان البردعي عنه. كتاب عارية الكتب لأبي بكر احمد بن محمد اليزدي به الي السلفي عن ابي بكر احمد بن محمد بن مردوية عنه. كتاب عشرة النساء لأبي القاسم سليمان بن احمد الطبراني به الي الضياء المقدسي عن ابي جعفر محمد بن احمد الصيدلاني عن ابي علي الحسن بن احمد الحداد عن ابي نعيم الأصبهاني عنه. كتاب عوارف الماعرف للشهاب عمر بن محمد السهروردي به الي عائشة عن ابي نصر محمد بن محمد ابن الشيرازي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 307

العقيدة لأبي حامد الغزالي به الي الحافظ عن ابن ابي المجد عن سليمان ابن حمزة عن محمد بن عماد الحراني عن عبد الكريم بن محمد السمعاني عن محمد بن ثابت بن اسماعيل عنه. العتيبة في فقه مالك لأبي عبد الله محمد بن احمد بن عتبة به الي ابن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر السلامي عن ابي عمر بن عبد البر عن احمد بن عبد الله الباجي عن ابيه عن محمد بن عمر بن لبابة عنه كتاب عرض القواعد للنجم علي بن عمر القزويني به الي الحافظ عن ابي الطاهر محمد بن محمد بن الكويك عن عبد العزيز بن عبد القادر بن ابي الدر عنه وكذا سائر تصانيفه. كتاب عرف العنبر في وصف المنبر لمحمد بن عبد الله بن ناصر الدين به الي الشمس ابن طولون عن عمر بن الخطيب عنه. كتاب عقد اللآلي في القراءات من نظم اثير الدين ابي حيان النحوي في وزن الشاطبية ورويها به اليه كتاب العنوان في القراءات السبع لأبي طاهر اسماعيل بن خلف بن سعيد به الي الفخر ابن البخاري عن ابي طاهر بركات بن ابراهيم الخشوعي عن ابي الفضل جعفر ولد المؤلف عنه. كتاب العين في اللغة للخليل بن احمد به الي العز ابن جماعة عن ابي جعفر ابن الزبير عن ابراهيم بن عامر عن ابي عبد الله بن خليل عن ابي علي الغساني عن ابي عمر بن عبد البر عن عبد الوارث بن سفيان عن القاضي منذر بن سعيد عن ابي العباس احمد بن محمد بن الوليد المعروف بولاد عن ابيه عن ابي الحسن علي بن مهدي عن ابي معاذ عبد الجبار بن يزيد عن ابي بشر المظفر بن نصر بن شيار عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 308

حرف الغين المعجمة
غرايب مالك رضي الله عنه لأبي بكر محمد بن ابراهيم ابن المقري به الي الحافظ عن ابي الحسن ابن ابي المجد عن علي بن المظفر الكندي عن عبد العزيز ابن عبد الوهاب الكفرطابي عن يحيي بن محمود الثقفي عن عبد الواحد بن محمد الصياغ عن ابي الفتح علي بن محمد الدليلي عن ابي بكر ابن المقري. غرايب شعبة لأبي عبد الله ابن منده به الي الحافظ عن فاطمة بنت المنجا عن عيسي بن عبد الرحمن بن المطعم عن كريمة بنت عبد الرحمن عن ابي الخير محمد بن الباغبان عن ابي عمر عبد الوهاب ابن المؤلف عنه وقيل هي تأليف ولده وهي في اربعة اسفار. غرايب الصحيح وافراده للضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي به اليه غرايب الأسانيد لأبي الغنائم محمد بن علي النرسي به الي ابي طاهر السلفي عنه. غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام بن مسكين به الي السلفي عن جعفر بن احمد بن السراج عن الحسن بن احمد بن شاذان عن دعلج بن احمد السجستاني عن علي بن عبد العزيز البغوي عنه. غريبه للنضر بن شميل به الي ابي الحسن علي بن المقير عن محمد بن ناصر عن عبد الوهاب بن منده عن ابي بكر محمد بن احمد المعداني عن علي بن محمود المديني عن محمد بن احمد بن راشد عن محمد بن عبد الله بن مخلد عن سليمان بن سلم المصاحفي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 309

غريبه لأبي عبد الرحمن الترمذي به الي العز ابن جماعة عن سليمان بن حمزة عن عبد الله بن عبد الغني المقدسي عن محمد بن هبة الله بن كامل عن ابي غالب احمد بن الحسن البناء عن الحسن بن علي الجوهري عن الحسين بن محمد ابن الحذاء عن محمد بن العباس بن محمد الترمذي عن عمه عبد الله عنه. غريبه لأبي عبيدة بن المثني اللغوي به الي العز ابن جماعة عن المؤيد بن محمد الطوسي عن محمد بن عبد الباقي الأنصاري عن الحسين بن محمد الأبنوسي عن ابي الحسن الدارقطني عن عبد الرحمن بن احمد التميمي عن سهل ابن علي الدوري عن علي بن المغيرة الأثرم عنه. غريبه لإبراهيم بن اسحاق الحربي به الي السلفي عن يونس بن محمد بن معتب عن جده معتب بن يونس الصفار عن ابيه يونس عن يوسف بن احمد ابن الدخيل عن محمد بن اسحاق المقري عنه. غريبه لأبي محمد ابن قتيبة وهو ذيل علي غريب ابي عبيد به الي السلفي عن يونس بن محمد بن مغيث عن عبد الملك بن سراج عن ابراهيم بن محمد بن زكرياء عن ابيه عن ابي محمد القاسم بن اصبغ المالكي عنه. غريبة لقاسم بن ثابت السرقسطي وهو ذيل علي غريب ابن قتيبة به الي الحافظ عن احمد بن محمد بن الخراط عن احمد بن حبيش عن جعفر بن محمد ابن مكي عن ابي مروان بن سراج عن يونس بن عبد الله بن مغيث عن عباس ابن عمرو الصقلي عن ثابت بن قاسم بن ثابت السرقسطي عن ابيه اجازة عن جده سماعا وكان قاسما مات قبل ان يكمل تأليف الكتاب فكمله ابوه. غريبة لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي وهو ذيل علي غريب ابن قتيبة ايضا به الي ابي النون الدبوسي عن محمد بن عبد الله بن ابي الفضل عن منصور

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 310

بن عبد المنعم الفراوي عن جده عبد الله بن الفضل الصاعدي عن عبد الغافر بن الفارسي عنه. غريب القرآن للعزيزي به الي السلفي عن محمد بن ابي محمد الرازي عن عبد الباقي بن محمد بن فارس عن محمد بن السامري الزاهد عنه. الغريبات لأبي عبيد احمد بن محمد الهروي به الي العز ابن جماعة عن ابي الفرج عبد الرحمن بن عبد اللطيف الحراني عن عبد الوهاب بن سكينة عن زاهر ابن طاهر الشحامي عن اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني عنه. الغرايب لسعر تخريج ابي الحسن محمد بن المظفر به الي ابي الحجاج بن خليل عن يحي بن اسعد بن بوش عن ابي طالب عبد الفادر بن محمد بن يوسف عن ابي بكر محمد بن عبد الله بن بشران عنه. الغيلانيات احد عشر جزءا تخريج ابي الحسن الدارقطني من حديث ابي بكر محمد بن عبد الله الشافعي وهو القدر المسموع لأبي طالب بن غيلان منه به الي الفخر ابن البخاري عن ابي طبرزد عن هبة الله بن الحصين البغدادي عن ابي طالب ابن غيلان عن المخرجة له. كتاب الغرباء لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري به الي زينب الكمالية عن ابراهيم بن محمد بن الخضر عن عبد الحق بن يوسف الزاهد عن ابي غالب محمد ابن عبد الله الباقلاني عن عبد الملك بن محمد بن بشران عنه. كتب الغاية في القراءات لأبي بكر احمد بن الحسين بن مهران به الي الأستاذ ابن الجزري عن محمد بن عبد الله الساعاتي عن ابي الفضل احمد بن هبة الله بن عساكر عن المؤيد بن محمد الطوسي عن زاهر طاهر الشحامي عن ابي سعد احمد بن ابراهيم المقري عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 311

كتاب غاية الاختصار لأبي العلاء الحسن بن احمد الهمداني به الي ابي الحسن بن المقير عنه كذا: كتاب المفردات له. كتاب غاية المطلوب في قراءة يعقوب نظم اثير الدين ابي حيان به اليه كتاب الغنية للشيخ محيي الدين عبد القادر بن ابي صالح الكيلاني به الي الفخر ابن البخاري عن عبد الله بن احمد المقدسي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 312

حرف الفاء
الفردوس لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيروية الديلمي به الي الجلال السيوطي عن الجلال ابن الملقن عن البرهان التنوخي عن سليمان بن حمزة عن الضياء المقدسي عن ابي موسي المديني عنه وكذا بهذا ايضا: تصانيف الضياء والمديني. كتاب الفرج بعد الشدة لأبي بكر عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا به الي زينب عن يحيي بن ابي السعود بن قميرة عن شهدة الكاتبة عن طراد بن محمد الزينبي عن علي بن محمد بن بشران عن الحسين بن صفوان البردعي عنه فضل العالم العفيف علي الجاهل الشريف لأبي نعيم الأصبهاني به الي الضياء صقر بن يحيي الحلبي عن يحيي بن محمود الثقفي عن ابي علي الحداد عنه. فضل الأئمة الأربعة لأبي بكر محمد بن ابي بكر بن ناصر الدين به الي الشمس ابن طولون عن علي بن النقيب الطحان عنه. فضائل الصحابة لأبي محمد خيثمة بن سليمان الطرابلسي به الي الحافظ عن ابي العباس السويداوي عن ابي العباس احمد بن ابي بكر الزبيري عن عاصم ابن محمد القلعي عن الزين عبد القادر بن عبد الله الرهاوي عن مسعود بن الحسن الثقفي عن عبد الوهاب بن محمد بن منده عن ابيه عنه. فضائلهم لأبي محمد طراد بن محمد الزينبي به الي الحافظ عن فاطمة بنت محمد بن المنجا الا ما فيه من جزء الحسن بن عرفة فعن ابي هريرة الذهبي،

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 313

كلاهما عن ابي بكر بن احمد بن عبد الدائم عن محمد بن ابراهيم الأربلي عن يحيي ابن ثابت بن بندار عنه. فضائلهم لأبي القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني به الي التنوخي عن علي بن محمد بن مودود عن عبد الخالق بن انجب بن ابي السعادات عن ابي الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد القشيري عن اسماعيل بن مسعدة الجرجاني عنه. فضائلهم لأبي بكر احمد بن محمد ابن المهندس به الي السلفي عن محمد بن احمد الرازي عن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الله بن مسكينة عنه. فضائل النبي صلي الله عليه وسلم واصحابه لأبي الحسين احمد بن حمزة الموازيني به الي محمد بن ابي الصدق عن خديجة بنت علي عن محمد بن اسماعيل بن الخباز عن احمد بن عبد الدائم المقدسي عنه. فضائل الخلفاء الأربعة لأبي نعيم الأصبهاني به الي ابن خليل عن مسعود بن ابي منصور الحمال عن ابي علي الحداد عنه. فضائلهم لأبي الحسن احمد بن محمد ابن زنجوية به الي السلفي عن دعجاء بنت الفضل الكاغدي عن جدها المؤلف. فضائل ابي بكر الصديق لأبي طاهربن علي العشاري به الي الفخر ابن البخاري عن ابي حفص بن طبرزد عن محمد بن عبد الباقي الأنصاري عنه. فضائل ابي بكر وعمر – رضي الله عنهما – لأسد بن موسي به الي ابن خليل عن خليل بن بدر عن ابي علي الحداد عن ابي نعيم الأصبهاني عن ابي القاسم سليمان بن الطبراني عن يونس بن يزيد القراطيسي عنه. فضائل العباس لأبي الحسن محمد بن المظفر الحافظ به الي ابن خليل عن يحيي بن اسماعيل بن بوش عن ابي طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف عن محمد بن عبد الملك بن بشران عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 314

فضائله لأبي محمد حمزة بن يوسف السهمي به الي عائشة المسندة عن ابي نصر محمد بن محمد الشيرازي عن محمد بن عبد السلام المؤذن عن يحيي بن ياقوت الفراس عن اسماعيل بن احمد السمرقندي عن اسماعيل بن مسعدة الزاهد عنه. فضائله لأبي القاسم اسماعيل بن احمد السمرقندي به الي الفخر ابن البخاري عن ابن طبرزد عنه. فضائل معاوية – رضي الله عنه- لأبي القاسم عبد الله بن محمد السقطي به الي الحافظ عن علي بن ابي الخير المكي عن احمد بن حسن الرهاوي عن محمد ابن علي بن عبد العزيز عن عبد الله بن ابي طاهر بركات الخشوعي عن ابيه عن هبة الله بن احمد الأكفاني عن علي بن الحسين ابن صصري عن طاهر بن محمد المروزي عنه. فضائله لأبي بكر احمد بن عمرو بن ابي عاصم به الي العز ابن جماعة عن عبد القادر بن ابي البركات الأنصاري عن يحيي بن محمود الثقفي عن اسماعيل بن الفضل الإخشيد عن احمد بن الفضل الباطرقاني عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز عن احمد بن بندار الشعار عنه. فضائل بني هاشم لأبي الحسن علي بن معروف البزار في ثلاثة اجزاء به الي الحافظ عن عبد الله بن عمر الحلاوي عن احمد بن كشتغدي عن عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني عن ابي حفص بن طبرزد عن احمد بن الحسن ابن البناء عن الحسين بن الفراء عنه. فضائل التابعين واخلاق الصالحين لأبي محمد سعيد بن اسد الأموي به الي ابي الفضل الهمدني عن ابي القاسم ابن بشكوال عن ابي محمد بن عتاب عن ابي عمر بن عبد البر عن خلف بن قاسم الواعظ عن عبد الله بن جعفر بن الورد عن احمد بن اسحاق بن واضح عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 315

فضائله الإمام الشافعي لأبي علي الحسين بن بدر التفليسي به الي ابي طاهر السلفي عن ابي طاهر محمد بن الحسين الحنائي عن يحيي بن الحسين العطار عن احمد بن الأزهر بن نجم عن عبيد الله بن الحسن التنيسي عنه. فضل من اسمه محمد واحمد لأبي عبد الله الحسين بن احمد بن بكير به الي الفخر ابن البخاري عن ابي طبرزد عن يحيي بن علي بن الطراح عن محمد بن احمد بن المهتدي بالله عنه. فضل العادلين من الولاة لأبي نعيم الأصبهاني به الي الشهاب الحجار عن السراج عمر بن الحسين بن المبارك الزبيدي عن معمر بن عبد الواحد بن الفاخر عن ابي علي الحداد عنه. فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام اللغوي به الي العز ابن جماعة عن ست الفقهاء ابنة علي الواسطي عن ابي تمام محمد بن الفخار الواعظ عن ابي زرعة طاهر بن محمد المقدسي عن ابي منصور محمد بن الحسين المقومي عن الزبير بن محمد الزبعري عن علي بن محمد بن مهروبة عن علي بن عبد العزيز الزاهد عنه. فضائله لأبي محمد جعفر بن محمد الغريابي به الي زينب عن ابي جعفر محمد ابن عبد الكريم بن السندي عن علي بن يوسف الزاهد عن محمد بن علي النرسي عن علي بن الحسن بن عثمان عن علي بن محمد بن سعيد عنه. فضائله لأبي محمد خلف بن هشام المقري به الي ابي العباس الحجار عن عبد اللطيف بن محمد القبيطي عن عبد الله بن محمد بن النقور عن محمد بن عبد الله الوكيل عن محمد بن علي الواسطي عن ادريس بن عبد الكريم الحداد عنه. فضائله لأبي بكر محمد بن ايوب ابن الضريس به الي ابي الحسن ابن المقير عن احمد بن الحسين الناعم عن هبة الله بن احمد الموصلي عن عبد الملك بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 316

محمد بن بشران عن احمد بن اسحاق الطيبي عنه. فضائله لأبي الحسن ابن قانع به الي البرهان التنوخي عن عبد الرحيم بن يحيي عن ابي العباس احمد بن الفرج عن شهدة الكاتبة عن عبد الواحد بن علوان بن عقيل عن ابي نصر محمد بن حسنون عنه. فضائله للضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي به اليه. فضل الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم للقاضي اسماعيل بن اسحاق به الي ابي الحجاج المزي عن علي بن مسعود بن نفيس عن المعين احمد بن علي الدمشقي عن هبة الله بن مسعود البوصيري عن مرشد بن يحيي المديني عن ابراهيم بن سعيد الحبال عن عبد الرحمن بن عمر بن النحاس عن ابي القاسم اسماعيل بن يعقوب البحتري عنه. فضلها لأبي الحسين احمد بن فارس الزاهد به الي الشهاب الحجار عن ابي محمد عبد اللطيف بن محمد التعاويذي عن عبد الحق بن عبد الخالق عن هادي بن اسماعيل الزاهد عن علي بن ابراهيم الخياط عنه. فضل الصدقة لأبي بكر ابن ابي الدنيا به الي الحافظ عن الكمال احمد بن علي بن عبد الحق عن عبد الرحيم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابي اليسر عن جده عن ابي الفرج ابن الجوزي عن محمد بن عمر البيضاوي عن ابي الحسين علي بن محمد الطيوري عن ابي طالب محمد بن علي العشاري عن علي بن محمد بن سكينة عن ابي بكر محمد بن المهدي الزاهد عن علي بن ابي قيس الواعظ عن مؤلفه. فضل الشكر لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي به الي الحافظ عن عمر ابن محمد البالسي عن داود بن عمر الخطيب عن يوسف بن عمر الخطيب عن بركات بن ابراهيم الخشوعي عن عبد الله بن الأكفاني عن محمد بن عقيل بن بندار عن محمد بن احمد بن ابي الحديد عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 317

فضل الرمي في سبيل الله لأبي يعقوب اسحاق بن ابراهيم القراب به الي ابي طاهر السلفي عن محمد بن مسعود الميني عن الحسين بن محمد بن مت عنه. فضل رمضان للتقي عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي به الي ابي البقاء محمد ابن العماد عن خديجة بنت علي بن ابي عمر عن محمد بن اسماعيل ابن الخباز عن احمد بن عبد الدائم عنه. فضله ومافيه من الأحكام لأبي حفص عمر بن شاهين به الي الفخر عن ابي اليمن الكندي عن عبد الله بن علي بن احمد عن احمد بن محمد بن النقور عن ابي القاسم عبد الله بن المؤلف عنه. فضله لسلمة بن شبيب به الي العز ابن جماعة عن سليمان بن حمزة عن عبد الله ابن الحافظ عبد الغني عن المؤيد بن عبد الرحيم عن سعيد ابن رجاء بن عبد الله عن ابراهيم بن محمد الكسائي عن ابي علي احمد بن محمد الكسائي عن الفضل بن الخطيب الواعظ عنه. فضله لأبي بكر بن ابي الدنيا به الي الحافظ عن ابي الفرج الغزي عن علبك بن عبد الله الخزنداري عن النجيب الحراني عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ايوب عن احمد بن عبيد الله بن كادش عن محمد بن العشاري عن ابراهيم ابن احمد الطبري عنه. فضل التراويح لأبي بكر محمد بن الحسن النقاش به الي الجلال السيوطي عن العلم صالح بن عمر البلقيني عن خديجة بنت سلطان عن القاسم بن مظفر ابن عساكر عن نصر بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر عن محمد بن عبد الباقي الأنصاري عن حمزة بن محمد بن الحسن عن عبد الرحمن بن عبيد الله عنه. فضل شعبان لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابي الصيف به الي الجلال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 318

السيوطي عن ام هاني بنت الهوريني عن العفيف النشاوري عن الرضي الطبري عن يعقوب بن ابي بكر الطبري عنه فضل ليلة نصفه لأبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري به الي الفخر ابن البخاري عن ابي حفص ابن طبرزد عنه وسبق في الأجزاء: فضل شعبان للأخضر وفضل ليلة نصفه لابن عساكر وفضل رمضان له وفضل عاشوراء للمنذري وفضل رجب للكناني وفضل عشر ذي الحجة لأبن ابي الدنيا وفضل سورة الاخلاص لأبي نعيم وفضلها للخلال وفضل اية الكرسي للذهبي. فضل رجب لأبي محمد الحسن بن محمد الخلال به الي ابي الحجاج المزي عن المجد محمد بن عمر بن محمد الكاتب عن محمد بن احمد القرطبي عن العماد محمد بن محمد الأصبهاني الكاتب عن سعيد بن محمد الرزاز عن عبد المحسن بن محمد البغدادي عنه. فضله للتقي عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن خديجة ابنة علي بن ابي عمر عن محمد بن اسماعيل بن الخباز عن احمد بن عبد الدائم المقدسي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 319

فضله لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر به الي التنوخي عن عبد الرحيم ابن يحيي بن مفرج عن عمر بن عبد الوهاب البرادعي عنه. فضل الأوقات لأبي بكر احمد بن الحسين البيهقي به الي ابي الحجاج المزي عن احمد بن ابي الخير بن سلامة عن منصور بن علي الطبري عن عبد الجبار بن احمد الخواري عنه. فضل المجالس والبقاع لإسحاق بن ابراهيم الختلي به الي الفخر ابن البخاري عن ابي اليمن الكندي عن عبد الله بن علي سبط الخياط عن الحسين بن علي النعالي عن ابي الحسن الحنائي عن ابي عمر بن السمال عنه. فضل مكة لأبي سعيبد المفضل بن محمد بن الجندي به الي ابي الحسن ابن المقير عن ابي الكرم محمد بن احمد الشهرزوري عن اسماعيل بن مسعدة الجرجاني عن اسماعيل بن ابراهيم النصرباذي عن المغيرة بن عمرو بن الوليد عنه. فضل المدينة له به الي ابي الحجاج المزي عن زينب ابنة احمد بن عبد الدائم عن الوليد بن الأخوة الواعظ عن الحسين بن علي الخلال عن ابي القاسم ابراهيم بن منصور عن عبد الله ابن المقري الزاهد عنه. فضلها لأبي القاسم ابن عساكر به الي الجلال السيوطي عن ام هاني بنت الهوريني عن العفيف النشاوري عن الرضي الطبري عن عبد الرحمن بن مكي عنه. فضل بيت المقدس لأبي بكر محمد بن احمد الواسطي به الي ابي الحسن ابن المقير عن عبد العزيز بن احمد النصيبي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 320

فضل زيارة الخليل لأبي محمد مكي بن عبد السلام الرملي به الي العز ابن جماعة عن سليمان بن حمزة عن ابي موسي عبد الله بن عبد الغني المقدسي عن عبد الباقي بن عثمان الهمداني عن علي بن عمار بن طاهر عنه. فضل عسقلان لأبي القاسم ابن عساكر به الي محمد بن ابي الصدق عن خديجة بنت علي عن محمد بن اسماعيل بن الخباز عن اسماعيل بن ابي اليسر عن ابي طاهر الخشوعي عنه. فضلها لأبي محمد احمد بن محمد بن ادم به الي الحافظ عن ابي الفرج الغزي عن يوسف بن عمر الختني عن عبد الغني بن سليمان بن بنين عن محمود بن مطروح عن عثمان بن عبد الرزاق بن سلامة عن خليل ابن غلبون بن رجاء عن اسماعيل بن ابراهيم المقدسي عن محمد بن داود بن سليمان عنه. فضل الشام لأبي الحسن علي بن محمد الربعي المالكي به الي الحافظ عن ابي الفرج الغزي عن القطب عبد الكريم الحلبي عن ابي بكر بن محمد الأنماطي عن هبة الله بن الخضر بن طاووس عن ناصر بن محمود القرشي عن علي بن احمد التميمي المالكي عنه. فضل مصر لأبي محمد الحسن بن ابراهيم ابن الأزرق به الي ابن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر السلامي عن عبد الوهاب بن محمد بن منده عن ابيه عنه وكذا: كتاب قضاة مصر له. فضل ثغر الاسكندرية لأبي علي الحسن بن عمر بن الصباغ به الي ابي طاهر السلفي عن النقيب ابراهيم بن الحسن الموسوي عن ابي الفتح عبيد الله بن الحسين بن ابي مطر عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 321

فضل الأسخياء لأبي الحسن الدارقطني به الي الفخر ابن البخاري عن علي ابن ابي علي المؤدب عن القاضي ابي بكر بن محمد الأبنوسي عنه. فضل الخيل وما يستحب وما يكره منها للشرف عبد المؤمن بن خلف الدمياطي به االي العز ابن جماعة عنه وكذا سائر تصانيفه. فضل الكلاب علي كثير ممن لبس الثياب لأبي بكر محمد بن خلف المرزبان به الي الحافظ عن الجمال عبد الله بن عمر الحلاوي عن احمد بن علي ابن ايوب عن النجيب الحراني عن هبة الله بن الحسين بن السبط عن احمد بن عبد الله بن كادش عن الحسن بن علي الجوهري عن محمد بن العباس ابن حيوية عنه. كتاب الفروع لأبي عبد الله محمد بن مفلح بن محمد الراميني به الي الشمس ابن طولون عن يوسف بن حسن المقدسي عن النظام عمر بن ابراهيم بن مفلح عن احمد بن عبد الرحمن المرداوي عنه. كتاب الفرق بين الضاد والطاء لأبي عبد الله محمد بن مالك النحوي مر في تصانيفة في الألفية. الفصيح لأبي العباس ثعلب احمد بن يحيي الشيباني به الي الفخر ابن البخاري عن ابي جعفر محمد بن احمد الصيدلاني عن ابي علي الحداد عن ابي نعيم الأصبهاني عن ابي الحسن علي بن كيسان النحوي عنه. فقه اللغة لأبي منصور الثعالبي به الي ابي طاهر السلفي عن محمد بن بركات الزاهد عن الحسين بن محمد النيسابوري عنه. كتاب الفنون لأبي الوفا علي بن عقيل بن محمد البغدادي به الي ابن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر السلامي عنه وكذا سائر تصانيفه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 322

كتاب الفتن وما روي في ذلك لأبي علي حنبل بن اسحاق ابن عم الإمام احمد ابن محمد ابن حنبل به الي زينب الكمالية عن ابراهيم بن محمد بن الخير عن عبد الحق بن عبد الخالق عن محمد بن عبد الكريم بن حشيش عن الحسن بن احمد ابن شاذان عن ابي عمرو عثمان بن احمد بن السماك عنه. الفصول في بيان الأصول لأبي عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني به الي البرهان التنوخي عن الكمال عبد الرحمن بن احمد ابن شكر عن اسماعيل بن احمد العراقي عن ابي الفتح عبد الله بن احمد الحرفي عن عبد الرحمن ابن المؤلف عنه. الفصوص لساعد به الي ابي الفضل جعفر بن علي الهمداني عن ابي القاسم ابن بشكوال عن ابي محمد ابن عتاب عن ابي مروان بن حبان عنه الفصوص والفتوحات للشيخ محيي الدين ابن عربي مرا في تصانيفه فتوح الغيب للشيخ محيي الدين عبد القادر الجيلي عنه الي ابي البقاء محمد ابن العماد عن الزين عبد الرحمن عمر القباني عن محمد بن سيف الدين عن عمه محمد بن عبد العزيز عن ابيه عن جده عن ابيه عبد العزيز بن عبد القادر المؤلف عن ابيه عن جده كتاب الفكاهة والمزاح للزبير بن بكار به الي ابي الحجاج المزي عن عبد الرحمن بن احمد بن عبد الملك عن الحسن بن سكبنة عن الحسن بن عبد الله الأنماطي عن عبد الله بن الصيرفي الواعظ عن عبد الرحمن بن محمد المخلص عن احمد بن سليمان الطوسي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 323

كتاب فنون العجائب لأبي سعيد محمد بن سعيد النقاش به الي الحافظ عن ابي العباس احمد بن ابي بكر الفقيه عن التقي سليمان بن حمزة عن عبد الله بن ابي محمد الجباني عن محمد بن علي علي الباغباني عن ابي طاهر تميم بن محمد عنه. كتاب فتوح مصر لعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم به الي الحافظ عن عبد الله بن عمر الحلاوي عن زهرة بنت عمر بن حسين عن علي بن شجاع الزاهد عن هبة الله بن علي البوصيري عن مرشد بن يحيي المديني عن علي بن منير الخلال عن علي بن الحسن ابن قدية. كتاب فتوح الشام لأبي اسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي به الي السلفي عن احمد بن محمد المقري عن ابراهيم بن سعيد الحبال عن منير بن احمد الخشاب عن علي بن احمد بن اسحاق عن الوليد بن حماد البرمكي عن الحسين بن زياد التميمي عنه. كتاب الفرائض والوصايا لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن حيان به الي ابي الحجاج بن خليل عن ناصر بن محمد الوبري عن جعفر بن عبد الواحد الثقفي عن ابي طاهر محمد بن احمد بن عبد الرحيم عنه. كتاب الفرائض لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي به الي ابن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر عن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن اسحاق عن محمد ابن موسي الصوفي عن محمد بن يوسف الأصم عنه. كتاب الفرائض والمواريث عن ابي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري جمع ابي بكر محمد سليمان الباغندي وربما ترجم بالثاني عشر من حديث ابن السماك به الي العز ابن جماعة عن سليمان بن حمزة بن احمد عن جده عن نصر الله بن عبد الرحمن القزاز عن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي عن الحسن بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 324

علي بن شاذان عن عثمان بن احمد بن السماك عن الجامع الباغندي عن ابي حذيفة موسي بن مسعود الهندي عنه. كتاب الفرائض ليزيد بن هارون به الي عبد الرحمن بن مكي عن ابن بشكوال عن عبد الرحمن بن محمد بن عتاب عن ابي عمر بن عبد البر عن ابي محمد عبد الله بن محمد عن محمد بن محمد بن عمر عن ابي غسان مالك بن يحيي الزاهد عنه. كتاب الفصل الموصل للمدرج لأبي بكر احمد بن الخطيب به الي الحافظ عن التقي عبد الله بن محمد المقدسي عن محمد بن احمد بن ابي الهيجاء عن محمد ابن عبد الهادي المقدسي عن عبد الرزاق بن نصر الزاهد عن محمد بن علي بن ابي العلاء عنه. الفوائد الملتقطة انتقاء ابي عبد الله الأصبهاني لأبي محمد الحرفي به الي الشمس ابن طولون عن يوسف بن حسن العمري عن النظام عمر بن ابراهيم بن ملفح عن محمد بن عبد الله الصامت عن القاسم بن مظفر بن عساكر عن ابي الفضل محمد بن سلامة الحراني عنه. الفوائد المدينية تخريج ابي بكر محمد بن يوسف بن مسدي من حديث ابي الحسن علي بن هبة الله بن بنت الجميزي به الي الحافظ عن احمد بن ابي بكر بن عبد الحميد بن عثمان بن محمد التوزي عن المخرجة له. فوائد جعفر بن السراج تخريج ابي بكر احمد بن ثابت الخطيب في خمسة اجزاء به الي زينب الكمالية عن ابراهيم بن محمود بن الخير عن عبد الحق بن عبد الخالق عن المخرجة له. فوائد الحاج لأبي بكر احمد بن سليمان النجاد به الي ابي الحجاج المزي عن ابي الفضل احمد بن هبة الله بن عساكر عن محمد بن ابراهيم الأربلي عن شهدة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 325

بنت احمد الكاتبة عن محمد بن الخشيش الواعظ عن عبد الملك بن محمد بن بشران عنه. فوائد الحاج تخريج الصلاح خليل بن كيكلدي به الي محمد بن ابي الصدق العدوي عن ابي الفتح محمد بن الزين ابي بكر بن الحسين عن والده عن المخرج لها كذا. فوائد ابي بكر محمد بن جعفر بن ابي الهيثم به الي ابي الحجاج بن خليل عن مسعود بن محمد الحمال عن ابي علي الحداد عن ابي نعيم الأصبهاني عنه. فوائد ابي عبد الله محمد بن عبد الله الدقاق المعروف بأخي ميمي به الي ابن المقير عن المبارك بن الحسن الشهرزوري عن احمد بن محمد بن النقور عنه. فوائد ابي القاسم علي بن تميم الحسيني به الي الحافظ عن ابي هريرة الذهبي عن القاسم بن مظفر ابن عساكر عن محمد بن غسان الزاهد عن ابي القاسم علي بن الحسين ابن عساكر عنه. فوائد ابي بحر محمد بن الحسن بن كوثر به الي ابي الحجاج بن خليل عن المبارك بم المعطوش المعمر عن محمد بن محمد بن المهدي عن عبيد الله بن عمر بن شاهين عنه. وبه الي ابن خليل ايضا في: فوائد ابي بكر ابن المقري ثمانية اجزاء عن محمود بن احمد الثقفي عن سعيد بن ابي الرجاء عن ابي طاهر احمد بن محمود الثقفي عنه. وفوائد ابي القاسم عبد العزيز بن جعفر الخرقي عن يحيي بن اسعد بن بوش عن ابي طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف عن الحسن بن علي الجوهري عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 326

وفوائد ابي القاسم التنوخي تخريج ابي عبد الله الصوري عن ابن بوش عن الحسن بن علي الباقرجي عنه. فوائد نهشل عبد الصمد بن احمد العنبري به الي ابي الحجاج المزي عن عبد الرحيم بن عبد الملك الزاهد عن عبد الرحيم بن محمد بن حمويه عنه وبه الي المزي ايضا في: فوائد ابي علي احمد بن الفضل ابن خزيمة عن عبد الرحمن بن يوسف البعلي عن عبد الرحمن بن ابراهيم المقدسي عن ابي احمد اسعد بن يلدرك عن ابي الخطاب علي بن عبد الرحمن بن هارون عن عبد الملك بن محمد بن بشران عنه. وفوائد ابي بشر اسماعيل بن عبد الله في ثمانية اجزاء عن ابراهيم بن اسماعيل الدرجي عن محمد بن احمد الصيدلاني عن ابي علي الحداد عن ابي نعيم الأصبهاني عن عبد الله بن جعفر بن فارس عنه. وفوائد ابي جعفر احمد بن جعفر السمسار عن احمد بن ابي الخير بن سلامة عن خليل بن ابي الرجاء الرازي عن ابي علي الحداد عن ابي بكر محمد بن علي الزاهد عنه. وفوائد ابي محمد القاسم بن معروف الزاهد عن محمد بن منصور الزاهد عن النجيب ابراهيم بن خليل الدمشقي عن محمد بن عبد الله الجبروتي عن علي بن الحسن السلمي عن ابي القاسم علي بن محمد المصيصي عن نصر بن محمد الواعظ عن محمد بن صاحبها عنه. وفوائد ابي عثمان سعيد بن احمد العيار تخريج ابي بكر البيهقي عن احمد بن هبة الله بن عساكر عن عبد المعز بن محمد الهروي عن ابي الفضل محمد ابن اسماعيل الفضلي عن المخرجة له.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 327

وفوائد ابي بكر احمد بن يوسف بن خلاد عن محمد بن علي بن الصابوني عن الحسن بن علي الأسدي عن الحسين بن الحسن بن البني عن علي بن محمد ابن ابي العلاء عن ابي بكر محمد بن عمر النصيبي عنه. فوائد ابي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الحرفي انتخاب ابي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري به الي ابي طاهر السلفي عن القاسم بن الفضل الثقفي عن الحرفي. وبه الي السلفي ايضا في: فوائد ابي الفضل محمد بن طاهر المقدسي عنه وفوائد حامد بن الرفاء عن محمد بن عبد السلام الواعظ عن الحسن بن محمد ابن شاذان عنه. وفوائد ابي حامد حمد بن عبد الله بن جنة عنه وفوائد ابي محمد عبد الله بن اسحاق الخراساني عن ابي بكر احمد بن علي الطريثيثي عن الحسن بن احمد بن احمد بن شاذان عنه وفوائد ابي الطاهر محمد بن احمد الذهلي عن محمد بن احمد الرازي عن احمد بن محمد الحليمي عنه. وفوائد ابي عمرو عثمان بن احمد ابن السماك عن ابي ياسر محمد بن عبد العزيز الخياط عن الحسن بن احمد بن شاذان عنه. وفوائد ابي نصر عبد الرحمن بن مكي السمسار المعروف بمصري في خمسة اجزاء عنه. وفوائد ابي الحسن علي بن محمد بن بشران عن القاسم بن الفضل الثقفي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 328

وفوائد يحيي بن معين في ثلاثة اجزاء رواية ابي بكر احمد بن علي بن سعيد عن محمد بن محمد الرازي عن ابي القاسم علي بن محمد الفارسي عن عبد الله بن الناصح الواعظ عن احمد بن علي بن سعيد عنه. وفوائد الكوفيين لأبي الغنائم محمد بن علي الكوفي عنه. وفوائد ابي محمد حاجب بن احمد الطوسي عن مكي بن منصور الكرخي عن ابي بكر احمد بن الحسن الجيري عن صاحبها. وفوائد العراقيين لأبي النقاش عن احمد بن عبد الغفار بن اشته عن محمد بن علي بن عمر عنه. وفوائد ابي القاسم تمام بن محمد الرازي في ثلاثين جزءا به الي الفخر ابن البخاري عن عبد الصمد بن محمد الحرستاني وابي طاهر الخشوعي عن علي بن السلم السلمي عن عبد العزيز بن احمد الكناني عنه. وبه ايضا الي الفخر في: فوائد ابي بكر محمد بن عبيد الله بن الشخير عن ابي حفص بن طبرزد عن محمد بن عبد الباقي الأنصاري عن الحسن بن علي الجوهري عنه. وفوائد ابي عمرو محمد بن احمد بن حمدان عن عبد الله بن عمر الصفار عن عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري عن عمر بن احمد بن مسروق عنه. وفوائد الحاج له في اربعة اجزاء انتقاء ابي جعفر بن كامل عن محمد بن معمر عن زاهر بن طاهر الشحامي عن محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي عن صاحبها وفوائد ابي بكر محمد بن علي الديباجي القديم عن ابن طبرزد عن اسماعيل ابن عمر السمرقندي عن احمد بن محمد النقور عنه. وفوائد ابي روق الهزاني عن ابي اليمن الكندي عن اسماعيل بن احمد السمرقندي عن احمد بن محمد النقور عن احمد بن محمد بن الجندي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 329

وفوائد ابي سعد اسماعيل بن احمد الأسماعيلي تخريج ابي الحسن علي بن عمر الدارقطني عن ابي اليمن الكندي عن عبد الرحمن بن محمد القزاز عن احمد بن محمد بن النقور عن المخرجة له. وفوائد ابي بكر محمد بن الحسين بن عبادة عن ابن طبرزد عن عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي عن عبد الله بن محمد الصريفيني عن ابي بكر محمد بن الحسين ابن عبدان عنه. فوائد ابي طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص من تخريج ابي الفتح ابن ابي الفوارس ومن تخريج ابي عبد الله البقال اما الأولي فعن عبد السلام بن ابي الخطاب المؤدب عن محمد بن عبد المنعم القزاز عن ابي جعفر محمد بن احمد بن المسلم عن المخرجة له واما الثانية فعن ابي حفص ابن طبرزد عن علي بن عبيد الله بن الزاغوني عن علي بن احمد بن البسري عن المخرجة له وفوائد ابي القاسم ابراهيم بن محمد المزكي الكبير عن ابن طبرزد عن ابي القاسم هبة الله بن محمد بن الحسين عن محمد بن محمد بن غيلان عن صاحبها. فوائد ابي القاسم الحسين بن محمد الحنائي تخريج الحافظ ابي محمد عبد العزيز ابن ابراهيم النخشبي من اصوله وعدتها احد عشر جزءا عن محمد بن كامل الزاهد عن طاهر بن سهل بن بشر عن المخرجة له. وفوائد ابي الفضل محمد بن الحسن بن المأمون عن ابي حفص بن طبرزد عن الحسن بن احمد بن البناء عن علي ابن طبرزد عن علي بن عبد الله الحنائي عنه وفوائد ابي حفص عمر بن عبد العزيز الكناني عن ابن طبرزد عن علي بن عبد الله بن عبد السلام عن احمد بن محمد بن النقور عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 330

فوائد ابي محمد عبد الرحمن العثماني به الي ابي الفضل جعفر بن علي الهمداني عن صاحبها. فوائد ابي يعلي اسحاق بن عبد الرحمن الصابوني به الي الحافظ عن فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي عن محمد بن ابي الهيجاء عن الحسن بن محمد البكري عن عبد العزيز بن محمد الصوري عن زاهر بن طاهر الشحامي عن منصور بن سليمان بن يوسف عن عبد الرحمن بن ابي الفهم عن يحيي بن اسعد ابن بوش عن عبد القادر بن محمد بن يوسف عن الحسن بن علي الجوهري عنه. فوائد ابي بكر احمد بن علي الحلواني به الي عائشة بنت محمد عن ابي نصر محمد بن محمد بن الشيرازي عن علي بن محمد الأثير عن ابي الفضل عبد الله بن احمد الطوسي عنه. فوائد الفوائد عن ابي بكر بن خزيمة به الي الضياء المقدسي عن محمود بن احمد الثقفي عن زاهر بن طاهر الشحامي عن احمد بن منصور الزاهد عن محمد بن الفضل بن ابي بكر بن خزيمة عن جده. فوائد ابي القاسم عبد الله بن محمد المروزي المعروف بالحامض به الي الضياء عن عبد الرزاق بن نصر بن المسلم عن محمد بن علي بن ابي العلاء عن محمد بن مكي الأزدي عن احمد بن محمد بن خرشيد عنه. فوائد ابي الحسن علي بن حجر السعدي في اربعة اجزاء به الي الأستاذ ابن الجزري عن محمد بن ابي الفداء الأنصاري عن ابي العباس احمد بن عبد الدائم النابلسي عن يحيي بن محمود الثقفي عن عبد الواحد بن محمد الهيثم عن عبيد الله بن المعتز بن منصور عن ابي طاهر محمد بن الفضل بن ابي بكر بن خزيمة عن جده عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 331

فوائد ابي احمد محمد بن محمد الحاكم به الي الزين العراقي عن مظفر الدين محمد ابن محمد بن يحيي عن ست الأمراء بنت نصر بن الحصري عن زينب ابنة عبد الرحمن الشغرية عن زاهر بن طاهر الشحامي عن محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي عنه. فوائد ابي الحسن علي بن احمد الحمامي به الي زينب الكمالية عن يحيي بن ابي السعود بن القميرة عن محمد بن السيخي الواعظ عن علي بن محمد العلاف عنه. فوائد ابي اسحاق ابراهيم بن عبد الله بن خرشيد به الي الحافظ عن خديجة بنت ابي اسحاق بن سلطان عن القاسم بن مظفر بن عساكر عن محمود بن ابراهيم بن منده عن مسعود بن الحسن الثقفي عن المطهر بن عبد الواحد الزاهد عن صاحبها. فوائد ابي بكر محمد بن عمر بن خلف به الي الشهاب الحجار عن محمد بن عبد الواحد المديني عن ابي المظفر محمد بن التريكي الواعظ عن ابي نصر محمد ابن الزيني الزاهد عنه. فوائد ابي عبد الله محمد بن جعفر بن دهبل به الي الحافظ عن عمر بن محمد البالسي عن احمد بن عبد الرحمن الصرخدي عن محمد بن اسماعيل خطيب مردا عن محمد بن حمد الأرتاحي عن علي بن الحسين الفراء عن عبد العزيز بن الحسين بن الضراب عنه. فوائد ابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الديباجي به الي ابي الفضل جعفر بن علي الهمداني عنه. فوائد ابي علي الحسن بن العباس الرستمي به الي الحافظ عن خديجة بنت ابراهيم البعلبكية عن القاسم بن مظفر بن عساكر عن محمد بن ابراهيم بن منده عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 332

وبه الي الحافظ ايضا في: فوائد ابي الحسن علي بن ابراهيم بن سختام تخريج ابي عبد الله محمد بن ابراهيم ابن منصور عن عبد الله بن خليل الحرستاني عن الشرف عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن الحافظ عبد الغني عن ابي محمد مكي بن المسلم بن علان عن عبد الرحمن بن محمد بن ابي العجائب عن محمد بن الحسين الحنائي عنه. وفوائد ابي الحسن علي بن ابراهيم العيسوي عن البرهان التنوخي عن عبد الله ابن الحسين بن ابي التائب عن اسماعيل بن احمد القرافي عن شهدة الكاتبة عن طراد بن محمد الزينبي عنه. وفوائد ابي لبيد محمد بن ادريس السرخسي عن فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي عن محمد بن احمد بن ابي الهيجاء عن الحسن بن محمد البكري عن عبد المعز بن محمد الهروي عن محمد بن ابي سعيد الجرجاني عن محمد بن عبد الرحم الكنجرودي عن محمد بن بشر بن العباس عنه. وفوائد ابي مسلم محمد بن احمد الكاتب عن محمد بن علي بن ضرغام عن عبد المحسن بن احمد بن الصابوني عن اسماعيل بن ابراهيم بن ابي اليسر عن ابراهيم الخشوعي عن هبة الله بن ابي الأكفاني عن محمد بن مكي الأزدي عنه. وفوائد الزيادات لأبي عبد الله بن محمد النيسابوري عن العماد ابي بكر ابن ابراهيم بن العز عن ابي نصر محمد بن محمد الشيرازي عن عبد الواحد بن محمد الميني عن محمد بن احمد الباغبان عن ابراهيم بن محمد الطيان عن ابراهيم ابن عبد الله بن خرشيد عنه. فوائد ابي زرعة وابي بكر ابني ابي دجاجة تخريج ابي عبد الله بن منده به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن خديجة بنت علي بن ابي عمر عن محمد بن اسماعيل بن الخباز عن اسماعيل بن ابراهيم بن ابي اليسر عن بركات بن ابراهيم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 333

الخشوعي عن علي بن السلم السلمي عن عبد العزيز بن احمد الكناني عن تمام بن محمد الرازي عنه. فوائد ابي زرعة الدمشقي به الي الشمس ابن طولون عن يوسف بن حسن العمري عن النظام عمر بن ابراهيم بن مفلح عن ابي بكر محمد بن عبد الله بن المحب عن محمد بن احمد الزراد عن اسماعيل بن ابراهيم الدرجي عن ابي محمد المندب بن علي بن هقل عن اسماعيل بن احمد بن السمرقندي عن عبد العزيز ابن احمد الكناني عن تمام بن الرازي عن ابي القاسم علي بن ابي العقب الواعظ عنه. فوائد ابي محمد عبد الله بن احمد الجواليقي المعروف بعبدان به الي ابي النون الدبوسي عن الحسن بن محمد البكري عن عبد المنعم بن محمد الهروي عن زاهر ابن طاهر الشحامي عن محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي عن عثمان بن حمدان الزاهد عنه. فوائد ابي جعفر بن البحتري وهي البحتريات به الي العز ابن جماعة عن سليمان بن حمزة عن شهدة الكاتبة عن طراد بن محمد الزينبي عن ابي الحسن ابن بشران عنه. فهرسة ابي جعفر بن الزبير به الي ابي حيان والمعز ابن جماعة عنه. واما فهرست كل منهما وفهارس كل من تقدم سند تصانيفه فلا يخفي انها في ضمن تصانيفه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 334

حرف القاف
كتاب القدر لأبي عبد الله محمد بن عبد المؤدببه الي زينب الكمالية عن عجيبة الباقدارية عن ابي الفتح بن البطي الأنصاري عن ابي الفضل بن خيرون عن ابي علي بن شاذان عن ابي بكر بن سندي عنه. كتاب القدر للموفق عبد الله بن احمد بن قدامة به الي الفخر ابن البخاري عنه. كتاب القدر لأبي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة به الي عائشة عن ابي نصر محمد بن الشيرازي عن جده عن ابي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر عن زاهر بن طاهر عن ابي بكر محمد بن عبد الرحمن البزار عن ابي طاهر محمد ابن الفضل ابن المصنف ابي بكر عن جده. كتاب القدر لأبي عبد الله بن وهب به الي الفخر عن ابن طبرزد عن الحسن بن البناء الزاهد عن محمد بن ابي نصر بن سحنون عن ابي بكر محمد بن اسماعيل الوراق عن ابي بكر بن ابي داود الزاهد عن احمد بن سعيد الهمداني عنه. كتاب القدر لأبي بكر الحسين بن احمد البيهقي به الي الحافظ عن ابي هريرة بن محمد الذهبي عن والده عن القاسم بن مظفر بن عساكر عن ابي عبد الله محمد بن غسان الزاهد عن ابي القاسم بن الحسن بن عساكر عن محمد ابن الفضل الفراوي عنه. كتاب القدر لأبي محمد جعفر بن محمد الفريابي به الي ابي الحجاج بن خليل عن ابي القاسم يحيي بن اسعد بن بوش عن عبد القادر بن محمد بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 335

يوسف عن عبد العتزيز بن علي الأزجي عن عبيد الله بن محمد بن بابويه عنه. كتاب القناعة لأبي العباس احمد بن محمد الطوسي وكتاب القناعة لأبي العباس احمد بن محمد بن مسروق به الي ابي طاهر السلفي عن ابي الخطاب نصر بن البطر الزاهد عن علي بن محمد بن زرقوية عن جعفر بن محمد الواعظ عن المصنفين لهما. كتاب القناعة لأبي بكر احمد بن محمد بن السني به الي السلفي عن ابي بكر بن موسي بن مردوية عن علي بن عمر الاستراباذي عنه. كتاب القناعة لأبي بكر بن ابي الدنيا به الي الفخر ابن البخاري عن الموفق ابن قدامة عن ابي الفتح بن البطي عن شهدة الكاتبة عن الحسين بن احمد ابن طلحة عن محمود بن عمر العكبري عن علي بن الفرج العكبري عنه. كتاب قوت القلوب لأبي طالب محمد بن علي المكي الحنفي وهو من اصول الإحياء به الي الشهاب الحجار عن عبد العزيز بن دلف الزاهد عن ابي الفتح محمد بن يحيي البرواتي عن ابي علي محمد بن محمد المندوي عن ابي جعفر عمر ابن المصنف عنه. كتاب القنوت لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن منده به الي ابي الحجاج ابن خليل عن ناصر بن محمد الوبرحي عن ابي علي الحسن بن عبد الملك الخلال عنه. كتاب قربان المتقين في الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال به الي عبد الرحمن بن مكي الطرابلسي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 336

كتاب قربان المتقين في ان الصلاة قرة عين العابدين لأبي نعيم احمد بن عبد الله الأصبهاني به الي ابي الحجاج بن خليل عن مسعود بن منصور الحمال عن ابي علي الحداد عنه. كتاب القراءة خلف الإمام لأبي عبد الله بن محمد بن اسماعيل البخاري به الي العز ابن جماعة عن عمر بن عبد المنعم الطائي عن داود بن احمد بن ملاعب عن ابي الفضل محمد بن عمر الأرموي عن ابي الغنائم محمود بن المأمون الواعظ عن ابي نصر محمد بن احمد الملاحمي عن محمود بن اسحاق الخزاعي عنه. كتاب قتلي القرآن لأبي اسحاق محمد بن احمد الثعلبي به الي البرهان التنوخي عن محمد بن ابي الهيجاء المقدسي عن ابي موسي المديني عن عبد الرزاق ابن محمد الشرابي عن سعد بن محمد المزكي عن ابي الحسن علي بن احمد الواحدي عنه. كتاب قراءة النبي صلي الله عليه وسلم لأبي بكر بن مجاهد به الي ابي حيان عن ابي الحسن بن ابي الأحوص عن احمد بن يزيد بن بقي عن ابي محمد شريح بن محمد ابن شريح عن احمد بن سعيد بن يعيش عن عبد الله بن الحسن بن حسنون عنه. وكذا كتاب القراءات السبع اختياره. كتاب قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طريق طلحة بن مصرف عن يحيي بن وثاب عن علقمة عنه به الي ابي الحسن بن مقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر الصيدلاني عن عبد الرحمن بن محمد العبدي عن عبد الواحد بن محمد الباطرقاني عن ابي الشيخ عبد الله بن محمد بن حيان عن العباس بن الفضل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 337

المقري عن محمود بن خالد الخزاز عن عبد الصمد بن عبد العزيز عن طلحة بن سليمان السمان عن الفياض بن غزوان عن طلحة بن مصرف. كتاب قراءة يعقوب تأليف محمد بن شريح بالسند السابق في قراءته صلي الله عليه وسلم الي المصنف كتاب القراءات لأبي عبيد القاسم بن سلام اللغوي بهذا الي محمد بن شريح ايضا عن ابي جعفر بن احمد بن محمد النحوي عن علي بن حاتم الصواف عن ابي مروان عبد الرحمن بن يحيي بن شاذان عن علي بن عبد العزيز الزاهد عنه. كتاب القراءات وغيرها لأبي بكر محمد بن علي الأدفوي به الي ابي الفضل جعفر بن علي الهمداني عن ابي القاسم بن بشكوال عن ابي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عتاب عن ابي محمد مكي بن ابي طالب المقري عنه. كتاب قصص الأنبياء لوثيمة بن موسي بن الفارت في مجلدين به الي ابي النون الدبوسي عن عبد العظيم بن عبد القوي المنذري عن محمد بن احمد الأرتاحي عن ابي الحسن علي بن الحسن الموصلي عن احمد بن ابراهيم الرازي عن محمد ابن الحسين الناقد عن الحسن بن رشيق العسكري عن ابي علي الحسين بن عبيد العكي عنه. كتاب القند في ذكر علماء سمرقند لأبي جعفر عمر بن محمد النسفي به الي الضياء المقدسي عن عبد الرحيم بن ابي سعد السماعني عن ابي بكر محمد ابن محمد السعدي عنه. القطعيات لأبي بكر احمد بن جعفر القطيعي في خمسة اجزاء به الي الفخر ابن البخاري عن ابي حفص ابن طبرزد عن احمد بن الحسن بن البناء عن الحسين بن علي الجوهري عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 338

قصيدة ابي محمد عبد الله بن يحيي الشقراطسي المشهورة في المدح النبوي واولها: الحمد لله منا باعث الرسل. به الي عائشة عن ابي نصر محمد بن محمد بن الشيرازي عن جده عن ابي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر عن ابي القاسم عبد الرحمن بن محمد النفطي عن ابيه عنه. قصيدة ابي محمد عبد العزيز بن محمد الدولابي واولها: اري الناس قد اغروا ببغي وغيبة. به الي الفخر ابن البخاري عن ابن طبرزد عن اسماعيل بن احمد بن السمرقندي عن الحسن بن المسلمة الواعظ عن علي بن محمد الحمامي عن ابي طاهر بن المقري عنه. القصائد النبوية لأبي محمد عبد العزيز بن محمد الحموي به الي البرهان التنوخي عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن نوح عنه. قصيدة ابي الفتح نصر الله بن عمر البغدادي في المدح النبوي مطلعها: لك الكرامة هذا منبت الكرم. به الي محمد بن ابي بكر العدوي عن البرهان ابراهيم بن محمد الحافظ عنه. قصيدة ابي محمد عبد الله بن عمر العسكري ثم المدني في المدح النبوي واولها: دار الحبيب احق ان نهواها. بهذا الي البرهان عن محمد بن احمد التستري عنه. قصيدة في مدح ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها والصحيح انها لرجل من بني وضاح لم يسم به الي العز ابن جماعة عن سنقر بن عبد الله عن علي بن ابي الفتح عن عبد الله بن احمد الطوسي عن يوسف بن علي الأندلسي عن احمد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 339

كتاب القضاء لشرح بن يونس به الي ابن البخاري عن ابن طبرزد عن ابي غالب احمد بن الحسن بن البناء عن ابي الحسين محمد بن احمد بن سحنون عن علي بن عمر الحراني عن حامد بن محمد بن شعيب عنه. كتاب القضاء والشهود لأبي سعيد محمد بن علي النقاش به الي السلفي عن احمد بن عبد الغفار بن اشته عنه. كتاب القضاء الحوائج لأبي الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي به الي العز ابن جماعة عن ام محمد ابنة الواسطي عن ابي بكر محمد بن سعيد بن الخازن عن ابي العلاء محمد بن جعفر بن عقيل عنه. قصيدة لأبي الفتح ابن سيد الناس اليعمري التي عارض بها بانت سعاد اولها: قلبي بكم ياأهيل الحي مأهول. به الي العز عنه وكذا سائر قصائده وتصانيفه. القواعد الصغري للشيخ عز الدين ابي محمد عبد العزيز بن السلام بن ابي القاسم السلمي به الي العز ابن جماعة عن القاضي محمد بن محمد بن بهرام الدمشقي عنه. قصيدة عزامي صحيح لأبي العباس احمد بن فرج بن احمد الإشبيلي به الي الجلال السيوطي عن العز احمد بن ابراهيم الحنبلي عن عبد الله بن علي الكناني عن التاج عبد الوهاب بن التقي السبكي عن احمد بن مظفر النابلسي عنه قصيدة في فضل الصحابة لأبي الحسن مروان بن عثمان المكي به الي السلفي عن ابي القاسم عبد الله بن عبد الصمد الصوري عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 341

حرف الكاف
كتاب كرامات الأولياء لأبي الحسن بن محمد الخلال به الي زينب الكمالية عن الأعز بن فضائل بن العليق عن شهدة ابنة احمد الكاتبة عن جعفر ابن احمد السراج عنه. كتاب كرامات الأولياء لأبي القاسم اللالكائي به الي الجلال السيوطي عن ابي الفضل المرجاني عن ابي هريرة ابن الذهبي عن محمد بن احمد المراكشي عن مظفر بن القوي عن ابي الفتح بن البطي عن ابي بكر الطربثيثي عنه كتاب كرامات الأولياء لمحمد بن السري به الي ابي طاهر السلفي عن علي ابن محمد الفارسي عن ابي احمد بن الناصح عنه. كتاب الكرم والجود وسخاء النفوس لمحمد بن الحسين البرجلاني به الي ابي البقاء محمد بن العماد عن عائشة ابنة ابراهيم البعلي عن فاطمة بنت محمد بن المنجا عن ابي بكر بن احمد بن عبد الدائم عن محمد بن ابراهيم الأربلي عن ابي الحسن علي بن عساكر البطائحي عن عبد القادر بن محمد اليوسفي عن الحسن ابن محمد الجوهري عن الحسين بن محمد العسكري عن احمد بن محمد بن مسروق عنه. الكفاية لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد منده به الي الفخر ابن البخاري عن ابي اليمن الكندي عن عبد الله بن علي الزاهد عن احمد بن محمد بن الباغبان عنه. الكفاية في قوانين الرواية لأبي بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي به الي ابي الحسن بن المقير عن ابي الفضل محمد بن سهل الزاهد عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 343

الكفاية نظم النهاية للعماد اسماعيل بن محمد بن بردس به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن ابراهيم بن محمد الحلبي عنه. الكفاية لأبي عبد الله محمد بن عقيل الحنبلي به الي الفخر ابن البخاري عن ابي الفرج عبد الرحمن بن علي البكري عن ابي الفضل محمد بن ناصر الحافظ عنه الكفاية في شرح التنبيه للنجم احمد بن الرفعة الشافعي به الي الحافظ عن المجد محمد بن يعقوب الشيرازي عن التقي علي بن عبد الكافي السبكي عنه وكذا: كتاب المطلب في شرح الوسيط له. كفاية المتحفظ لأبي اسحاق ابراهيم بن اسماعيل الطرابلسي به الي ابي الفضل جعفر بن الهمداني عن رضوان بن مخلوف التميمي عن علي بن الحسن القرشي عن ابيه عنه. كفاية الغلام في اعراب الكلام وهي الفية في النحو لأبي سعيد شعبان بن محمد المكي القرشي به الي ابي الفتح محمد بن محمد المزي عنه. الكافي للموفق عبد الله بن احمد بن قدامة به الي الفخر عنه. الكافي في القراءات السبع لأبي عبد الله محمد بن شريح الرعيني به الي الأستاذ ابن الجزري عن عبد الله بن محمد القرشي عن عثمان بن محمد التوزي عن ابراهيم بن محمد بن وثيق عن حبيب بن محمد الحميري عن شريح بن محمد بن شريح عن ابيه. الكافية الشافية للإمام ابن مالك مرت في الألفية. الكافية الشافية لأبي عبد الله بن القيم الزرعي به الي ابي البقاء محمد بن العماد عن ابي شعر عبد الرحمن بن سليمان الصالحي عن ابي بكر المحب عنه الكافية لابن الحاجب مرت في تصانيفه وايضا به الي ابي النون الدبوسي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 344

الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد البصري المعروف بالمبرد قد مر في تصانيفه وايضا به الي ابي الفضل الهمداني عن محمد بن عبد الرحمن الحضرمي عن عبد الرحمن بن محمد بن غياث عن ابي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر عن ابي عثمان سعيد بن عثمان النحوي عن ابي عثمان سعيد بن هاني الواعظ عن ابي الحسن علي بن سليمان الأخفش عنه. الكامل لأبي الحسن علي بن محمد بن الأثير في التاريخ قال الحافظ وهو احسن التواريخ في ايراده الوقائع مبينة حتي كأن السامع في الغالب حاضر مع حسن التصرف وجودة الإيراد به الي عائشة عن ابي نصر محمد بن محمد الشيرازي عنه. الكامل في معرفة من تكلم فيه لأبي احمد عبد الله بن عدي الجرجاني به الي ابي الحسن بن المقير عن المبارك بن احمد الشهرزوري عن اسماعيل بن مسعدة الجرجاني عن حمزة بن يوسف السهمي عنه. الكامل لأبي القاسم يوسف بن علي ابن جبارة المغربي نزيل نيسابور في القراءات العشر والأربعة الزائدة عليها به الي الاستاذ ابن الجزري عن ابراهيم بن احمد الاسكندري عن عمر بن عبد المنعم بن عذير عن ابي اليمن الكندي عن عبد الله بن عمر البغدادي عن ابي العز محمد بن الحسين القلانسي عنه. الكمال في اسماء الرجال للتقي عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي به الي الحافظ عن احمد بن علي الكمال عن القاسم بن محمد البرزالي عن ابي البقاء خالد بن يوسف النابلسي عنه. الكفاية لأبي محمد عبد الله بن علي سبط الخياط به الي الفخر ابن البخاري عن ابي اليمن الكندي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 345

الكفاية الكبري لأبي العز محمد بن الحسين القلانسي به الي الأستاذ ابن الجزري عن ابي حفص عمر بن اميلة عن احمد بن ابراهيم الفاروقي عن الحسين ابن ابي الحسن الطيبي الواسطي عن ابي بكر عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي عنه. كفاية المتعبد لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنزري به الي الحافظ عن مريم بنت احمد الأذرعي عن ابي الحسن علي بن عمر الواني عنه. الكفاية في القراءات العشر لأبي محمد عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي نظم فيها كتابة الكنز علي بحر الشاطبية ورويها به الي الأستاذ ابن الجزري عن احمد بن رجب السلامي عنه. الكنز في القراءات العشر له به الي الأستاذ ابن الجزري عن محمد احمد ابن اللبان عنه. الكنز في فقه الحنفية لأبي البركات النسفي مر في تصانيفه وفي السيرالكبير الكشاف للزمشخري مر في تصانيفه. كشف الغطا في تبيين الصلاة الوسطي للشرف عبد المؤمن بن خلف الدمياطي به الي العز ابن جماعة عنه. كشف القناع في مسائل الوجد والسماع لأبي العباس احمد بن ابراهيم القرطبي به الي البرهان التنوخي عن محمد بن سليمان بن شومر المالكي عنه. كشف النقاب عن الأسماء والألقاب لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي به الي محمد بن ابي عمر عن فاطمة بنت علي الكنانية عن محمد بن محمد البكري عن النجيب الحراني عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 346

كشف الكربة عن احكام الغربة لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي به الي الشمس بن طولون عن عمر بن علي الخطيب عن ابي شعر عبد الرحمن بن سليمان عنه. كلف السودان لأبي بكر محمد بن المرزبان به الي الفخر ابن البخاري عن ابي احمد بن سكينة عن محمد بن عبد الباقي بن البطي عن الحسن بن علي الجوهري عن محمد بن العباس بن حيوية عنه. الكني لأبي الحسين مسلم بن الحجاج الإمام به الي ابي الحسن بن المقير عن محمد بن ناصر السلامي عن عبد الرحمن بن محمد بن منده عن محمد بن عبد الله الخوارزمي عن ابي محمد مكي بن عبدان الزاهد عنه وكذا: كتاب معرفة رواة الأخبار وكتاب الوجدان وكتاب الإخوة والأخوات الكني لأبي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي به الي ابن المقير عن ابي الفضل بن ناصر عن ابراهيم بن سعيد بن الحبال عن ابي الحسن الخصيب بن عبد الله بن محمد عن عبد الكريم ابن المصنف عنه. الكني لأبي محمد ابن الجارود به الي ابي طاهر السلفي عن يونس بن محمد ابن مغيث عن عثمان بن محمد بن يحيي بن الحذاء عن ابيه عن محمد بن احمد ابن يحيي عن محمد بن جبريل العجيفي عنه. الكني لأبي بشر الدولابي به الي الحافظ عن محمد بن احمد المهدوي عن محمد بن الحسن الجزائري عن عبد الله بن الصباح الواعظ عن المبارك بن علي بن الطباخ عن اسماعيل بن احمد بن السمرقندي عن ابي طاهر بن ابي الصقر الأنباري عن هبة الله بن ابراهيم بن الصواف عن ابي بكر احمد بن محمد بن المهندس عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 347

الكني لأبي احمد الحاكم به الي عائشة المسندة عن ابي نصر محمد بن محمد ابن الشيرازي عن جده عن ابي القاسم علي بن الحسن بن عساكر عن ابي جعفر محمد بن ابي علي الواعظ عن اسماعيل بن محمد الصفار عن احمد بن علي ابن فنجويه عنه. الكنجروديات تخريج ابي سعيد علي بن موسي السكري من حديث ابي سعد محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي في خمسة اجزاء به الي الحافظ عن التقي عبد الله بن محمد المقدسي عن محمد بن احمد بن ابي الهيجاء عن الحسن ابن محمد البكري عن المعز بن محمد الهروي عن زاهر بن طاهر الشحامي عن المخرجة له. الكنجروديات تخريج ابي بكر احمد بن الحسين البيهقي من حديثه ايضا به الي الحافظ عن ابي هريرة الذهبي عن محمد بن ابي بكر بن مشرف عن التقي احمد بن محمد بن الحافظ عبد الغني عن زاهر بن طاهر الثقفي عن زاهر بن طاهر الشحامي عن المخرجة له. الكلم الطيب لأبي العباس احمد بن عبد الحليم بن التيمية به الي ابي الحجاج المزي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 348

حرف اللام
كتاب اللباس لأبي محمد جعفر بن محمد الفريابي به الي التنوخي عن يحيي ابن فضل الله الزاهد عن ابي محمد مكي بن علان بن مكي عن ابي القاسم علي ابن الحسن بن عساكر عن محمد بن كادش الواعظ عن الحسن بن علي الجوهري عن عمر بن محمد الزيات عنه. كتاب اللباب في معرفة الأنساب للعز علي بن محمد بن محمد ابن الأثير به الي العز ابن جماعة عن ابي الفضل ابن عساكر عنه. كتاب اللمع في التصوف لأبي نصر عبد الله بن علي السراج به الي الشهاب الحجار عن الحسين بن المبارك البغدادي عن ابي الوقت عبد الأول بن عيسي عن احمد بن ابي نصر الزاهد عن الحسن بن محمد الاستوائي عنه. كتاب اللمع في اصول الفقه لأبي اسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي به الي ابي الحسن ابن المقير عن المبارك بن الحسن الشهرزوري عنه وكذا: شرحها له. اللطيف لشرح مذاهب اهل السنة لأبي حفص عمر بن احمد بن شاهين به الي ابي الحجاج المزي عن عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني عن عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب عن ابي القاسم علي بن احمد الرزاز عن الحسين بن علي الطناجيري عنه. اللطائف للزين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي به الي ابي البقاء بن العماد عن داود بن سليمان الموصلي الحنبلي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 349

اللفظ لأبي بكر احمد بن محمد البرقاني به الي السلفي عن ثابت بن بندار عنه. اللطف المكرم بفضل عاشوراء المحرم لأبي عبد الله محمد بن ابي بكر بن عبد الله بن ناصر الدين به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 350

حرف الميم
مسند ابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهو مرتب علي الأبواب ولهذا قيل: الصواب ان يسمي جامعا لا مسندا وكان صلاح الدين العلائي يقول: لو قدم مع الخمسة بدل ابن ماجة فكان سادسا لكان اولي به الي الشهاب الحجار عن ابي المنجا بن اللتي عن ابي الوقت عبد الأول بن عيسي السجزي عن ابي الحسن الداوودي عن ابي محمد عبد الله بن حموية عن عيسي بن عمر السمرقندي عنه. مسند عبد ويسمي عبد الحميد بن حميد الكسي ويسمي المنتخب وه القدر المسموع لإبراهيم بن خزيم منه وهو الموجود في ايدي الناس في مجلد لطيف وفي الأصل كبير لأن هذا المنتخب ليس فيه مسانيد كثير من مشاهير الصحابة بهذا الي ابن حموية عن ابراهيم بن خزيم الشاشي عنه. مسند ابي محمد مسدد بن مسرهد البصري به الي الحافظ عن خديجة بنت ابراهيم بن سلطان عن القاسم بن مظفر بن عساكر عن عبد العزيز بن دلف الزاهد عن شهدة بنت احمد الكاتبة عن ثابت بن بندار الواعظ عن محمد بن علي الواسطي عن عبد الله بن محمد بن السقا عن ابي خليفة الفضل بن الحباب عنه وهذا المسند في مجلد لطيف وله اخر قدر هذا ثلاث مرار وفيه كثير من الموقوف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 351

والمقطوع يرويه معاذ بن المثني رويناه به الي ابي الحسن بن المقير عن الفضل بن سهل الاسفراييني عن احمد بن علي بن ثابت عن علي بن عمر الحمامي عن ابي بكر محمد بن عبد الله الشافعي عن معاذ بن المثني العنبري عنه. مسند ابي داود سليمان بن داود الطيالسي وهو اول مسند صنف – علي ما قيل – به الي ابي طاهر السلفي عن محمد بن عبد الجبار الهرساني عن الحسين بن ابراهيم بن نهشل عن عبد الله بن جعفر بن فارس عن يونس بن حبيب العجلي عنه. مسند ابي يعلي احمد بن علي الموصلي به الي العز ابن جماعة عن ابي الفضل احمد بن هبة الله بن عساكر عن عبد المعز بن محمد الهروي عن تميم بن ابي سعيد الجرجاني عن محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي عن محمد بن احمد بن حمدان عنه. مسنده ايضا رواية ابي بكر محمد بن ابراهيم بن المقبري وهو اوسع من رواية ابن حمدان به الي الضياء المقدسي عن زاهر بن ابي طاهر الزاهد عن الحسين ابن عبد الملك الخلال عن ابراهيم بن منصور الواعظ عن محمد بن ابراهيم بن المقبري عنه. مسند ابي بكر احمد بن عمرو البزار به الي ابي الحسن بن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر السلامي عن عبد الرحمن بن محمد بن اسحاق عن علي بن يحيي بن جعفر عن ابي الشيخ عبد الله بن محمد بن حيان عنه. مسند اسحاق بن ابراهيم بن راهوية في ست مجلدات بهذا الي السلامي عن عبد الوهاب بن منده عن عبد العزيز بن محمد النسوي عن محمد بن عبد الله الأزدي عن عبد الله بن محمد بن شيرويه عنه. مسند ابي عبد الله بن يوسف الفريابي به الي الفخر ابن البخاري عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 352

بركات بن ابراهيم الخشوعي عن علي بن السلم السلمي عن علي بن احمد بن عبد الواحد بن ابي الحديد عن جده عن ابي الدحداح احمد بن محمد التميمي عنه مسند ابي بكر الصديق – رضي الله عنه = في جزأين لأبي محمد يحيي بن محمد بن صاعد به الي عائشة المقدسية عن القاسم بن محمد البرزالي عن عبد الرحمن بن احمد بن عبد الملك عن عبد السلام بن عبد الرحمن بن سكينة عن محمد بن احمد الهاشمي عن محمد بن احمد الزيني عن ابي بكر بن زنبور المكي عن ابن صاعد. مسند عمر بن الخطاي – رضي الله عنه – تخريج ابي بكر احمد بن سلمان النجاد شيخ الحنابلة بالعراق قال ابو اسحاق الطبري كان يصوم الدهر ويفطر علي رغيف ويترك منه لقمة حتي اذا كانت ليلة الجمعة اكل تلك اللقمة وتصدق بالرغيف به الي الشهاب الحجار عن ابي المنجا اللتي عن ابي الفتح بن البطي عن علي بن الحسين البزار عن الحسن بن احمد بن شاذان عن ابي بكر احمد بن سليمان النجاد. مسند عثمان بن عفان – رضي الله عنه – لأبي بكر احمد بن علي المروزي به الي الزين العراقي عن محمد بن اسماعيل الفارقي عن ابي محمد شاكر بن غلام الله بن الشمعة عن عبد الصمد بن داود بن سيف عن محمد بن علي الروحاني عن مرشد بن يحيي المديني عن علي بن محمد الفارسي عن عبد الله بن محمد بن المفسر عن جامعه. مسنده لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي به الي ابي البقاء بن العماد عن فاطمة بنت خليل الكنانية عن الصدر محمد بن محمد البكري عن النجيب الحراني عن يوسف بن المبارك الخفاف عن محمد بن عبد الباقي الأنصاري عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 353

احمد بن عثمان المخبري عن عبد الله بن محمد بن جنابه عن ابي القاسم البغوي مسند الإمام علي – كرم الله وجهه – لأبي جعفر محمد بن عبد الله الخضرمي عرف بمطين به الي الحافظ عن قاطمة بنت محمد بن عبد الهادي عن عبد الرحيم بن عبد المحسن الدمشقي عن عبد الغني بن سليمان بن بنين عن ابي القبائل عشير بن علي الزراع عن مرشد بن يحيي المديني عن محمد بن اسحاق الغساني عن علي بن حسان العامري عن مطين. مسنده لأبي اسحاق اسماعيل بن اسحاق القاضي به الي الشهاب الحجار عن عبد اللطيف بن محمد بن القبيطي عن ابي الفتح بن البطي عن علي بن الحسين بن ايوب عن الحسن بن احمد بن شاذان عن ابي سهل محمد بن زياد عنه. مسنده لأبي محمد عبد الرحمان بن عثمان بن ابي نصر به الي الحافظ عن ابي المعالي عبد الله بن عمر الأزهري عن محمد بن احمد الفارقي عن ابراهيم بن محمد بن مناقب عن الحسين بن هبة الله بن محفوظ عن الحسين بن الحسن الأسدي عن الحسين بن علي السامي عنه. مسند طلحة بن عبيد الله ليعقوب ابن شيبة به الي ابي الحسن بن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر عن شجاع بن فارس الذهلي عن ابي جعفر محمد بن احمد بن المسلمة عن محمد بن عمر بن بهة عن ابي بكر محمد بن احمد بن يعقوب ابن شيبة عن جده. مسند سعد بن ابي وقاص – رضي الله عنه – لأبي عبد الله بن ابراهيم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 354

الدورقي به الي جعفر الهمداني عن محمد بن عبد الرحمن الحضرمي عن محمد بن احمد الرازي عن عبد الرحمن بن المظفر الزاهد عن احمد بن محمد بن المهندس عن محمد بن محمد الباهلي عنه. مسند عبد الله بن مسعود لأبي محمد بن يحيي بن محمد بن ساعد به الي الشهاب الحجار عن ابي المجا اللتي عن سعيد بن احمد بن البنا عن محمد بن محمد الزيني عن محمد بن عمر بن زنبور عنه. مسند بلال بن ابي رباح – رضي الله عنه – وخباب بن الارت وعمار بن ياسر لأبي محمد الدارقزي عن عبد الرحمن بن محمد القزاز عن محمد بن علي الدجاجي عن عبد الله بن محمد الأسدي عن الحسين بن يحيي القطان عنه. مسند عمار بن ياسر لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي به الي الفخر عن ابي اليمن الكندي عن ابي الفضل محمد بن المهتدي بالله عن ابي نصر محمد بن محمد الزينبي عن ابي بكر محمد بن عمر الوراق عنه. مسنده لأبي يوسف يعقوب بن شيبة الحافظ به الي زينب الكمالية عن يحيي بن ابي السعود بن القميرة عن شهدة الكاتبة عن الحسين بن احمد بن طلحة النعالي عن عبد الواحد بن محمد بن مهدي عن ابي بكر محمد بن احمد بن يعقوب بن شيبة عن جده. مسند صهيب بن سنان مولي رسول الله صلي الله عليه وسلم لأبي علي الحسن بن محمد بن الصباح به الي ابي الحسن بن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر عن عاصم بن ابي الحسن العاصمي عن عبد الواحد بن محمد بن مهدي عن الحسين بن يحيي بن عياش عنه. مسند كعب بن مالك وابي ايوب الأنصاريين لمحدث الكوفة ابي عمرو

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 355

احمد بن حازم بن عزرة الغفاري به الي ابي طاهر السلفي عن المعمر بن محمد بن الحبال عن زيد بن جعفر العلوي عن ابي جعفر محمد بن علي دحيم عنه. مسند عائش الغفاري وجماعة من الصحابة – رضي الله عنهم – له ايضا بهذا السند اليه. مسند عبد الله بن عمر – رضي الله عنه – تخريج ابي امية محمد بن ابراهيم الطرسوسي به الي عائشة بنت محمد بن عبد الهادي عن ابي عبد الله محمد بن احمد الذهبي عن الحسن بن علي بن علي بن الخلال عن ام الكرام كريمة بنت عبد الوهاب المروزية عن عبد الرحمن بن ابي الحسن الدارني عن ابي احمد بن علي بن الفرات عن عبد الرحمن بن عثمان بن ابي نصر عن الحسن بن حبيب بن عبد الملك عن الطرسوسي. مسنده لأبي اسحاق اسماعيل بن اسحاق قاضي بغداد المالكي به الي ابي الحجاج بن خليل عن ابي طاهر علي بن سعيد بن فاذشاه عن الحسن بن احمد الحداد عن ابي نعيم احمد بن عبد الله الحافظ عن ابي بكر محمد بن خلاد الزاهد عنه. مسنده من رواية عبد الله بن دينار عنه لأبي نعيم احمد بن عبد الله الأصبهاني به الي ابي الحجاج بن خليل عن خليل بن بدار الزاهد عن ابي علي الحسن بن احمد الحداد عنه. مسند ابي هريرة لأبي القاسم سليمان بن احمد الطبراني به الي الضياء المقدسي عن ابي جعفر محمد بن احمد الصيدلاني عن فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية عن ابي بكرمحمد بن عبد الله بن ريدة به. مسنده لأبي اسحاق اسماعيل بن اسحاق القاضي به الي ابي طاهر السلفي عن احمد بن علي الطريثيثي عن الحسن بن احمد بن شاذان عن ابي سهل احمد بن عبد الله القطان عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 356

مسنده لأبي بكر احمد بن علي المروزي به الي الحافظ عن ابي هريرة الذهبي عن القاسم بن مظفر الدمشقي عن التاج محمد بن ابي جعفر القرطبي عن اسماعيل بن علي الجتروي عن علي بن محمد السلمي عن علي بن ابي العلاء الزاهد عن عبد الرحمن بن عثمان ابي نصر عن محمد بن القسم بن معروف عنه مسنده لأبي العباس احمد بن محمد البرقي به الي زينب الكمالية عن احمد بن الفرج الزاهد عن ابي الفتح بن البطي عن محمد بن خيرون عن احمد بن عبد الله القطان عنه. مسنده لأبي اسحاق ابراهيم بن حرب العسكري به الي الضياء المقدسي عن ابي جعفر محمد بن احمد الصيدلاني عن ابي علي الحداد عن ابي نعيم الأصبهاني عن احمد بن سهد بن عمر عنه. مسند ابي سعيد الخدري – رضي الله عنه – لأبي عمرو احمد بن حازم بن ابي زرارة به الي ابي طاهر السلفي عن ابي الفتح احمد بن محمد الحداد عن ابي بكر محمد بن جرير الدمشقي عن محمد بن علي بن دحيم عنه. مسند عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنه – لمحدث بغداد ابي خيثمة زهير بن حرب النسائي به الي البرهان التنوخي عن عبد الرحمن بن عبد الولي اليلداني عن يحيي بن اسعد بن بوش عن عبد القادر بن يوسف اليوسفي عن ابي بكر محمد بن ابي القاسم بن بشران عن ابي الحسن علي بن المظفر الحافظ عن احمد بن الحسن الصوف عنه. مسند عبد الله بن عباس لأبي محمد دعلج بن احمد السجستاني به الي ابي طاهر السلفي عن ابي البركات محمد بن عبد الله بن يحيي عن عبد الملك بن محمد بن بشران عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 357

مسند انس بن مالك من حديث حميد الطويل خاصة في اربعة اجزاء لأبي بكر القاسم بن زكريا المطرز به الي الحافظ عن فرج بن عبد الله الحافظي عن عبد الله بن الحسن مولاي عن ابي بكر بن علي بن ثابت عن يحيي بن اسعد بن بوش عن عبد القادر بن يوسف اليوسفي عن الحسن بن علي الجوهري عن عبد العزيز بن جعفر الحرفي عنه. مسنده لأبي جعفر محمد بن الحسين الحنيني به الي السلفي عن ابي البقاء المعمر بن محمد الحبال عن جناح بن يزيد بن جناح عن ابي جعفر محمد بن علي بن دحيم عنه مسنده لأبي نصر عبد الوهاب بن عبد الله المزي به الي الحافظ عن ابي هريرة الذهبي عن محمد بن عبد الوهاب بن فارس عن ابي محمد عبد العزيز بن عبد السلام عن بركات بن ابراهيم الخشوعي عن هبة الله بن احمد الأكفاني عن الحسين بن احمد المالكي عنه. مسنده لأبي بكر احمد بن سليمان النجاد به الي العز ابن جماعة عن سليمان بن حمزة عن محمد بن عماد الحراني عن يحيي بن علي بن خطاب عن محمد بن عبد السلام الأنصاري عن الحسين بن احمد بن شاذان عنه. مسند اسامة بن زيد لأبي الحسن علي بن معروف الزاهد به الي ابي الحسن بن المقير عن محمد بن ناصر السلامي عن علي بن عقيل الحنبلي عن محمد بن الحسين بن الفراء عنه. مسند عبيدة بن ابي رابطة الكوفي جمع ابي نعيم الأصبهاني به الي التنوخي عن القاسم بن مظفر الدمشقي عن التاج محمد بن ابي جعفر القرطبي عن يحيي بن محمود الثقفي عن ابي علي الحداد عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 358

مسند داود بن يزيد الأودي وداود بن عبد الله الأودي له ايضا به الي الفخر ابن البخاري عن ابي جعفر الصيدلاني عن ابي علي الحداد عنه مسند حديث ابن جريح لأبي عبد الله بن الربيع الجيزي في اربعة اجزاء به الس السلفي عن ابي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن حاتم عن حاتم بن محمد الطرابلسي عن احمد بن ابراهيم بن فراس عنه. مسند رقبة بن مصقلة لأبي القاسم سليمان بن احمد الطبراني به الي الحافظ عن فاطمة بنت المنجا عن التقي سليمان بن حمزة عن محمد بن عبد الواحد المديني عن علي بن الفضل بن عبد الرزاق عن جد ابيه احمد بن عبد الرحمن بن ابي علي الهمداني عن جده عن مؤلفه مسند محمد بن جحادة له به الي الضياء المقدسي عن ابي جعفرالصيدلاني عن ابي علي الحداد عن ابي علي الحداد عن ابي نعيم الأصبهاني عنه. مسنده لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي به الي الحافظ عن فرج بن عبد الله الحافظي عن عبد الرحمن بن محمد بن اسماعيل المقدسي عن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسي عن عبد الرحمن بن محمد الحرفي عن علي بن احمد بن قيس عن ابي نصر محمد بن احمد بن طلاب عن محمد بن احمد بن ابي الحديد عنه. مسند عائشة – رضي الله عنها – لأبي بكر عبد الله بن ابي داود سليمان بن الأشعث السجستاني كان بعض من عاصره يتكلم فيه بما لم يثبت ولا التفات الي ذلك ولا الي قول ابيه انه كذاب ذكره السبكي في طبقات الشافعية

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 359

تبعا للعبادي وهو حنبلي فيما احسب قاله الشمس ابن طولون به الي الفخر ابن البخاري عن ابن طبرزد عن ابي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري عن محمد بن الحسين بن الفراء عن عبيد الله بن محمد بن جنابة عنه. مسندها لأبي بكر احمد بن علي المروزي به الي ابي طاهر السلفي عن مرشد بن يحيي المديني عن علي بن محمد الفارسي عن عبد الله بن محمد بن الناصح عنه. مسندها لأبي محمد يحيي بن محمد بن صاعد به الي الفخر ابن البخاري عن ابن طبرزد عن يحيي بن علي بن الطراح عن احمد بن محمد بن النقور عن احمد بن محمد بن الجندي عنه. مسند معاذة العدوية عن عائشة لأبي القاسم البغوي به الي الشهاب الحجار عن ابي المنجا عن محمد بن محمد بن اللحاس عن ابي القاسم علي بن احمد البسري عن محمد بن محمد بن عبد الله بن اخي ميمي عن البغوي. مسند ام سلمة – رضي الله عنها – له به ابن البخاري عن ابن طبرزد عن عبيد الله بن محمد البيضاوي عن ابي جعفر محمد بن احمد بن المسلمة عن محمد بن عبد الرحمن المخلص عن البغوي. مسند فاطمة الزهراء – رضي الله عنها – لأبي حفص عمر بن احمد بن شاهين بهذا الي ابن طبرزد عن محمد بن عبد الله القزاز عن علي بن المهتدي بالله عنه. مسند الصحابة الذين نزلوا مصر لأبي عبد الله محمد بن الربيع الجيزي به الي ابي الحجاج المزي عن عبد العظيم بن عبد القوي المنذري عن بركات بن ابراهيم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 360

الدمشقي عن مرشد بن يحيي المديني عن علي بن الحسين الخولاني عن محمد بن الحسن الدقاق عنه. مسند الذرية الطاهرة لأبي بشر محمد بن احمد الدولابي به الي عائشة المسندة عن ابي نصر محمد بن محمد الشيرازي عن ابي الحسن بن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر السلامي عن ابي طاهر محمد بن احمد بن الصقر عن احمد بن عبد الواحد بن نظيف عن الحسن بن رشيق العسكري عنه. مسند عبد الله بن ابي اوفي الملحق بكتاب الشهادات المتقدم في حرف الشين لأبي محمد يحيي بن محمد بن صاعد به الي الفخر ابن البخاري عن ابي الفرج بن الجوزي عن علي بن عبد الله بن الزعفراني عن ابي الغنائم عبد الصمد بن علي بن المأمون عن ابي القاسم عبد الله بن محمد البزار عنه مسند عمر بن عبد العزيز لأبي بكر محمد بن محمد الباغندي به الي الفخر عن ابن طبرزد عن ابي الفتح بن البطي عن الحسن بن علي الجوهري عن محمد بن المظفر بن موسي عنه. مسند حديث مالك – رضي الله عنه – لأبي القاسم الغافقي تقدم في الموطأ. مسند حديثه لأبي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسابي به الي ابي طاهر السلفي عن موسي بن ابي تليد عن ابي عمر بن عبد البر عن عبد الرحمن بن يحيي الواعظ عن الحسن بن الخضر الأسيوطي عنه. مسند ابي يونس الفوي جمع ابي نعيم الأصبهاني به الي ابي القاسم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 361

عبد الرحمن بن مكي عن الفضل بن علي الحنفي عنه. مسند ابي عبد الله محمد بن يحيي العدني به الي الفخر ابن البخاري عن هشام بن عبد الرحيم بن الأخوة عن ابي الفرج سعيد بن ابي الرجال الزاهد عن احمد بن محمد بن النعمان عن ابي بكر محمد بن ابراهيم بن المقري عن اسحاق بن احمد الخزاعي عنه. مسند ابي العباس محمد بن اسحاق السراج وهو مرتب علي الأبواب ولم يوجد منه الا الطهارة وما معها في اربعة عشر جزءا به الي البرهان التنوخي عن عبد الحميد بن سليمان عن الحسن بن محمد البكري عن زينب بنت عبد الرحمن الشغري عن عبد المنعم بن عبد الكريم القشيري عن ابي القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري عن احمد بن محمد الخفاف عنه. مسند ابي زكريا يحيي بن عبد الحميد الحمامي به الي العز ابن جماعة عن سليمان بن حمزة عن عيسي بن عبد العزيز اللخمي عن عبد الكريم بن محمد السمعاني عن ابراهيم بن احمد بن عطا عن محمد بن احمد بن علي عن ابي الفضل محمد بن عبد الله العاصمي عن محمد بن عبد الله الترمذي عن القسم بن عباد الترمذي عنه. مسند ابي عبد الله محمد بن سنجر الجرجاني نزيل مصر به الي ابي طاهر السلفي عن موسي بن ابي تليد الزاهد عن ابي عمر يوسف بن عبد البر عن عبد الله بن محمد الزاهد عن عبد الله بن مسرور الواعظ عن عيسي بن مسكين بن عيسي عنه. مسند ابي العباس احمد بن منيع نزيل بغداد به الي الضياء محمد بن عبد الواحد عن محمد بن الفاخر الواعظ عن سعيد بن ابي الرجا عن عبد الواحد بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 362

احمد البقال عن ابي عبد الله بن يعقوب بن اسحاق عن جده عنه. مسند ابي بكر محمد بن هارون الروياني به الي الضياء المقدسي عن زاهر بن ابي طاهر الثقفي عن الحسن بن عبد الملك الخلال عن ابي الفضل عبد الرحمن بن احمد الرازي عن جعفر بن عبد الله بن فتاكي عنه. مسند ابي محمد حمزة بن حبيب الزيات به الي ابي الحجاج بن خليل عن مسعود بن منصور الحمال وخليل بن البدرالزاهد عن ابي علي الحداد عن ابي نعيم الأصبهاني عن ابي القاسم الطبراني عنه مسند ابي زكريا يحيي بن معين الحافظ به الي ابي طاهر السلفي عن محمد بن احمد الرازي عن علي بن محمد الفارسي عن ابي احمد عبد الله بن محمد المفسر عن ابي بكر احمد بن علي المروزي عنه. مسند ابي محمد موسي بن جعفر الكاظم به الي السلفي عن ابي بكر محمد بن علي الطريثيثي عن الحسن بن شجاع الصوفي عن ابي بكر محمد بن عبد الله ابن عبدوية عن محمد بن خلف المروزي عن موسي بن ابراهيم المروزي عنه. مسند ابي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي به الي الشهاب الحجار عن عبد اللطيف بن محمد القبيطي عن احمد بن عبد الغني بن ابي حنيفة عن ابي منصور محمد بن احمد الخياط الحنبلي عن عبد الغافر بن محمد المؤدب عن ابي علي محمد بن احمد الصواف عن بشر بن موسي الأسدي عنه. مسند ابي محمد الحرث بن محمد بن ابي اسامة به الي ابي الحجاج بن خليل عن خليل بن ابي الرجا الداراني عن ابي علي الحداد عن ابي نعيم الأصبهاني،

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 363

عن ابي بكر احمد بن يوسف بن خلاد عنه مسند ابي بكر بن ابي شيبة به الي ابي الحسن بن المقير عن ابي الفضل محمد بن ناصر عن عبد الرحمن بن منده عن ابي بكر احمد بن علي الأصبهاني عن محمد بن احمد بن حمدان عن الحسن بن سفيان الزاهد عنه مسند ابي عبد الله محمد بن هشام السدوسي به الي السلفي عن علي بن ابي الفضل الزاهد عن عبد العزيز بن الحسن الغساني عن عبد الكريم بن احمد الصواف عن ابي القاسم الحسين بن محمد عرف بمأمون عنه. مسند ابي احمد بقي بن مخلد الأندلسي به الي السلفي عن موسي بن ابي تليد المغربي عن ابي عمر بن عبد البر عن احمد بن عبد الله بن علي الباجي عن ابيه عن عبد الله بن يونس القيري عنه. مسند ابي العباس الحسن بن سفيان النسوي به الي ابي الحسن بن المقير عن محمد بن ناصر عن عبد الرحمن بن منده عن احمد بن علي اليزدي عن ابي القاسم عبد الله بن محمد بن يعقوب عنه. مسند ابي محمد المعافا بن عمران الموصلي به الي عائشة المسندة عن ابي نصر محمد بن محمد بن الشيرازي عن علي بن الأثير الجزري عن سعيد بن محمد بن مكارم عن نصر بن علي بن صفوان عن علي بن ابراهيم الخطيب عن هبة الله بن ابراهيم الزاهد عن علي بن عبد الله بن طرف عن زيد بن عبد العزيز بن حيان عن محمد بن عبد الله الموصلي عنه. مسند الشهاب في المواعظ والآداب لأبي عبد الله محمد بن سلامة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 364

القضاعي به الي الحافظ عن عبد الله بن عمر الأزهري عن عائشة ابنة علي الصنهاجية عن المعين احمد بن علي الدمشقي عن هبة الله بن علي البوصيري عن محمد بن بركات النحوي عنه. وقد مر كتاب الشهاب له في حرف الشين. مسند الفردوس لأبي محمد الديلمي به الفخر ابن البخاري عن ابي احمد بن سكينة عن ابي محمد بن الخشاب عنه. مسند الأوزاعي لأبي الحسن بن جوصا به الي السلفي عن علي بن الحسن السلمي عن علي بن الفضل بن الفرات عن عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد عن ابن جوصا. مسند احاديث المصافحة لأبي بكر احمد بن محمد البرقاني وهو منتزع من مستخرجه علي الصحيحين به السلفي عن محمد بن عبد السلام الأنصاري عنه. مسند المغاربة لأبي يعلي احمد بن علي الموصلي به الي ابي الحجاج المزي عن محمد بن اسعد الحرستاني عن عبد الرحيم بن ابي علي الحداد عن ابي الفضل محمد بن عبد الله السهروردي عن جده علي بن احمد بن طوق عن ابيه عن ابي القاسم نصر بن احمد المرحبي عنه مسند الوحدان لأبي محمد عبد الله بن محمد بن زاجية به الي ابي الحجاج المزي عن محمد بن اسماعيل بن الأنماطي عن عبد الصمد بن محمد الحرستاني عن محمد بن الفضل الفراوي عن عمر بن احمد بن مسرور عن بشر بن احمد الإسفراييني عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 365

مسند الشعراء لأبي بكر محمد بن مردوية الزاهد به الي الحافظ عن ابي الحسن بن ابي المجد عن سليمان بن حمزة عن كريمة بنت عبد الوهاب المروزية عن محمد بن علي الباغبان عن سليمان بن ابراهيم الأصبهاني عنه مسند الشاميين لأبي القاسم سليمان بن احمد الطبراني به الي ابي الحسن بن المقير عن الحسن بن احمد العطار عن ابي علي الحداد عن ابي نعيم الأصبهاني عنه. مسند المقلين من الأمراء والسلاطين لأبي القاسم تمام بن محمد الرازي به الي ابي الحجاج بن خليل عن ابي طاهر بركات بن ابراهيم الخشوعي عن هبة الله بن محمد الأكفاني عن عبد الله بن عمر الكناني عنه. مسند المقلين من الصحابة لأبي بكر احمد بن سلمان النجاد به الي ابي الحجاج المزي عن عائشة ابنة محمد بن المسلم عن محمد بن عبد الهادي المقدسي عن عبد الرزاق بن نصر الزاهد عن محمد بن عبد الله السلمي عن الحسن بن محمد الأهوازي عن عبد الله بن محمد الجباني عنه مسند المقلين لأبي محمد دعلج بن محمد بن دعلج به الي الحافظ عن ابي هريرة الذهبي عن ابي نصر محمد بن محمد بن الشيرازي عن اسماعيل بن الحسن بن باتكين عن ابي الفتح بن البطي عن حمزة بن محمد الزينبي عن علي بن محمد بن بشران عنه. مسند المقلين لأبي االحسن علي بن عبد الرحمن بن ابي السري به الي ابي طاهر السلفي عن ابي الغنائم محمد بن علي الكوفي عن محمد بن اسحاق بن فدوية عنه. مسانيد الخلفاء لأبي عبد الله ألبزاري به الي الحافظ علي ابي الفرج الغزي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 366

عن علي بن اسماعيل بن قريش عن النجيب عبد اللطيف الحراني عن ابي السعود احمد بن علي عن منصور بن محمد الواعظ عن محمد بن عبد الله الفرضي عن جعفر بن محمد الخلدي عنه. مسانيدهم رواية الحسن بن بدر وفيها من فوائده عن شيوخه ومن حديث دعبل وابي نوس به الي ابي الحسن بن المقير عن سعيد بن احمد بن البناء عن ابي نصر محمد بن محمد الزينبي عن علي بن محمد الحمامي عن الحسن بن بدر مسانيد فراس بن يحيي لأبي نعيم الأصبهاني به الي الشهاب الحجار عن الخليل بن احمد الجوسقي عن ابي الفتح بن البطي عن ابي الفضل حمد بن احمد الحداد عنه. مسانيد القراء له به الي ابي الحجاج بن خليل عن علي بن سعيد فاذشاه عن ابي علي الحسن بن احمد الحداد عنه. المستخرج علي صحيح البخاري لأبي نعيم ايضا به الي الفخر ابن البخاري عن ابي طاهر بركات بن ابراهيم الخشوعي عن ابي علي الحداد عنه المستخرج علي صحيح مسلم له ايضا به الي ابن خليل عن مسعود بن ابي منصور الحمال عن علي الحداد عنه. المستخرج علي سنن ابي داود تخريج قاسم بن اصبغ به الي ابي القاسم عبد الرحمن بن مكي عن ابي القاسم خلف بن بشكوال عن عبد الرحمن بن محمد بن عتاب عن ابي عمر بن عبد البر عن عبد الوارث بن سفيان عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 367

المستخرج علي الإلزمات تخريج ابي ذر الهروي للأحاديث التي ذكر الداقطني ان الشيخين يلزمهما اخراجهما لثبوتها علي شروطهما وهي مرتبة علي المسانيد في مجلد لطيف به الي الحافظ عن احمد بن ابي بكر الفقيه عن عثمان بن محمد التوزي عن ابي بكر محمد بن يوسف بن مسدي عن ابي القاسم احمد بن يزيد بن بقي عن ابي محمد شريح بن محمد عن محمد بن احمد بن منظور عنه. مصنف حماد بن سلمة به الي ابي الحسن بن المقير عن محمد بن ناصر عن عبد الوهاب بن محمد بن منده عن عبد الله بن الصقر الزاهد عن علي بن احمد بن صالح عن يوسف بن عاصم عن ابراهيم بن الحجاج عن حماد بن سلمة. مصنف وكيع بن الجراح به الي ابي جعفر الهمداني عن ابي القاسم خلف بن بشكوال عن عبد الرحمن بن محمد بن عتاب عن ابيه عن عبد الرحمن ابن احمد التجيبي عن اسماعيل بن محبوب عن محمد بن وضاح عن موسي بن معاوية عن وكيع. مصنف ابي بكر بن ابي شيبة بهذا الي عبد الحمن بن عتاب عن ابي عمر بن عبد البرعن احمد بن عبد الله الباجي عن ابيه عن عبد الله بن يونس المقبرب عن تقي بن مخلد عنه. مصنف عبد الرزاق به الي ابن المقير عن محمد بن ناصر عن عبد الوهاب بن منده عن محمد بن عمر الكوكبي عن ابي القاسم الطبراني عن اسحاق بن ابراهيم الديري عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 368

المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن احمد الطبراني طبرية الشام وهو مرتب علي حروف المعجم في اسماء الصحابة ذكر بعضهم ان فيه ستين الف حديث به الي ابي الحجاج بن خليل عن محمد بن اسماعيل الطرسوسي عن محمود بن اسماعيل الصيرفي عن احمد بن محمد بن فاذشاه عنه. المعجم الأوسط فيه اسماء شيوخه واكثره من غرائب احاديثهم به الي ابي الحجاج بن خليل عن خليل بن ابي الرجا الزازاني عن ابي علي الحداد عن ابي نعيم الأصبهاني عنه المعجم الصغير له به الي الفخر ابن البخاري عن اسعد بن محمود العجلي عن فاطمة بنت عبد الله الجوزذانية عن محمد بن احمد بن ابي نزار عن ابي بكر محمد بن عبد الله بن ريدة عنه. المعجم الكبير للشمس محمد بن احمد الذهبي تخريجه لنفسه به الي عائشة عنه. وكذا المعجم اللطيف تخريجه ايضا معجم شيوخ ابي بكر احمد بن ابراهيم الجرجاني جمعه به الي السلفي عن ابي المعالي ثابت بن بندار عن ابي بكر احمد بن محمد البرقاني عنه معجم ابي الحسن عبد الباقي بن قانع البغدادي كان من اهل الحفظ لكن لينوه قال الدارقطني كان يخطئ ويصر علي الخطأ به الي السلفي عن علي بن محمد العلاف عن علي بن احمد الحمامي عنه. معجم ابي بكر محمد بن ابراهيم بن المقري به الي ابي الحجاج بن خليل عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 369

المؤيد بن عبد الرحيم بن الاخوة عن سعيد بن ابي الرجا الصيرفي عن ابي الفتح منصور بن الحسن بن القاسم عنه معجم ابي يعلي احمد بن علي الموصلي به الي الحافظ عن ابي يعلي معين بن عثمان نزيل دمشق عن عبد الرحمن بن عبد الحليم بن تيمية عن يحيي بن ابي منصور الصيرفي عن علي بن محمد الموصلي عن محمد بن عبد الملك بن خيرون عن الحسن بن علي الجوهري عن محمد بن النضر النحاس عنه معجم ابي سعيد احمد بن محمد الأعرابي به الي ابن المقير عن محمد بن ناصر عن علي بن الحسن الخلعي عن عبد الرحمن بن عمر بن النحاس عنه. معجم ابي الحسين محمد بن احمد بن جميع تخريج ابي محمد خلف بن محمد الواسطي به الي العز ابن جماعة عن عمر بن عبد المنعم بن القواس عن عبد الصمد بن محمد الحرستاني عن علي بن المسلم السلمي عن الحسين بن احمد بن طلاب عنه. معجم ابي الحجاج يوسف بن خليل الحافظ الدمشقي به اليه معجم البرهان التنوخي به اليه معجم ابي النون يونس بن ابراهيم الدبوسي تخريج ابي الحسين احمد بن ايبك الحسامي به الي المخرج له معجم التقي ابي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي تخريج ابي الحسين بن ايبك به الي الحافظ عن سارة ابنة المخرج له عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 370

معجم التقي سليمان بن حمزة بن ابي عمر تخريج ابي عبد الله الذهبي ويقال له المعجم العلي به الي الحافظ عن فاطمة بنت المنجا عن المخرج له معجم ابي بكر محمد بن ابراهيم المقدسي به الي الحافظ عن عبد الله بن عمر الأزهري عن البدر محمد بن احمد الفارقي عنه. معجم الحاكم ابي عبد الله محمد بن عبد الله الضبي به الي الحافظ عن بن ابي المجد عن ابي بكر بن شرف الدمشقي عن محمد بن الحافظ عبد الغني عن عبد المعز بن محمد الهروي عن تميم بن ابي سعيد الجرجاني عن ابي بكر ااحمد بن الحسين البيهقي عنه. معجم النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني تخريج ابي العباس احمد بن محمد الظاهري الحنفي به الي محمد بن ابي الصدق العدوي عن فاطمة بنت خليل الكنانية عن ابي الفتح محمد بن محمد الميدومي عن المخرج له معجم الفخر علي بن احمد بن البخاري عن شيوخه المجيزين له والمسمعين تخريج ابي العباس المذكور به الي الفخر معجم ابي الفتح محمد بن الزين ابي بكر المراغي تخريج النجم محمد المدعو عمر بن محمد بن فهد المسمي بالفتح الرباني بمعجم الشيخ ابي الفتح العثماني به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عنه. معجم مشايخ ابي علي الحسن بن احمد الحداد به الي ابي الحجاج بن خليل عن مسعود بن ابي منصور الخياط عنه. معجم الصحابة لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي به الي ابي طاهر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 371

السلفي عن محمد بن احمد الرازي عن ابي الفضل محمد بن احمد السعدي عن عبيد الله بن عبد الله العكبري عنه معجم السفر لأبي طاهر احمد بن محمد السلفي به اليه المعجم المحبر لأبي سعد عبد الكريم بن السمعاني الحافظ به الي الحافظ عن ابي الحسن بن ابي المجد عن ابي الفضل محمد بن ابي طاهر المقدسي عن عيسي بن عبد العزيز اللخمي عنه. المعجم المترجم للزكي عبد العظيم بن عبد القوي المنزري به الي البرهان التنوخي عن اسحاق بن الوزيري الزاهد عنه. المعجم المحكم للرشيد ابي الحسن يحيي بن علي العطار به الي الحافظ عن عبد الرحمن بن احمد الغزي عن علي بن اسماعيل بن قريش عنه مشيخة ابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي تخريجه لنفسه ويضرب به المثل في الوعظ وحكي ان مجلسه يقدر بمائة الف ذكره ابن طولون فليتأمل به الي الفخر ابن البخاري عنه. مشيخة ابي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري قاضي المارستان الصغري تخريج ابي سعد بن السمعاني به الي الفخر عن ابن طبرزد عن المخرجه له. مشيخته الكبري به الي ابي الحجاج المزي عن عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني عن ضياء بن ابي القاسم بن الخر يف عنه مشيخة ابي المحاسن فضل الله بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الجيلي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 372

تخريج والده به الي زينب الكمالية عن المخرجة له مشيخة ابي طالب محمد بن علي المشاري به الي ابن البخاري عن ابن طبرزد عن ابي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري عنه مشيخة ابي العباس احمد بن الدائم المقدسي الحنبلي كان حسن الخط سريعه كتب في ليله كتاب الخرقي في فقه مذهبه كما وقع للبدر العيني انه كتب مختصر القدوري في ليلة به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن خديجة بنت علي بن ابي عمر عن محمد بين اسماعيل بن الخباز عنه مشيخته تخريج ابي الفداء اسماعيل بن ابراهيم بن الخباز به الي الاستاذ ابن الجزري عن محمد بن اسماعيل بن الخباز عن المخرجة له. مشيخته تخريج ابي العباس احمد بن الظاهري الحنفي في خمسة اجزاء به الي الحافظ عن ابي الفرج الغزي عن علي بن رزق الله النابلسي عن المخرجة له مشيخة ابي بكر بن احمد بن عبد الدائم تخريج ابي محمد القاسم بن محمد البرزالي به الي التنوخي عن المخرجة له وكذا بهذا السند ومشيخة ابي عبد الله محمد بن ابي بكر بن النحاس ومشيخة ابي الفداء اسماعيل بن يوسف القيسي مشخية ابي علي الحسن بن احمد بن شاذان الصغري به الي زينب الكمالية عن محمد بن عبد الكريم السدي عن عبد الحق بن عبد الخاق بن يوسف عن محمد بن عبد الملك الأسدي عنه مشيخته الكبري به الي زينب عن يحيي بن ابي السعود بن القميرة عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 373

شهدة بنت احمد عن محمد بن الحسن الباقلاني عنه. مشيخة ابي يوسف يعقوب بن سفيان النسوي في ستة اجزاء مرتبة علي البلاد به الي الشهاب الحجار عن ابي المنجا اللتي عن عمر بن عبد الله الحربي عن محمد بن محمد العطار عن الحسن بن احمد بن شاذان عن عبد الله بن جعفر بن درستويه عنه. مشيخة التقي ابي الخير صالح بن مختار الأشنهي تخريج ابي العباس احمد بن ايبك الدمياطي به الي الحافظ عن عبد الله بن عمر الأزهري عن المخرجة له. مشيخة ابي محمد الحسن بن علي الجوهري الكبري به الي الفخر ابن البخاري عن ابن طبرزد عن احمد بن الحسن بن البنا عنه وكذا مشيخة الصغري. مشيخة ابي الحسن محمد بن علي بن المهتدي بالله الكبري به الي الحافظ عن احمد بن الحسن الزينبي عن محمد بن احمد الفارقي عن ابي بكر محمد بن ابراهيم المقدسي عن داود بن احمد بن ملاعب عن محمد بن عمر الأرموي عنه. مشيخة ابي عبد الله محمد بن احمد الرازي تخريج ابي طاهر السلفي به الي الفخر عن بركات بن ابراهيم الخشوعي عنه. مشيخة ابي بكر وجيه بن طاهر الشحامي به الي زينب بنت الكمال عن عبد الخالق بن انجب بن المعمر عنه. مشيخة ابي محمد مسعود بن الحسن الثقفي به الي زينب عن عجيبة الباقذازية عنه وكذا بهذا السند: مشيخة ابي الخير محمد بن احمد الباغيان.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 374

مشيخة ابي منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز به الي الفخر عن ابن طبرزد عنه وكذا بهذا السند: مشيخة ابي غالب بن البنا تخريج ابي القاسم ابن عساكر. مشيخة ابي بكر عبد الله بن محمد بن النقور به الي البرهان التنوخي عن ابي بكر بن احمد بن عبد الدائم عن محمد بن ابراهيم الإربلي عنه. مشيخة ابي الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب به الي الحافظ عن ابي العباس بن الحسن السويداوي عن احمد بن علي المستولي عن النجيب الحراني عنه. مشيخة ابي اليمن زيد بن ابي الحسن الكندي به الي الفخر عنه. وكذا مشيخة ابن طبرزد تخريج محمد بن يحيي الواسطي. مشيخة القاضي ابي المعالي محمد بن ابراهيم السلمي تخريج الشهاب بن حجي عن سبعة عشر شيخا به الي ابي الفتح محمد بن محمد المزي عن الشهاب احمد بن الفخر عثمان المصري عن المخرجة له. مشيخة ابي نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازي تخريج النجيب نصر الله بن ابي العز الصفار بهذا الي المصري عن ابي العباس السويداوي عن البدر محمد بن احمد بن محمد الظاهري عن والده عن المخرجة له. مشيخة الوجيه محمد بن عبد الرحمن الأزدي عرف بابن الدهان تخريج الوجيه منصور بن سليم الاسكندراني بهذا الي السويداوي عن ابي حيان عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 375

مشيخة علم الدين ابي الحسن محمد بن الحسين بن رشيق تخريج ابي محمد عبد الغفار بن محمد السعدي بهذا الي المصري عن ابي المعالي عبد الله بن عمر الحلاوي عن احمد بن ابي بكر الزبيري عن المخرجة له. مشيخة القاضي ابي الربيع سليمان بن عمر الأذرعي تخريج قاسم بن محمد البرزاني بهذا الي المصري والي الحافظ وهما عن ابي الفرج الغزي عن المخرجة له. مشيخة النور علي بن عمر الواني تخريج الشهاب احمد بن ايبك بهذا اليهما عن محمد بن احمد المهدوي عن المخرجة له. مشيخة فتح الدين ابي النون يونس بن ابراهيم الدبوسي تخريج ابي العباس احمد بن ايبك به اليه. مشيخة ابي العباس احمد بن الجزري تخريج العزابي القسم احمد بن محمد الحسيني به الي البرهان التنوخي عنه. مشيخة البدر محمد بن ابراهيم بن جماعة به الي والده العز عنه. مشيخة ابي الحسين محمد بن احمد حسنون به الي ابي الحجاج المزي عن عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني عن ضياء بن ابي القاسم بن الخريف عن ابي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري عنه. مشيخة ابي الحسن المظفر بن الحسن بن السبط به الي الضياء المقدسي عن هبة الله بن الحسن بن المظفر عن ابيه صاحبها. مشيخة ابي الغنائم محمد بن علي النرسي به الي ابي طاهر السلفي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 376

مشيخة ابي طاهر محمد بن احمد بن ابي الصقر به الي ابي الحسن بن المقير عن ابي بكر بن الزعفراني عنه. مشيخة ابي محمد سعيد بن ابي الرجاء الرازاني به الي الزين العراقي عن محمد بن ابي الفتح القلاسي عن مؤسسة بنت الملك العادل عن المؤيد بن عبد الرحيم الزاهد عنه. مشيخة ابي الحسن محمد بن الخل الواعظ به الي الشهاب الحجار عن ابي بكر محمد بن احمد القطيعي عنه. مشيخة ابي الفتح محمد بن احمد بن المنداي به الي الحافظ عن عبد الله بن عمر الأزهري عن محمد بن احمد الفارقي عن عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني عنه. مشيخة يوسف بن الخفاف بهذا الي الأزهري عن التقي محمد بن محمد الطلحي عنه. مشيخة الضياء ابي احمد عبد الوهاب بن علي بن سكينة تخريج ابن النجاد في ثمانية اجزاء به الي الحافظ عن احمد بن الحسن المقدسي عن محمد بن احمد الفارقي عن محمد بن عبد المنعم بن الخيمي عنه. مشيخة ابي القاسم عبد الصمد بن محمد الحرستاني به الي الحافظ عن عبد الله بن عمر الأزهري عن محمد بن احمد الفارقي عن محمد بن ابراهيم المقدسي عنه. مشيخة ابي المنجا عبد الله بن عمر بن اللتي به الي الشهاب الحجار عنه مشيخة البهاء بن شداد القاضي به الي عائشة عن ابي نصر محمد بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 377

محمد بن الشيرازي عنه. وكذا: مشيخة الشهاب عمر بن محمد السهروردي. مشيخة صائن الدين ابي الحسن محمد بن الأنجب النعال تخريج الرشيد ابي بكر بن الزكي المنذري به الي البرهان التنوخي عن احمد بن ابي بكر الأرموي القرافي عن المخرجة له. مشيخة ابي تمام علي بن ابي الفخار البغدادي به الي الحافظ عن ابي هريرة بن محمد الذهبي عن عبد الرحمن بن محمد البجدي عنه. مشيخة البهاء ابي الحسن علي بن هبة الله بن بنت الجميزي تخريج الرشيد يحيي بن عبد الله العطار به الي الأستاذ ابن الجزري عن محمود بن خليفة المنبجي عن محمد بن ابي بكر بن طارق عنه. مشيخة الرشيد بن مسلمة الأموي به الي الحافظ عن ابي الحسن بن ابي المجد عن عبد الرحيم بن يحيي بن الفرج عن عمه احمد بن الفرج الزاهد عنه. مشيخة ابي الحسين علي بن ابي طاهر بن امين الدولة به الي الحافظ عن احمد بن ابي بكر بن العز عن عبد القادر بن محمد الصعبي عنه. مشيخة النجيب ابي الدرلؤلؤ بن عبد الله الضرير به الي الحافظ عن عبد الله بن عمر الأزهري عن محمد بن غالي الدمياطي عنه. مشيخة ابي عبد الله محمد بن محمد بن رمضان بن الوزان تخريج الكمال محمد بن علي الصابوني به الي ابي البقاء محمد بن العماد عن عبد الرحمن بن يوسف الطحان عن محمد بن عبد الله الصامت عن احمد بن الزكي الموصلي عنه. مشيخة الفخر ابي الحسن علي بن احمد المقدسي الصالحي ابن البخاري،

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 378

تخريج ابي العباس احمد بن محمد الظاهري ومشيخته تخريج ابي الحسن علي بن بلبان المقدسي به اليه. مشيخة ابي عبد الله محمد بن ابراهيم البياني تخريج الزين العراقي به الي الشمس بن طولون عن يوسف بن حسن بن عبد الهادي عن محمد بن محمد الخيضري عن ابي ذر عبد الرحمن بن محمد الزركشي عن المخرجة له. مشيخة التقي ابي بكر بن محمد القرقشندي تخريج الزين عبد الكريم ابن اخيه به الي الشمس ابن طولون عن الكمال محمد بن العز الدمشقي عنه. مشيخة ابي محمد عيسي بن عبد الرحمن المطعم الدلال تخريج تخريج الحافظ الذهبي به الي البرهان التنوخي عنه. مشيخة العماد محمد بن اسماعيل بن ابي الفتح خطيب مردا الحنبلي تخريج الضياء المقدسي به الي زينب الكمالية عن المخرجة له. مشيخة ابي محمد عبد الهادي بن عبد الكريم القيسي تخريج ابي القاسم عبيد بن محمد الأسعردي به الي التنوخي عن ابي نعيم احمد بن عبيد الأسعردي عن المخرجة له. مشيخة النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني الكبري تخريج احمد بن محمد الظاهري في اربعة عشر جزءا به الي الحافظ عن عبد الطيف بن محمد الحلبي عن ابي الفتح الميدومي عنه. مشيخته الصغري تخريج ابي القسم احمد بن محمد الحسني في خمسة اجزاء به الي ابي البقاء محمد بن العماد عن فاطمة بنت خليل عن ابي الفتح الميدومي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 379

مشيخة ابي العز عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني تخريج ابي العباس الظاهري في ثلاثة مجلدات به الي الحافظ عن اسماعيل بن ابراهيم الحنفي عن محمد بن احمد بن صبح عن المخرجة له. مشيخة ابي ابراهيم اسحاق بن محمود البروجردي تخريج الرشيد ابي بكر بن الزكي المنذري به الي الحافظ عن ابي العباس السويداوي عن محمد بن غالي الدمياطي عن المخرجة له. مشيخة الصفي خليل بن المراغي الزاهد تخريج ابي محمد مسعود بن الحسن الحارئي به الي الحافظ عن السويداوي عن محمد بن احمد الفارقي عن المخرجة له مشيخة ابي القاسم بن مظفر بن عساكر به الي الحافظ عن فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي عنه. مشيخة العفيف اسحاق بن يحيي الآمدي به الي الحافظ عن خديجة بنت ابراهيم بن سلطان عنه. مشيخة ابي زكريا يحيي بن محمد بن سعد تخريج الحافظ الذهبي به الي الحافظ عن ابي هريرة الذهبي عن المخرجة له مشيخة ابي بكر محمد بن عنبر الزاهد وابي بكر بن محمد بن الرضي وام محمد زينب ابنة الكمال المقدسي وحبيبة بنت الزين في الذين اشتركوا في الرواية عنهم وعدتهم اثنان وعشرون شيخا به الي الحافظ عن ام محمد اسية بنت محمد بن حسان عنهم. مشيخة ابي المحاسن يوسف بن عمر الخثني به الي الحافظ عن ابراهيم بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 380

محمد ابن الشيخة عنه. مشيخة ابي محمد عبد الله بن الحسين بن ابي التائب به الي عائشة المسندة عنه. مشيخة الشرف عبد الله بن عبد الغني المقدسي تخريج ابي الحسن علي بن عمر الواني به الي التنوخي عن المخرجة له وكذا مشيخة القاضي ابي المعالي يحيي بن فضل الله الصالحي تخريج ابن ايبك. مشيخة المحب ابراهيم بن علي بن الخيمي به الي الحافظ عن عبد الله بن احمد الحلاوي عنه. مشيخة ابي عبد الله محمد بن يوسف الحوارني به الحافظ عن العماد ابي بكر بن ابراهيم عنه. وكذا مشيخة ابي بكر محمد بن ابي بكر بن طرخان تخريج ابي زكريا يحيي بن محمد بن سعد. مشيخة ابي المحاسن يوسف بن يحيي بن نجم بن الحنبلي به الي الحافظ عن الزين عبد الرحمن بن احمد بن ناظر الصاحبة عنه. وكذا يوري الحافظ مشيخة عبد القادر بن القريشية عن ابي اليسر احمد بن عبد الله بن الصائغ عنه. ومشيخة العز محمد بن العز ابراهيم بن ابي عمر عن احمد بن داود بن العطار عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 381

ومشيخة البهاء عبد الرحمن بن العز عمر المقدسي عن ابي بكر بن عبد الله بن عبد الهادي عنه. ومشيخة ابي محمد القاسم بن محمد البرزالي للزين حدثوه عن ابن طبرزد والكندي وحنبل به الي عائشة عنه؛ ومشيخة الصدر محمد بن محمد الميدومي تخريج ابي القاسم احمد بن محمد الحسيني عن الزين العراقي عنه. ومشيخة ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن الخباز عن محمد بن ابي بكر بن السراج عنه. ومشيخة ابي عبد الله القاري تخريج الزين العراقي عن المخرجة له ومشيخة ابي الحسن علي بن محمد بن ابي المجد تخريج الحافظ بنفسه عنه. ومشيخة العز عبد العزيز بن محمد الطيبي تخريج الحافظ ايضا عنه. ومشيخة الصدر محمد بن ابراهيم المناوي تخريج ابي زرعة احمد بن العراقي عن المخرجة له مشيخة العماد بن الكركي تخريج ابي زرعة ايضا عن المخرجة له ومشيخة المجد اسماعيل بن ابراهيم الحنفي تخريج الغرس خليل بن احمد الأقفهسي عن المخرجة له. ومشيخة القاسم بن علي البياني ثم الفاسي المالكي تخريج الغرس ايضا عن المخرجة له. مشيخة مسند حلب علاء الدين ابي سعيد سنقر بن عبد الله الأسدي عتيق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 382

القاضي عبد الله بن عبد الرحمن بن علوان تخريج عثمان بن بلبان المقاتلي به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن ابي الوفاء ابراهيم بن محمد الحلبي عن ابي الفضل محمد بن عبد الله الصوفي عن المخرجة له مشيخته الصغري تخريج الحافظ الذهبي به الي محمد بن ابي الصدق عن ابي الوفاء المذكور به. مشيخة ابي عبد الله محمد بن ابراهيم الإربلي تخريج ولي الدين محمد بن يوسف البرزالي بهذا الي ابي الوفاء عن عبد الله بن علي بن خطاب عن العز موسي بن علي الحسيني عن المخرجة له. مشيخة الشرف ابي بكر محمد بن الحسن السفاقسي المعروف بابن المقدسية تخريج ابي المظفر منصور بن سليم الهمداني بهذا الي ابن خطاب عن محمد بن يحيي السفاقسي عن ابن عم ابيه عن المخرجة له. مشيخة ابي الفرج عبد الرحمن بن ابي عمر المقدسي تخريج مسعود بن احمد الحارئي به الي البرهان التنوخي عن احمد بن السيف بن ابي عمر عن المخرجه له. مشيخة ابي بكر عبد الله بن الحسن بن محاسن بن النحاس به الي ابي البقاء محمد بن العماد عن ابي الوفاء ابراهيم بن محمد الحلبي عن جمال الدين ابراهيم بن محمد بن ابي جرادة عن الكمال محمد بن نصرالله بن النحاس عن المخرجة له. مشيخة الشمس محمد بن حامد المقدسي تخريج المحدث محمد بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 383

محمد القدوري بهذا الي ابي الوفاء عن المخرجة له. مشيخة ابي الفتح محمد بن عبد الباقي بن البطي تخريج ابي عبد الله ابن الشعار بهذا الي ابي الوفاء عن عثمان بن محمد الحراني عن البهاء ابراهيم بن عبد الرحمن المقدسي عن احمد بن المفرج الأموي عن المخرجة له. مشيخة ابي محمد يحيي بن علي بن الطراح به الي محمد بن ابي الصدق عن ابي الوفاء المذكور عن محمد بن احمد الصالحي عن علي بن احمد الصالحي عن عمر بن محمد الدارقزي عنه. مشيخة الكمال محمد بن عمر بن حبيب تخريج اخيه الشرف الحسين بن عمر به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن ابي الوفاء المذكور عن المخرجة له مشيخة الصلاح محمد بن احمد بن ابي عمر تخريج صدر الدين سليمان بن يوسف بهذا الي ابي الوفاء عن المخرجة له مشيخة ناصر الدين داود بن حمزة بن احمد تخريج المحب عبد الله بن احمد بن المحب بهذا الي ابي الوفاء عن ابي بكر محمد بن المخرج عن ابيه عن المخرجة له. مشيخة القاضي سليمان بن حمزة بن ابي عمر به الي العز ابن جماعة عنه. مشيخة ابي الوفاء ابراهيم بن محمد الحلبي تخريج النجم محمد المدعو عمر بن محمد بن فهد به الي ابي البقاء بن العماد عن المخرجة له. مشيخة الملك المعظم ابن السلطان صلاح الدين بن ايوب به الي الجلال السبوطي عن نشوان بنت عبد الله عن ابراهيم بن ابي بكر بن السلار عن الشرف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 384

عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عنه. مشيخة ابراهيم بن خليل الدمشقي تخريج ابي عبد الله بن رواحة به الي العز ابن جماعة عن ابي الفتح نصر بن سلمان المنبجي عن المخرجة له مشيخة محمد بن ابي العز بن مشرف الصالحي عن الجلال السيوطي عن رجب ابنة احمد المطيحي عن جدتها لأمها سارة بنت التقي السبكي عن والدها عنه. مشيخة ام عبد الله اسماء بنت المهراني الدمشقية تخريج القطب محمد بن محمد الخيضري به الي الشمس ابن طولون عن يوسف بن حسن بن عبد الهادي عن المخرجة لها. مشيخة ام محمد عائشة ابنة محمد بن عبد الهادي به اليها. مشيخة ام عبد الله زينب ابنة الكمال به اليها. مشيخة ست الكتبة شهدة ابنة احمد الكاتبة به الي الشهاب الحجار عن ابي الفضل عبد العزيز بن داود الزاهد عنها. مشيخة ام المساكين زينب ابنة العفيف عبد الله بن سد اليافعي المسماة بالفوائد الهاشمية تخريج النجم محمد المدعو عمر بن محمد بن فهد به الي محمد بن ابي الصدق العدوي عنها. مشيخة ام محمد امة الله بنت عبد الرحمن القرشي به الي الحافظ عن عبد الله بن عمر الحلاوي عن محمد بن غالي الدمياطي عنها. مشيخة ام محمد سيدة بنت موسي المارانية به الي الزين العراقي عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 385

محمد بن ابي الفتح القلانسي عنها. مشيخة ام محمد زينب ابنة يحيي بن عبد السلام به الي الحافظ عن العماد ابي بكر بن ابراهيم بن العز عنها. مشيخة ام محمد وجيهة بنت علي الاسكندرانية به الي الحافظ عن التاج عبد الوهاب بن محمد عنها. مشيخة ام محمد عائشة بنت محمد بن المسلم الحرانية به الي الحافظ عن عمر بن محمد البالسي عنها. مشيخة ام محمد زينب ابنة اسماعيل بن الخباز به الي الحافظ عن الفخر عثمان بن محمد الكركي عنها مشيخة ام الحسن فاطمة ابنة العز ابراهيم بن ابي عمر به الي الحافظ عن محمد بن ابراهيم الأرموي عنها. مشيخة ست الأهل بنت الطبري تخريج الغرس خليل بن احمد الأقفهسي به الي الحافظ عنها. المسلسل بالأولية مع الكلام عليه للسراج عمر بن علي الأنصاري الشهير بابن النحوي في البلاد اليمنية وبابن الملقن في غيرها. كان ابوه نحويا ومات ورباه عيسي الملقن فنسب لذلك تسلسل لنا عن شيخنا ابي عثمان الجزائري الي الحافظ عنه كذلك. المسلسل بالأولية تخريج حافظ الإسكندرية ابي طاهر احمد بن محمد السلفي لنفسه به اليه. المسلسل بالأولية تخريج الحافظ محمد بن احمد الذهبي لنفسه ويسمي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 386

العزب السلسل في الحديث المسلسل به الي الحافظ عن ابي هريرة عن ابيه المسلسل بالأولية للتقي ابي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي به الي الحافظ عن سارة بنت السبكي عن ابيها. المسلسل بالأولية لأبي القاسم اسماعيل بن احمد السمرقندي به الي الفخر ابن البخاري عن ابي حفص ابن طبرزد عنه. المسلسل بالأولية تخريج ابي زرعة الولي العراقي به الي الشمس ابن طولون عن محمد بن محمد الصوفي عنه. مسلسلات ابي القاسم اسماعيل بن محمد التيمي تزهو اماليه عن ثلاثة الاف مجلس وله تفسير في ثلاثين مجلدا واخر بالعجمي مجلدات وتفاسير غيرهما وكان يروي عن ابيه بالوجادة وشرع ابنه في شرح البخاري ومسلم ومات واتمهما ابوه واولها المسلسل بقص الأظفار في الخميس به الي الفخر ابن البخاري عن ابي القاسم عبد الصمد بن محمد الحرستاني عنه. مسلسلات ابي الحسن علي بن احمد الغرافي – بالغين لا بالقاف – به الي الحافظ عن المجد بن يعقوب الفيروزآبادي عن محمد بن ابي القاسم الفارقي عنه. مسلسلات ابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الديباجي كان السلفي يؤذيه ويرميه بالكذب وكان يقول كل بيني وبينه شئ في حل الا السلفي فبيني وبينه وقفة بين يدي الله به الي الشهاب الحجار عن جعفر بن علي بن هبة الله عنه. مسلسلات ابي بكر احمد بن علي الطريثيثي به الي العز ابن جماعة عن الشرف الدمياطي عن البهاء علي بن هبة الله ابن بنت الجميزي عن عبد الله بن محمد بن ابي عصرون عن الحسين بن نصر بن حسين عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 387

مسلسلات الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي به اليه مسلسلات الجمال ابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن عبد الله ابن الجزري به الي الفخر عنه. مسلسلات ابي محمد عبد الله بن محمد الإبراهيمي به الي الفخر عن ابي اليمن الكندي عن الحسين بن علي سبط ابي منصور الخياط عنه. مسلسلات ابي بكر محمد بن يوسف بن مسدي به الي الحافظ عن احمد بن ابي بكر بن العز عن الفخر عثمان بن محمد التوزي عنه. مسلسلات ابي بكر احمد بن ابراهيم بن شاذان به الي السلفي عن ابي الحسن المبارك بن عبد الجبار بن الطيوري عن عبد الكريم بن احمد المحاملي عنه. مسلسلات ابي نعيم احمد بن عبد الله الأصبهاني به الي ابي الحجاج بن خليل عن خليل بن بدر الراراني عن ابي علي الحداد عنه. مسلسلات ابي سعد اسماعيل بن علي السمان به الي السلفي عن ابي علي الحداد عنه. مسلسلات ابي بكر محمد بن عبد الله بن العربي بما مر في مسلسلات ابن مسدي اليه عن محمد بن الحسن الغرناطي مسلسلات ابي الحسن علي بن محمد اللبان به الي السلفي عن ابي الفتح برديا بن مسعود الغزنوي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 388

مسلسلات النجم عمر بن فهد به الي الشمس ابن طولون عن ابي الفضل محمد بن احمد بن ايوب عنه. مسلسلات ابي بكر محمد بن ابي بكر بن ناصر الدين به الي الشمس عن السراج عمر بن علي الخطيب وغيره عنه. مسلسلات ابي الفتح محمد بن محمد المزي به الي الشمس عنه وغالب طرقها عجيب. مسلسلات الجمال يوسف بن حسن بن المبرد به الي الشمس عنه وغالبها منقطع التسلسل. مناقب الإمام ابي حنيفة لأبي عبد الله محمد بن محمود الخوارزمي به الي الشمس عن محمد بن محمد الخزرجي عن الزين قاسم بن قطلوبغا عن التاج احمد بن محمد النعماني عن عبد الرحمن بن لاحق الفيدي عن علي بن ابي القاسم بن تميم عنه. مناقب الإمام ابي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي لأبي محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي به الي البرهان التنوخي عن ابي الفرج عبد الرحمن بن عبد الولي اليلداني عن جده لأمه ابي القاسم عبد الرحمن بن ابي الفهم عن يحيي بن اسعد بن بوش عن ابي محمد قراتكين بن اسعد الزاهد عن الحسن بن علي الجوهري عن علي بن عبد العزيز البردعي عنه. مناقبه لأبي الحسين الأبري به الي الحافظ عن ابي الحسن بن ابي المجد عن التقي سليمان بن حمزة بن ابي عمر عن ابي محمد عيسي بن عبد العزيز الزاهد عن ابي اسعد عبد الكريم بن السمعاني عن عيسي بن شعيب السنجري عن علي بن محمد بن اللتي عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 389

مناقبه لحافظ السنة الإمام ابن حجر سماه توالي التأنيس بمعالي ابن ادريس به اليه. مناقب الإمام عبد الله احمد بن محمد ابن حنبل لأبي اسماعيل عبد الله بن محمد الهروي به الي ابي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن خديجة ابنة علي عن محمد بن اسماعيل بن الخباز عن احمد بن عبد الدائم المقدسي عن ابي الفرج ابن الجوزي عن محمد بن ابي سهل الكروخي عنه. مناقب اصحاب الحديث للضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي به اليه وكذا مناقب جعفر بن ابي طالب – رضي الله عنه – له. مناقب ابي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي للصلاح خليل بن كيكلدي العلائي به الي محمد بن ابي الصدق عن ابي الوفاء ابراهيم بن محمد الحلبي عن السراج عمر بن علي ابن الملقن عنه. مناقب الشبان لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر به الي الشمس ابن طولون عن عمر بن علي بن الصيرفي عن محمد بن عبد الله بن ناصر الدين عن ابي هريرة الذهبي عن القاسم بن مظفر بن عساكر عن عم ابيه العز محمد بن احمد بن عساكر عنه. موافقات الموطأ رواية ابي مصعب احمد بن ابي بكر الزهري به الي ابي الحجاج المزي عن ابي الفضل احمد بن هبة الله بن سهل النيسابوري عن سعيد بن محمد البحتري عن ابي طاهر زاهر بن احمد السرخسي عن ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي عنه. موافقات الإمام احمد بن حنبل من حديث عبد الرزاق بن همام في ستة اجزاء،

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 390

وموافقات حديث مسدد بن مسرهد وموافقات مشايخ السنن الأربعة ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموافقات ابي عاصم كلها تخريج الضياء المقدسي به اليه وكذا موافقاته تخريجه لنفسه موافقات النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن فاطمة ابنة خليل الكنانية عن الصدر محمد بن محمد الميدومي عنه. موافقات الرشيد يحيي بن العطار في عشرة اجزاء به الي الحافظ عن احمد بن ابي بكر بن عبد الحميد عنه. موافقات الظهير الحسن بن العباس الرستمي تخريج احمد بن محمد بن المقري به الي الشمس عن علي بن عبد الله المؤذن عن عبد الرحمن بن يوسف بن الطحان عن ابي بكر بن المحب عن القاسم بن مظفر بن عساكر عن كريمة بنت عبد الوهاب القرشية عنه. موافقات ابي القاسم علي بن الحسن بن عساكر به الي البرهان التنوخي عن يحيي بن فضل الله عن احمد بن الفرج بن المسلمة عنه. موافقات ابي عبد الله محمد بن اسحاق بن منده به الي الحافظ عن ابي هريرة بن الذهبي عن ابي محمد بن طالب بن عساكر عن كريمة بنت عبد الوهاب عن مسعود بن الحسن الثقفي عن ابي عمرو بن ابي عبد الله بن منده عنه. موافقات ابي عبد الله الحسن بن العباس الرستمي بهذا الي كريمة عنه موافقات زينب الكمالية تخريج الحافظ بن محمد البرزالي به اليها.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 391

مغازي المصطفي ومغازي اصحابه الثلاثة الخلفا لأبي الربيع سليمان بن موسي الكلاعي به الي البرهان التنوخي عن محمد بن جابر الوادياشي عن احمد بن محمد بن الغماز عنه. المغازي لأبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي به الي محمد بن العماد عن ابي الوفاء ابراهيم بن محمد الحلبي عن ابي بكر محمد بن عبد الله الصالحي عن ضياء بن ابي القاسم بن الخريف عن ابي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري عن الحسن بن علي الجوهري عن محمد بن حيوية عن عبد الوهاب بن ابي حية عن محمد بن شجاع العدل عنه. المغازي لأبن اسحاق رواية يونس بن بكير عنه به الي محمد بن ابي عمر عن فاطمة بنت خليل الكنانية عن ابي الفتح الميدومي عن النجيب الحراني عن عبد العزيز بن محمود الحافظ عن اسماعيل بن احمد السمرقندي عن علي بن الحسن بن النقور عن طاهر بن محمد بن عبد الرحمن المخلص عن رضوان بن محمد العطاردي عن احمد بن عبد الجبار بن البالينوس عن يونس بن بكير عنه. المغازي لأبي محمد سعيد بن يحيي الأموي به الي الشهاب الحجار عن عبد اللطيف بن محمد القبيطي عن هبة الله بن منصور الموصلي عن المبارك بن عبد الجبار الزاهد عن محمد بن عبد الواحد بن زوج الحرة عن احمد بن ابراهيم بن شاذان عن احمد بن محمد بن المغلس عنه. المغازي لمحمد بن عائد به الي عائشة المسندة عن ابي نصر محمد بن محمد بن محمد بن الشيرازي عن جده عن ابي القاسم محمد بن عساكر عن علي بن الفرضي الزاهد عن علي بن محمد بن ابي العلاء عن ابي الفرج

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 392

عبد ارحمن بن عثمان عن علي بن يعقوب بن ابي العقب عن احمد بن ابراهيم بن اليسري عنه. المغازي لموسي بن عقبة بهذا الي ابي نصر عن اسماعيل بن علي بن باتكين عن ابي بكر احمد بن المقرب الكرخي عن احمد بن الحسن الباقلاني عن حمزة بن الحسين الكوفي عن علي بن محمد الشونيزي عن احمد بن زنجوية عن ابراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح بن سليمان عنه. المائة لأبي محمد عبد الرحمن بن ابي شريح الأنصاري وهي الآن اقل من مائة حديث فكأنه وقع الاقتصار علي مسموع بعض رواتها وبقي الاسم الأول والله اعلم به الي الشهاب الحجار عن ابي المنجا بن اللتي عن ابي الوقت عبد الأول بن عيسي عن الفضيل بن علي بن الفضيل عنه. المائة العشارية للبرهان التنوخية تخريج الحافظ به اليه المائة العشارية للبرهان التنوخية تخريج الحافظ به اليه المائة المنتقاه من حديث قتيبة بن سعيد رواية سعيد بن احمد العيار به الي الفخر ابن البخاري عن ابن طبرزد عن محمد بن عبيد بن الزعفراني عن عبد الله بن طاهر بن ساهقور عن العيار المائة حديث وحديث المخرجة من مرويات فقيه الحرم ابي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي تخريج ابنه ابي بركات عبد الله به الي الحافظ عن ابي الحسن بن ابي المجد عن القاسم بن مظفر بن عساكر عن ابي البركات يحيي بن هبة الله القاضي عن محمد بن علي بن صدقة عن المخرجة له المائة لأبي اسماعيل عبد الله بن محمد الهروي به الي ابي الحجاج المزي عن عبد العزيز بن الحسين الخليلي عن عبد الرحمن بن ابي العز بن الحياة عن ابي الوقت عبد الأول بن شعيب عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 393

المائة حديث وخمسة وهي تساعيات المساة بتحفة الطالب وبغية الراغب تخريج الرضي ابراهيم بن محمد الطبري المكي لنفسه به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن ابراهيم بن محمد الحلبي عن عبد الوهاب بن محمد الاسكندراني عنه. المائة المنتقاة من مسند العشرة وابن عباس وابن مسعود وابن عمر من مسند احمد بن حنبل انتقاء الجمال بن محمد الظاهري به الي الفخر عن حنبل بن عبد الله الرصافي عن هبة الله بن محمد بن الحصين عن الحسن بن علي بن المذهب عن عبد الله بن الإمام احمد عن ابيه. المائة المنتقاه من صحيح الإمام البخاري انتقاء ابي العباس احمد بن عبد الحليم ابن تيمية به الي ابي العباس الحجار بسنده المتقدم في البخاري المائة المتباينة الأسانيد في جزئين لأبي عبد الله محمد بن ايبك السروجي به الي الشمس ابن طولون عن يوسف بن حسن بن عبد الهادي عن النظام عمر بن ابراهيم بن مفلح وغيره عن محمد بن عبد الله بن المحب عنه. المائتين لأبي عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني به الي محمد بن العماد عن ابي الوفاء الحلبي عن محمد بن احمد الصالحي عن ابي النجيب علي بن احمد المقدسي عن عبد الصمد بن محمد الحرستاني عن محمد بن الفضل الفراوي عنه. المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر احمد بن مروان الدينوري المالكي به الي ابي الحجاج بن خليل عن هبة الله بن علي البوصيري عن علي بن الحسين الفراء عن عبد العزيز بن الحسن بن اسماعيل بن محمد بن الضراب عن ابيه عنه. مجلس من حديث ابي الشيخ في ذم اللواط وغيره به الي السلفي عن محمد بن عمر بن عزيزة عن ابي ذرمحمد بن علي الصالحاني عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 394

مجلس من امالي ابي الفرج محمد بن حاتم اوله حديث: اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة واخرها: الم تعلم بأنا في زمان غدت فيه الإمامة بالعمامة به الي السلفي عنه. مجلس من عوالي ابي الحسن العطار تخريج الحافظ الذهبي به الي التنوخي عن المخرج والمخرج له. مجلس من موافقات سليمان بن حمزة تخريج ابي سعيد خليل بن كيكلدي به الي العز ابن جماعة عن المخرج له. مجلس في فضل رمضان لأبي زكرياء يحيي بن عبد الوهاب بن منده به الي الحافظ عن ابي الفرج الغزي عن الضياء موسي بن علي بن النجيب الحراني عن محمد بن اسماعيل الطرسوسي عنه مجلس في فضل الذكر والدعاء يوم عرفة للزين العراقي به اليه مجلس فضل العرب لأبي طاهر السلفي به اليه. مجلس فضل التواضع لأبي محمد الحسن بن علي الجوهري به الي الفخر عن ابن طبرزد عن احمد بن الحسن بن البنا عنه. مجلس من امالي ابي سهل احمد بن محمد القطان اوله حكاية ابن عينية عن امه ادركت من قتله الحسين رجلين واخره فمن اخذ به اخذ بحظ وافر به الي السلفي عن ابي بكر الطريثيثي عن الحسن بن احمد بن شاذان عنه مجلس لأبي نصر عبد الكريم بن محمد الداودي به الي الضياء المقدسي عن محمد بن محمد بن غانم عن محمد بن عبد الخالق الجوهري عن عبد الغفار بن محمد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 395

الشيروي عنه. وعامة احاديثه وحكاياته عن اصحاب داود الظاهري وقد تتبع ابو بكر بن المحب اسماءهم واثبتهم فيه وذكر منهم ابن عساكر قال: وكان فقيها علي مذهب داود ويعتقد في احاديث الصفات ظاهرها بلغني انه قال يوما في سوق باب الأزج {يوم يكشف عن ساق} وضرب ساقه وقال ساق كساقي هذه وانه قال {ليس كمثله شئ} اي في الإلهية واما في الصورة فهو مثلي ومثلك مثل {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء} اي في الحرمة ولا في الصورة انتهي ولعله مما افتري به عليه وابن المحب لم يجزم بنسبته اليه. مجلس من امالي ابي عبد الله محمد بن مخلد العطار واوله حديث من اعطي عطاء فليخرج به الي الشهاب الحجار عن عبد اللطيف بن محمد بن القبيطي عن ابي الفتح بن البطي عن علي بن محمد الأنباري عن عبد الواحد بن محمد الفارسي عنه. مجلس في العلم وغيره لأبي محمد نصر بن ابراهيم المقدسي به الي الأستاذ ابن الجزري عن محمد بن اسماعيل بن الخباز عن احمد بن عبد الدائم عن احمد بن حمزة الموازيني عن حمزة بن احمد بن فارس عنه. مجلس في نشر العلم لثقة الدين ابي القاسم علي بن الحسن بن عساكر به الي الحافظ عن ابي هريرة بن الذهبي عن القاسم بن المظفر بن عساكر عن عم جده عبد الرحيم بن عساكر عنه. مجلس ابي بكر بن ابي علي الهمداني به الي ابي طاهر السلفي عن ابي بكر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 396

محمد بن مردوية عنه. مجلس ابي الحسن علي بن السلم السلمي به الي الأستاذ ابن الجزري عن محمد بن اسماعيل بن الخباز عن اسماعيل بن ابراهيم بن ابي اليسر عن ابي طاهر الخشوعي عنه. مجلس من امالي ابي الحسين عمر بن علي الأشناني اوله حديث: الدجال لا يدخل مكة والمدينة به الس السلفي عن ابي بكر احمد بن علي الطريثيثي عن محمد بن محمد بن مخلد عنه. مجلس من امالي ابي بكر النجاد اوله حديث ان لله تسعة وتسعين اسما به الي السلفي عن الحسين بن علي بن اليسري عن محمد بن محمد بن مخلد عنه. مجلس من حديث ابي المعالي احمد بن اسحاق الأبرقوهي انتقاء الذهبي به الي عائشة عن الذهبي عنه. مجلس اخبار الصبيان وما يستدل به الي مرشد الغلام لأبي عبد الله محمد بن مخلد الدوري به الي السلفي عن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي عن عمر بن ابراهيم البرمكي عن ابراهيم بن احمد الخرقي عنه. مجلس فيه حال ابي داود الطيالسي لابن مخلد به الي الفخر عن محمد بن احمد الصيدلاني عن ابي علي الحداد عنه. مجلس عوالي سعيد بن منصور له ايضا به الي ابي الحجاج بن خليل عن محمد بن اسماعيل الطرسوسي عن ابي علي الحداد عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 397

مجلس فيه حال ابي محمد الحرث بن محمد بن ابي اسامة له ايضا بهذا الا ان بدل الطرسوسي احمد بن محمد اللبان مجلس حديث القهقه وعلله لأبي يعلي الخليل بن عبد الله القزويني به الي السلفي عن اسماعيل بن عبد الجبار المالكي عنه. مجلس غرائب حديث مالك لأبي محمد دعلج بن احمد السنجري واوله حديث: صلي الله عليه وسلم علي النجاشي اربعا به الي الفخر ابن البخاري عن طاهر الخشوعي عن الحسن بن احمد الأصبهاني عن ابي نعيم الأصبهاني عنه. مجلس فيه الجواب عن سؤال في القرض والصدقة ايهما افضل للسراج عمر بن رسلان البلقيني به الي محمد بن ابي بكر بن ابي بكر بن ابي عمر عن ابي الوفاء الحلبي عنه. وكذا جزء فيه جوابه في الرد علي ابن العز الحنفي في اعتراضه علي ابيات ابن ايبك التي مدح بها النبي صلي الله عليه وسلم وكتاب شرح الترمذي وكتاب الفوائد المحضة علي الرافعي والروضة مجلس فيه نظم ونثر علي لسان الطيور للزين عمر بن مظفر بن الوردي سماه منطق الطير به الي محمد بن ابي الصدق عن البرهان الحلبي عن الشرف الحسين بن عمر بن حبيب عنه. مجلس فيه حديثه الرحمة بفوائد غزيرة لأبي عمرو عثمان بن الصلاح به الي ابي البقاء محمد بن العماد عن ابي الوفاء البرهان الحلبي عن يوسف بن محمد الوزان عن محمد بن يوسف بن المهتار عنه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 398

مجلس البطيخ لأبي عمر محمد بن احمد التوقاني به الي الفخر ابن البخاري عن محمد بن احمد بن نصر عن ابي علي الحداد عن سعيد بن ناصر السجزي عن عثمان بن ابي عمر المؤلف عنه. مجلس من حديث ابي الفتح محمد بن عبد الباقي الأنصاري اوله حديث عائشة قلت يارسول الله الست اكرم نسائك عليك قال بلي به الي الشهاب الحجار عن ابي المنجا بن اللتي عنه. مجلس ابي احمد بن محمد بن احمد العسال في جزء به الي الفخر ابن البخاري عن محمد بن احمد الصيدلاني عن ابي علي الحداد عن ابي بكر محمد بن علي بن مصعب عنه. المجالس السبعة من امالي ابي طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص به الي ابي الحسن بن المقير عن المبارك بن الحسن الشهرزوري عن عبد الله بن محمد الصريفني عنه. منتقي من احاديث ابي الحسن علي بن عبد الله بن المقير انتقاء الحافظ ابي عبد الله عمر بن محمد بن الحاجب به الي المخرجة له منتقي من كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام انتقاء الحافظ الذهبي به الي ابي البقاء محمد بن العماد عن ابي الوفاء البرهان الحلبي عن محمد بن عمر بن قاضي شهبة عن محمد بن علي السلمي عن البهاء عبد الرحمن بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 399

ابراهيم المقدسي عن شهدة الكاتبة عن طراد بن محمد الزينبي عن احمد بن علي بن طهمان عن حامد بن محمد الرفاء عن علي بن عبد العزيز البغوي عنه منتقي من معجم ابي بكر الأسماعيلي به الي ابي طاهر السلفي عن ثابت بن محمد بن بندار عن ابي بكر احمد بن محمد البرقاني عنه. منتقي من سنن ابن ماجه انتقاء ابي عبد الله محمد بن محمود الحلبي المقدسي به الي الفخر ابن البخاري عن الموفق بن قدامة عن طاهر بن محمد المقدسي عن ابي منصور محمد بن الحسين المقري عن القاسم بن ابي المنذر عن علي بن ابراهيم بن بحر عن ابن ماجه منتقي من جزء ابي الجهم انتقاء المذكور به الي الشهاب الحجار عن ابي المنجا اللتي عن ابي الوقت عبج الأول بن عيسي عن محمد بن ابي مسعود الفارسي عن عبد الرحمن بن احمد الأنصاري عن ابي عبد الله بن محم البغوي عن ابي الجهم وكذا بهذا السند: منتقي الحافظ الذهبي منه منتقي من كتاب العلم لأبي خثيمة زهير بن حرب النسائي انتقاء ابي عبد الله محمد بن ابي الصدق العدوي به الي ابي الحجاج بن خليل عن يحيي بن محمود الثقفي عن اسماعيل بن الفضل السراج عن ابي طاهر محمد بن احمد بن عبد الرحيم عن عمر بن ابراهيم الكناني عن ابي القاسم البغوي عن زهير بن حرب منتقي من سداسيبات ابي عبد الله محمد بن احمد الرازي تخريج ابي طاهر السلفي به الي ابي البقاء بن العماد عن ابي الوفاء الحلبي عن حسن بن احمد بن هلال عن علي بن احمد النابلسي عن ابي طاهر بركات بن ابراهيم الخشوعي عن صاحبها.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 400

كتاب المراسيل لأبي داود به الي العز ابن جماعة عن عمر بن عبد المنعم بن القواس عن ابي اليمن الكندي عن يحيي بن الحسن بن البنا عن ابي الغنائم محمد بن علي بن الدجاجي عن عبد الله بنمحمد الاسدي الاكفاني عن ابي الحسن علي بن الحسن بن العبد عنه كتاب المرض والكفارات لأبي بكر عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا به الي الفخر ابن البخاري عن عبد الصمد بن محمد الحرستاني عن ابي سعيد محمد بن ابي العباس الطوسي عن ابي الفضل محمد بن احمد الطوسي عن ابي سعيد محمد بن موسي الصيرفي عن محمد بن عبد الله الصفار عنه كتاب المرض والكفارات للضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي به اليه كتاب مجمع الزوائد لنور الدين علي بن ابي بكر الهيتمي صهر الزين العراقي اشار عليه الزين بجمع الاحاديث الزائدة في مسند احمد علي الكتب الستة وسمكاه غاية المقصد في زوائد احمد في مجلدين ثم خرج زوائد البزار وسماها البحر الزخار في زوائد البزار ثم زوائد ابي يعلي الموصلي ثم زوائد ابن حبان وسماها مورد الظمآن لزوائد ابن حبان وزائد الحارث بن محمد بن ابي اسامة وسماها بغية الباعث عن زوائد الحارث وزوائد المعجم الكبير للطبراني وسماها البدر المنير في زوائد المعجم الكبيروزوائد المعجم الاوسط والصغير له وسماها مجمع البحرين في زوائد المعجمين ثم جمع الجميع في كتاب واحد محذوف الاسانيد والكلام عليها بالصحة والضعف وسماه مجمع الزوائد وهو هذا كذا قال الشمس ابن طولون ثم وقفت علي زوائد فرأيت الهيتمي قال فيه وبعد فقد رأيت مسند الامام ابي بكر البزار الملقب بالبحر الزخار الي ان قال وقد سميته كشف الاستار عن زوائد البزار ووقفت ايضا علي مجمع الزوائد لم يجمع فيه الا زوائد احمد والبزار وابي يعلي والمعاجم وبتكلم فيه علي الحديث بالصحة والضعف به الي الحافظ عنه فيه وفي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 401

سائر تصانيفه كتاب منية السول في فضل الرسول للعز عبد العزيز بن عبد السلام المقدسي به الي الحافظ عن احمد بن الحسن الزينبي عن ابراهيم بن علي بن الخيمي عنه كتاب معدن الجواهر في فضل الذكر والذاكر لأبي العباس احمد بن ابي بكر المرداوي قاضي حماة به الي الشمس ابن طولون عن علي بن البهاء البغدادي عن النظام عمر بن ابراهيم بن مفلح عنه كتاب منازل السائرين لشيخ الاسلام ابي اسماعيل عبد الله بن محمد الهروي به الي الفخر عن يوسف بن المبارك الخفاف عن عبد الملك بن ابي سهل الكروخي عنه كتاب المبعث لهشام بن عمار به الي الحافظ عن عبد القادر بن محمد الارموي عن فاطمة ابنة العز بن ابي عمر عن احمد بن عبد الدائم بن نعمة عن اسماعيل بن علي الجنزوي عن اسماعيل بن احمد بن الاشعث عن عبد الدائم بن عبد الله الهلالي عن عبد الوهاب بن الحسن الكلابي عن ابي بكر محمد بن خزيم العقيلي عنه كتاب المعجزات وتكثير الطعام والشراب لأبي محمد جعفر بن محمد الفريابي به الي الشهاب الحجار عن نصر بن محمد بن عبد الرزاق عن ابي الحسين عبد الحق بن عبد الخالق عن ابي طالب عبد القادر بن يوسف اليوسفي عن الحسن بن علي الجوهري عن عمر بن محمد الزيات عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 402

كتاب المبتدا لأبي حذيفة بن بشر البخاري به الي ابي الحسن بن المقير عن الفضل بن سهل الزاهد عن ابي بكر احمد بن علي الخطيب عن محمد بن احمد بن رزقويه عن ابي بكر محمد بن سندي الزاهد عن الحسن بن علوية القطان عن اسماعيل بن عيسي الزاهد عنه كتاب المبتدا لمحمد بن اسحاق صاحب المغازي به الي الفخر ابن البخاري عن ابي طاهر بركات بن ابراهيم الخشوعي عن ابي الحسن علي بن محمد السلمي عن عبد العزيز بن محمد الكناني عن تمام بن محمد الرازي عن ابي بكر احمد بن عبد الوهاب المهلبي عن ابي الليث المسلم بن معاذ التميمي عن سليمان بن يوسف الحراني عن سعيد بن مربعه عنه كتاب مكارم الاخلاق لأبي القاسم سليمان بن احمد الطبراني به الي السلفي عن الفضل بن علي الحنفي عن محمد بن علي الحنفي عن محمد بن علي النقاش عنه كتاب مكارم الاخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي به الي العز ابن جماعة عن عمر بن عبد المنعم العدل عن عبد الصمد بن محمد الحرستاني عن عبد الكريم بن حمزة السلمي عن احمد بن عبد الواحد بن محمد بن ابي الحديد عن جده عنه كتاب مساوئ الاخلاق له به الي عائشة المسندة عن احمد بن علي الجزري عن ابراهيم بن خليل الحلبي عن اسماعيل بن الجنزوري عن علي بن محمد بن قبيش عن احمد بن احمد بن عبد الواحد بن محمد بن ابي الحديد عن جده عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 403

كتاب المروءة لأبي علي الحسن بن اسماعيل الضراب به الي الحافظ عن فاطمة بنت المنجا عن سلمان بن حمزة عن عبد الخالق بن خلف الزاهد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن صابر عن علي بن ابراهيم النسيب عن رشا بن نظيف عنه كتاب المروءة لأبي عبد الله محمد بن خلف المرزباني به الي زينب الكمالية عن عبد الرحمن بن ابي الفهم عن يحيي بن اسعد بن بوش عن ابي شجاع بهرام ابن بهرام البيع عن ابي القاسم علي بن المحسن التنوخي عن محمد بن العباس بن حيوية عنه كتاب المواعظ لأبي عبيد القاسم بن سلام اللغوي به الي الفخر ابن البخاري عن ابي جعفر الصيدلاني عن ابي بكر محمد بن عبد الله حورست عن محمد بن عبد الله بن ريدة عن ابي القاسم الطبراني عن ابي الحسن علي بن عبد الله البغوي عنه كتاب المواعظ لأبي جعفر بن المنادي به الي ابي الحسن بن المقير عن ابي بكر محمد بن عبيد الله بن الزاغواني عن عبد الله بن ابي عثمان الزاهد عن ابي الحسن علي بن الصلت الواعظ عنه كتاب المواعظ والرقائق لأبي علي الاهوازي به الي الحافظ عن العماد ابي بكر بن العز عن محمد بن محمد بن الزارد عن اسماعيل بن ابراهيم بن ابي اليسر عن ابي محمد عبد الله بن عساكر عن نصر بن احمد بن مقاتل عن جده ابي العباس بن مقاتل عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 404

كتاب محاسبة النفس لأبي بكر بن ابي الدنيا به الي البرهان التنوخي عن ابي بكر ابن احمد بن عبد الدائم عن محمد بن ابراهيم الاربلي عن شهدة الكاتبة عن محمد بن احمد الزينبي عن علي بن صفوان المعدل عن الحسن بن صفوان البردعي عنه كتاب الموفقيات لقاضي مكة ازبير بن بكار الاسدي في ستة عشر جزءا كلها نوادر به الي الشمس ابن طولون عن عمر بن علي بن عثمان بن الصوفي عن ابيه عن ابي الحسن بن ابي المجد عن ابي نصر محمد بن محمد بن الشيرازي عن ابي القاسم علي بن ابي الفرج بن الجوزي عن يحيي بن ثابت بن بندار عن ابيه عن محمد بن عبد الواحد بن رزمة عن علي بن العباس الجوهري عن احمد بن سعيد الدمشقي عن الزبير بن بكار كتاب المذكر والتذكير والذكر لأبي بكر احمد بن عمرو بن ابي عاصم به الي الفخر ابن البخاري عن ابي جعفر بن احمد الصيدلاني عن حمزة بن العباس العلوي عن عبد الكريم بن محمد الصفار عن ابي عبد الله احمد بن بندار الشعار عنه كتاب مجابي الدعوة لأبي بكر عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا به الي ابي الحجاج المزي عن محمد بن الكمال المقدسي عن الموفق بن قدامة عن شهدة الكاتبة عن طراد بن محمد الزينبي عن علي بن محمد بن بشران عن الحسين بن صفوان البردعي عنه كتاب المتقنين له به الي الشهاب الحجار عن ابي المنجا بن اللتي عن مسعود بن الحسن الثقفي عن عبد الوهاب بن محمد العبدي عن الحسن بن محمد بن بوه عن احمد بن محمد اللبياني عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 405

كتاب المحتضرين له به الي الحافظ عن ابن ابي المجد عن القاسم بن المظفر بن عساكر عن محمود بن ابراهيم الزاهد عن احمد بن الباغبان الزاهد عن عبد الوهاب بن محمد بن منده عن الحسن بن محمد بن بوه عن احمد بن محمد البناني عنه كتاب من عاش بعد الموت له به الي العز ابن جماعة عن القاسم بن مظفر بن عساكر عن محمود بن ابراهيم عن مسعود بن الحسن الثقفي عن عبد الوهاب بن محمد بن منده عن ابن بوه عن البناني عنه كتاب المتوارين لأبي محمد عبد الغني بن سعيد الازدي به الي العز ابن جماعة عن سليمان بن حمزة عن الجمال عبد الله بن الحافظ عبد الغني عن محمد بن عبد الله الارتاحي عن علي بن الحسين بن الفراء عن ابراهيم بن سعيد الحبال عنه كتاب المنتقي لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود وهو كالمستخرج علي صحيح ابن خزيمة به الي ابن المقير عن محمد بن ناصر عن محمد بن الحميدي الزاهد عن ابي عمر بن عبد البر عن احمد بن عبد الدائم الباجي عن ابيه عن الحسن بن عبد الله الزبيدي عنه وكذا كتاب الصفات وكتاب الاحاد له كتاب المنتقي من السنن لأبي الحسن بن احمد الدارقطني قال ابو ذر الهروي قلت للحاكم هل رأيت مثل الدارقطني؟ فقال هو لم ير مثل نفسه فكيف انا به الي الفخر ابن البخاري عن الموفق بن قدامة عن عبد الحق بن عبد الخالق عن عمه ابي طاهر عبد الرحمن بن احمد بن يوسف عن ابي بكر محمد بن عبد الملك بن بشران عنه كتاب المجتبي لأبي القاسم عبد الجبار بن احمد الطرسوسي به الي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 406

الاستاذ ابن الجزري عن احمد بن الحسين بن سلمان عن والده عن محمد القاسم بن الموفق الاندلسي عن عبد الله بن محمد الكواب عن احمد بن علي بن عون الله عن علي بن عبد الله البليسي عن سهل بن عبد الله المرسي عنه كتاب المواقيت لأبي الشيخ محمد بن عبد الله بن حبان به الي ابي الحجاج بن خليل عن محمد بن الحسين بن التاجر عن اسماعيل بن الفضل السراج عن ابي طاهر محمد بن احمد بن عبد الرحيم عنه كتاب المواقيت للحسين بن علي بن الاسود به الي الشهاب الحجار عن عبد اللطيف بن محمد بن القبيطي عن محمد بن عبد الله الحراني عن الحسين بن احمد طلحة عن علي بن رزقوية عن عثمان بن احمد بن سمعان عن احمد بن سهل الاسناني عنه كتاب المشارق النبوية من صحاح الاخبار المصطفوية لأبي الفضائل الحسن بن محمد الصاغاني الحنفي جمع فيه بين الصحيحين به الي ابي الحجاج المزي عن العز احمد بن ابراهيم الفاروثي عنه المدخل الي صحيح البخاري وفيه اعتراضات عليه والجواب عنها لأبي بكر احمد بن ابراهيم الاسماعيلي به الي السلفي عن ثابت بن محمد بن بندار عن ابي بكر احمد بن محمد البرقاني عنه المدخل الي السنن الكبري لأبي بكر احمد بن الحسين البيهقي به الي الفخر ابن البخاري عن منصور بن عبد المنعم الفراوي عن اسماعيل بن محمد الفارسي عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 407

المدخل لأبي عبد الله محمد بن محمد العبدري المعروف بابن الحاج الفاسي به الي شيخ الاسلام زكريا والجلال السيوطي كلاهما عن ابي الفضل محمد بن محمد المرجاني عن محمد بن علي بن ضرغام عنه المصابيح لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي به الي الفخر ابن البخاري عن فضل الله بن ابي سعد التوقاتي فيه وفي سائر تصانيفه مشكاة المصابيح لولي الدين محمد بن عبد الله التبريزي به الي الجلال السيوطي عن ابي القاسم بن محمد النويري الخطيب عن الحسام ابي محمد الحسن بن علي الابيوردي عن الصدر احمد بن نصر الله القزويني عنه وكذا شرحه للطيبي بهذا الي القزويني عنه كتاب معاني الاخبار لأبي بكر محمد بن اسحاق الكلاباذي به الي الحافظ عن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن عثمان عن جده عن ابي الفضل احمد بن هبة الله بن عساكر عن ابي المظفر عبد الرحيم بن ابي سعيد بن السمعاني عن عثمان بن علي الكندي عن ابي العلاء محمد بن محمد المنصوري عن ابي طاهر ابراهيم بن احمد بن سعيد عنه كتاب معاني الزهد والمعاملات لأبي سعيد احمد بن محمد بن ابي الاعرابي به الي البرهان التنوخي عن علي بن مودود الزاهد عن عبد الخالق بن انجب بن ابي السعادات عن ابي سعيد هبة الرحمن بن عبد الواحد القشيري عن جدته فاطمة بنت ابي علي الدقاق عن عبد الله بن يوسف بن بابونة عنه كتاب معاني القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة به الي ابي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 408

الحسن بن المقير عن محمد بن ناصر السلامي عن هشام بن سعيد الخيري عن خلف بن عيسي بن ابي درهم عن ابي بكر محمد بن عمر بن القوطية عن قاسم بن اصبغ عنه كتاب معاني القرآن لأبي اسحاق ابراهيم بن السري الزجاج به الي الشهاب الحجار عن عبد اللطيف بن محمد بن القبيطي عن شهدة الكاتبة عن علي بن الحسين بن ايوب عن محمد بن علي الواسطي عن الحسن بن احمد النحوي عنه كتاب معاني القرآن لأبي زكريا يحيي بن زياد الفراء به الي العز ابن جماعة عن سليمان بن حمزة عن عمر بن كرم الدينوري عن عمر بن احمد الصفار عن عبد الله بن عبد الله بن سمكوية عن محمد بن موسي الصيرفي عن محمد بن يعقوب الاصم عن محمد الجهم عنه كتاب معاني القرآن لأبي جعفر بن النحاس به الي السلفي عن يونس بن محمد بن معتب عن ابي مروان بن سراج عن مكي بن القاسم عنه كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثني اللغوي به الي ابي الفضل جعفر بن محمد الهمداني عن ابي القاسم بن بشكوال عن ابي الفرج بن عتاب عن احمد بن محمد الحذاء عن عبد الوارث بن سفيان عن قاسم بن اصبغ عن ابي سعيد بن العسكري عن ابي حاتم سهل بن محمد بن محمد السجستاني عنه كتاب مشكل الحديث لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة به الي الفخر ابن البخاري عن عبد الرحمن بن علي البكري عن محمد بن ناصر السلمي عن ابي القاسم بن محمد بن منده عن ابيه عن الهيثم بن كليب الشاشي عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 409

كتاب مشكل القرآن به الي ابي الفضل الهمداني عن ابي القاسم بن بشكوال عن ابي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عتاب عن ابيه عن سليمان بن خلف بن عمرون عن يحيي بن هلال عن قاسم بن اصبغ عنه كتاب المبهمات لأبي بكر احمد بن علي الخطيب به الي الفخر ابن البخاري عن الفخر محمد بن كامل بن طاووس عن نصر الله بن احمد المصيصي عنه كتاب المبهمات لأبي محمد عبد الغني بن سعيد المصري به الي السلفي عن علي بن الحسين الفراء عن عبد الرحيم بن احمد البخاري عنه كتاب المكمل في بيان المهمل لأبي بكر احمد بن علي بن ثابت به الي الحافظ عن السراج عمر بن رسلان البلقيني عن محمد بن اسماعيل الايوبي عن عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني عن عزيزة بنت علي بن الطباخ عن جدها علي بن الطباخ عنه كتاب معرفة الصحابة لأبي احمد الحسين بن عبد الله العسكري وهو مرتب علي القبائل به الي عائشة المسندة عن ابي نصر محمد بن محمد بن الشيرازي عن ابراهيم بن محمد الصيرفي عن علي بن محمد البقال عن علي بن عبيد الله القاضي عن ابراهيم بن يوسف العسكري عن ابي الفخار امام بن احمد السنجري عن ابي العلاء محمد بن علي بن الوليد عنه كتاب معرفة الصحابة لأبي الحسن عبد الباقي بن قانع القاضي به الي الحافظ عن ابي بكر عبد الله بن مكي الحارثي عن الرشيد احمد بن الفرج بن المسلمة عن ابي طاهر محمد بن علي العلاف عن علي بن احمد الحمامي عنه كتاب معرفة الصحابة لأبي علي بن السكن ويسمي الحروف به الي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 410

الشمس ابن طولون عن علي بن ابي عمر المؤذن عن محمد بن ابي بكر بن ناصر الدين عن ابي الحسن بن ابي المجد عن القاسم بن مظفر بن عساكر عن علي بن الحسين بن المقير عن محمد بن عبد الباقي بن البطي عن محمد بن ابي نصر الحميدي عن ابي عمر بن عبد البر عن خلف بن قاسم عنه كتاب معرفة الصحابة لأبي عبد الله محمد بن اسحاق بن منده به الي العز ابن جماعة عن ابي الحسن اليونين عن محمود بن منده عن محمد بن احمد الباغبان عن عبد الوهاب ابن المؤلف عنه كتاب المناولة والعرض والاجازة له به الي العز عن ابي العز عن ابي علي الخلال عن كريمة ابنة عبد الوهاب عن الحسن بن العباس الرستمي عن عبد الوهاب ابن المؤلف عنه كتاب معرفة الصحابة لأبي حاتم محمد بن حبان البستي به الي ابن المقير عن المبارك بن احمد الشهرزوري عن علي بن المهتدي بالله عن ابي الحسن علي بن عمر الدارقطني عنه كتاب المعارف لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة به الي ابن المقير عن عبد الله بن محمد بن منده عن ابيه عن الهيثم بن كليب الشاشي عنه كتاب المحلي لأبي محمد علي بن احمد ابن حزم في فقه داود به الي ابي طاهر السلفي عن شريح بن محمد بن شريح عنه وكذا شرحه له وسائر تصانيفه كتاب مكائد الشيطان لأبي بكر عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا به الي ابن المقير عن عاصم بن الحسن الزاهد عن علي بن محمد بن بشران عن الحسن بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 411

صفوان البردعي عنه كتاب المخلص لأبي الحسن علي بن محمد القابسي به الي السلفي عن يونس بن محمد بن مغيث عن حاتم بن محمد الطرابلسي عنه كتاب مصارع العشاق لأبي محمد جعفر بن احمد السراج به الي الشهاب الحجار عن ابراهيم بن محمود بن الخير عن شهدة بنت احمد الكاتبة عنه كتاب من امن مكروه الدهور فحل به كل محذور لأبي عبد الله احمد بن خلف بن المرزبان به الي الشهاب الحجار عن محمد بن احمد القطيعي عن ذاكر بن الكامل بن الخفاف عن احمد بن عبد الجبار الصيرفي عن محمد بن عبد الواحد الحريري عن محمد بن العباس بن حيوية عنه كتاب من روي عن ابيه من الصحابة والتابعين لأبي الفرج بن الطباجيري به الي ابي الحسن بن المقير عن محمد بن ناصر السلامي عن ابي الحسن بن الطيوري عنه كتاب مثير الغرم الساكن الي اشرف الاماكن لأبي الفرج ابن الجوزي به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن خديجة بنت علي بن ابي عمر عن محمد بن اسماعيل بن الجناز عن احمد بن عبد الدائم المقدسي عنه وكذا بهذا كتاب الرد علي المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد كتاب مولد النبي صلي الله عليه وسلم وما معه لأبي بكر احمد بن عمر بن ابي عاصم به الي ابي الحجاج يوسف بن خليل عن محمد بن ابي زيد الكراني عن محمود بن اسماعيل الصيرفي عن محمد بن عبد الله بن شاذان عن عبد الله بن محمد القباب عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 412

كتاب المورد الصادي في مولد الهادي لأبي بكر محمد بن ابي بكر بن ناصر الدين به الي محمد بن العماد عنه وكذا المولد المطول له كتاب الموالات لأبي العباس احمد بن محمد بن عقدة به الي ابي الحجاج بن خليل عن محمد بن حيدرة الحسيني عن محمد بن علي بن ميمون عن ابي المثني دارب بن محمد النهشلي عن محمد بن ابراهيم السري عنه المصافحة لأبي بكر محمد بن احمد الخوارزمي في مجلد به الي ابي طاهر السلفي عن ابي الفضل محمد بن عبد السلام الانصاري عنه المصافحات للرشيد يحيي بن علي العطار به الي الحافظ عن فاطمة بنت المنجا عن سليمان بن حمزة عنه المصافحات للنجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني في جزئين به الي الحافظ عن عبد الله بن عمر الازهري عن احمد بن كشتغدي عنه المصافحات للتقي سليمان بن حمزة المقدسي تخريج الحافظ الذهبي به الي الحافظ عن ابي الحسن بن ابي المجد عن المخرجة له المصافحات العوالي من مسموعات ابي عبد الله محمد بن ابراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي به الي العز ابن جماعة عن عثمان بن محمد التوزي وغيره عنه مسألة وصول ثواب القراءة الي الميت له به الي العز عن عماد الدين احمد ابن المصنف عنه مصافحات الشرف الدمياطي به الي العز عنه وفي جميع مروياته ومصنفاته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 413

كتاب مورد الصفا في مولد المصطفي للبدر عبد الرحمن بن الخضر السنجاري به الي محمد بن العماد عن البرهان الحلبي عنه كتاب المقلين والمقلات من الصحابة لأبي محمد عبد الغني بن سعيد الازدي به الي ابن المقير عن فضل بن سهل بن بشر عن ابيه عن علي بن منير الخلال عنه كتاب منتهي رغائب السامعين في عوالي احاديث التابعين لأبي موسي محمد بن ابي بكر المديني به الي ابي الحجاج يوسف بن الزكي عن ابي الحسن علي بن المظفر الكندي عن ابي محمد عبد الله بن بركات الخشوعي عنه كتاب مثالث ابن ابي بشر لأبي علي الحسن بن يزداد المقري به الي السلفي عن محمد بن الحسين بن الفراء عن علي بن احمد القرشي عنه كتاب محاسن الساعي في اخبار الاوزاعي لأبي العباس احمد بن محمد بن زيد به الي الشمس ابن طولون عن يوسف بن حسن العدوي عنه وكذا كتاب محاسن الاذكار في اوقات الاسحار له كتاب المناظرة للموفق عبد الله بن احمد بن قدامة لبعض اهل البدع في القرآن به الي الفخر عنه وكذا كتاب المتحابين وكتاب المنع وكتاب المغني كلها له كتاب مغني اللبيب للجمال ابن هشام مر في تصانيفه وايضا به اليه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 414

محمد بن العماد عن عبد الرحمن بن محمد القباني عنه وكذا بهذا سائر تصانيفه ايضا كتاب المحرر للمجد عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية به الي زينب الكمالية عنه مختصر ابي القاسم عمر بن الحسين الخرقي به الي ابن المقير عن محمد بن ناصر السلامي عن ابي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل عن علي بن غالب النيازكي المعروف بابن المبارك عن محمد بن احمد بن اسماعيل بن سمعون عنه المختصر في نظائر الصور نظم ابي محمد جعفر بن احمد السراج به الي السلفي عنه المختصر الكبير لأبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي واسمه المنتهي به الي ابن المقير عنه وكذا مختصره المختصر الفرعي له مختصر سنن ابي داود للزكي عبد العظيم المنذري به الي الحافظ عن ابي الفرج الغزي عن علي بن اسماعيل بن قريش المخزومي عنه محتصر مسلم له به الي ابي النون الدبوسي عنه مختصر مسلم لأبي العباس القرطبي به الي ابي حيان عن ابي جعفر بن الزبير عنه مختصر ابي المودة خليل بن اسحاق المالكي به الي شيخ الاسلام زكريا عن ابي النعيم العقبي عن البدر حسين البوصيري عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 415

مختصر ابي الحسين احمد بن محمد القدوري به الي السلفي عن المبارك بن عبد الجبار الطيوري عنه مختصر القاضي ابي الشجاع احمد بن احمد الاصبهاني به الي السلفي عنه مختصر التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان للشهاب احمد بن عماد الافقهسي به الي محمد بن ابي الصدق عن ابراهيم بن محمد الحلبي عنه مختصر المزني به الي ابن المقير عن محمد بن ناصر عن ابي القاسم بن محمد بن منده عن ابيه عن احمد بن اسماعيل العسكري عنه المختار لأبي الفضل عبد الله بن محمد البغدادي به الي البرهان التنوخي عن البرهان ابراهيم بن عمر الحعبري عنه كتاب المختارة وهي الاحاديث التي علي شرط الصحيحين وليست فيهما في ستة وثمانين جزءا للضياء المقدسي به اليه المدونة الكبري لسحنون بن سعيد عن عبد الرحمان بن القاسم عن الامام مالك به الي ابي الفضل بن مرزوق الحفيد عن نورالدين العقيلي النويري عن ابي عبد الله الوادياشي عن ابي جعفر بن الزبير عن ابي عبد الله الازدي عن ابي محمد الحجري عن ابي الحسن بن الصفار عن ابي عمر بن الحذاء عن عبد الوارث بن سفيان عن ابي عبد الملك بن ابي دليم عن محمد بن وضاح عن سحنون المدونة الصغري المستخرجة وتسمي العتبية لأبي عبد الله محمد بن احمد العتبي به الي الزين العراقي عن عبد الرحيم بن عبد الله الانصاري عن احمد بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 416

يزيد بن بقي عن محمد بن عبد الرحمن الخزرجي عن محمد بن الفرج مولي ابن الطلاع عن يونس بن عبد الله بن معتب عن يحيي بن عبد الله بن ابي عيسي عن محمد بن عمر بن لبابة عنه كتاب مجمع البحرين لابن الساعاتي تقدم في بديعة كتاب المغرب في حلي المغرب لأبي الحسن علي بن موسي بن محمد بن سعيد الاندلسي مر في تصانيفه كتاب المقنع في علوم الحديث للسراج عمر بن علي الانصاري الشهير بابن الملقن به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن ابي الوفاء ابراهيم بن محمد سبط ابن العجمي الحلبي عنه وكذا كتاب غاية السول في خصائص الرسول وخلاصة البدر المنير في تخريج الاحاديث والاثار الواقعة في الشرح الكبير وعجالة المحتاج في شرح المنهاج للنووي والبدر المنير في تخريج احاديث الشرح الكبير وشرح صثحيح البخاري كلها له كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي به الي السلفي عن المبارك بن عبد الجبار بن الطيوري

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 417

عن علي بن احمد الغالي عن احمد بن اسحاق النهاوندي عنه كتاب المحبين مع المحبوبين لأبي نعيم الاصبهاني به الي الضياء المقدسي عن ابي جعفر محمد بن احمد بن نصر عن ابي علي الحداد عنه كتاب مأخذ العلم لأبي زكريا احمد بن فارس اللغوي به الي السلفي عن ابي الفتح سعد بن ابراهيم الصفار عن ابي الحسن علي بن القاسم المقري عنه كتاب المنتقي من سيرة المصطفي صلي الله عليه وسلم للبدر الحسن بن عمر بن حبيب به الي ابي البقاء محمد بن العماد عن ابراهيم بن محمد الحلبي عنه وكذا شرح الاسماء ونسيم الصبا كلاهما له كتاب معرفة الرجال ليحيي بن معين به الي الفخر ابن البخاري عن الموفق عبد الله بن احمد بن قدامة عن محمد بن عبد الباقي الانصاري عن محمد بن خيرون عن احمد بن محمد البرقاني عن محمد بن حيويه عن احمد بن محمد بن مسعدة عن جعفر بن درستويه عن ابي العباس بن محرز الزاهد عنه المنهل الروي في الحديث للبدر محمد بن ابراهيم ابن جماعة به الي التنوخي عنه المنهج السوي شرح المنهل الروي لحفيد البدر محمد بن ابي بكر ابن جماعة به الي الحافظ عنه المناهج والمنافيح في تخريج احاديث المصابيح للصدر محمد بن ابراهيم المناوي به الي الحافظ عنه والمصابيح تقدم منهاج الناصر البيضاوي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 418

ومنهاج الامام النووي تقدما في تصانيفهما مرآة الزمان للجمال يوسف بن قزعلي سبط ابن الجوزي به الي زينب الكمالية عنه المقامات لأبي الفداء معد بن نصر الله بن رجب بن الصيقل الجزري به الي الحافظ عن ابي طاهر محمد بن الكويك عن عبد العزيز بن عبد القادر الربعي عنه المقامات لأبي محمد القاسم بن علي البصري البغدادي الحريري به الي الشهاب الحجار عن عبد اللطيف بن محمد القبيطي عن ابي بكر عبد الله بن محمد النقور عنه الملحة له به الي التنوخي عن ابي نصر محمد بن محمد بن الشيرازي عن يعيش بن علي الحلبي عن عبد الله بن احمد الطوسي عنه المقامات لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي به الي الفخر ابن البخاري عنه المفتاح لأبي محمد السكاكي به الي الجلال السيوطي عن الشيخ قاسم الحنفي عن البدر العيني عن ابي روح السرماري عن ابي الحسن الاردبيلي عن النظام حسين بن محمد الطوسي عن الشهاب الخرافي عنه وبهذا الاسناد الي السرماري عن الجاربردي والطيبي معا تصانيفهما وعن العتبي عن جبريل عن الشرف محمد بن الوجيه عمر الارزنجاني عن والده عن صدر الشريعة في توضيحه كتاب مقام العلماء بين يدي الامراء لأبي سعد عبد الكريم بن السمعاني به الي الفخر ابن البخاري عن ابي المظفر عبد الرحيم بن ابي سعد المؤلف عن والده

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 419

وكذا بهذا فضل الشام وفضل الديك وفضل الهر وفضل الدعوات في صلاة التسبيح له وتصانيف ولده المذكور مربعة ابي بكر محمد بن الحسين بن دريد به الي البرهان التنوخي عن ابي بكر بن يوسف بن ابي بكر عن محمد بن اسماعيل الخطيب عن محمد بن ابي الفضل البوصيري عن محمد بن بركات النحوي عن محمد بن سلامة القضاعي عن ابي مسلم محمد بن عبد الله الكاتب عنه وبهذا الجمهرة له المقصورة له به الي ابي حيان عن محمد بن ابي بكر العثماني عن المكرم بن احمد الملطي عن احمد بن عبد الله بن هشام بن المطيبة عن محمد بن منصورالحضرمي عن احمد بن سعيد بن يعيش عن ابي اسامة جنادة بن محمد بن جنادة عنه كتاب المطر وصفة السحاب وغير ذلك له به الي ابي الحجاج بن خليل عن عبد الوهاب بن محمود البزار عن احمد بن الحسن بن البنا عن ابي يعلي محمد بن الحسين بن الفراء عن اسماعيل بن سعيد بن سويد عنه كتاب المطر والرعد والبرق والريح لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن ابي الدنيا به الي الفخر ابن البخاري عن ابي حفص بن طبرزد عن عبد الخالق بن عبد الصمد بن المأمون عن عبد السلام بن احمد الانصاري عن علي بن محمد بن بشران عن الحسين بن صفوان البردعي عنه كتاب المقرب لابن عصفور به الي ابي حيان عن محمد بن احمد بن حيان التونسي عنه كتاب المجمل لأبي الحسين احمد بن فارس اللغوي به الي ابي الحسن ابن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 420

المقير عن محمد بن ناصر عن عبد الوهاب بن محمد بن منده عنه وفيه وفي جميع تصانيفه كتاب محن العلماء لأبي سليمان بن زبر به الي ابي الحجاج بن خليل عن بركات بن ابراهيم الخشوعي عن علي بن الشرف الانماطي عن محمد بن حمود الزاهد عن ابي سعيد محمد بن عبد الله عن عبد الوهاب بن عبد الله الواعظ عنه كتاب المحنة والرد علي اهل الاهواء لأبي جعفر الطبري به الي عائشة عن الحافظ الذهبي عن اسماعيل بن محمد الفراء عن علي بن ابي علي الاسدي عن ابي القاسم بن ابي العلاء الزاهد عن عبد الله بن ابي نصر الواعظ عن ابي سعيد احمد بن محمد الدينوري عنه كتاب المحنة لأبي بكر الحنبلي به الي العز ابن جماعة عن سليمان بن حمزة عن خديجة بنت علي بن شرحبيل عن علي بن محمد العلاف عن ابي القاسم بن محمد بن بشران عن ابي بكر الاجري عنه كتاب محنة الامام احمد لأبي محمد حنبل بن اسحاق بن حنبل به الي زينب الكمالية عن يحيي بن يوسف بن القميرية عن عبد الحق بن عبد الخالق عن المبارك بن عبد الجبار الطيوري عن علي بن عمر القزويني عن احمد بن ابراهيم بن شاذان عن عمر بن محمد بن شعيب عنه كتاب محنته لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي به الي الضياء المقدسي عنه كتاب المناسك لأبي بكر احمد بن عمر بن ابي عاصم به الي الفخر عن ابي جعفر محمد بن احمد الصيدلاني عن محمود بن اسماعيل الواعظ عن ابي بكر احمد بن ابراهيم بن شاذان عن ابي بكر عبد الله بن محمد بن القباب عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 421

كتاب المناسك لأبي القاسم بن احمد الطبراني به الي الضياء المقدسي عن ابي جعفر محمد بن احمد الصيدلاني عن ابي علي الحداد عن ابي نعيم الاصبهاني عنه كتاب المناسك الكبري في مجلدين والصغري للعز عبد العزيز بن محمد ابن جماعة به اليه كتاب المجرد لأبي يعلي محمد بن الحسين بن الفراء به الي الفخر ابن البخاري عن ابي طبرزد عن محمد بن عبد الباقي الانصاري عنه وكذا كتاب المعتمد له كتاب المجرد لأبي محمد سليم بن ايوب الرازي به الي الشهاب الحجار عن محمد بن محمد السباك عن عبد الحق بن عبد الخالق عن جعفر بن احمد السراج عنه وبجميع تصانيفه كتاب مجموع ابي عبد الله محمد بن شرف الكلائي به الي الجلال السيوطي عن محمد بن محمد العقبي عن يوسف بن حسن الالواحي عنه مسألة الايمان لأبي الحسن علي بن اسماعيل الاشعري به الي ابي طاهر السلفي عن جعفر بن اسماعيل بن خلف عن عبد الله بن الوليد الواعظ عن علي بن الحسن بن المهدي عن اسماعيل بن ابي محمد الازدي عن احمد بن محمد بن مقسم عن الامام الاشعري مسألة الاستواء لأبي العباس احمد بن ثابت الطرقي به الي الضياء المقدسي عن عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف عنه كتاب معاشرة الاهلين لأبي عمر محمد بن احمد التوقاني به الي عائشة عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 422

ابي نصر محمد بن محمد بن الشيرازي عن ابي موسي ابراهيم بن محمد الصريفني عن عبد القادر بن عبد الله الرهاوي عن ابي عمروية عبد الهادي بن السجزي عن محمد بن عبد الله بن عمر السجستاني عن ابيه عن احمد بن سعيد الواعظ عنه كتاب المحتسب لأبي عمرو عثمان بن جني النحوي به الي ابي طاهر السلفي عن بي صاعد مرشد بن يحيي المديني عن نصر بن عبد العزيز الواعظ عن علي بن زيد القشاني عنه المنامات لأبي بكر بن ابي الدنيا به الي ابن المقير عن محمد بن عبد الله بن الزاغوني عن ابي الغنائم محمد بن علي النرسي عن علي بن محمد بن بشران عن الحسين بن صفوان البردعي عنه المنامات لأبي علي احمد بن محمد البرداني به الي السلفي عه كتاب المؤتلف والمختلف لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني به الي العز ابن جماعة عن محمد بن عبد الرحمن بن مطرف عن محمد بن عماد الحراني عن يحيي بن ثابت بن بندار عن ابيه عن عبيد الله بن احمد الصيرفي عنه كتاب المتفق لأبي بكر محمد بن عبد الله الجوزقي به الي ابي الحسن ابن المقير عن محمد بن ناصر السلامي عن ابي القاسم عبد الوهاب بن منده عنه المصباح في القراءات العشر لأبي الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوري به الي ابن المقير عنه المستنير في القراءات العشر لأبي طاهر احمد بن علي بن سوار به الي ابي طاهر السلفي عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 423

كتاب المرشد الوجيز الي علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة عبد الرحمن بن اسماعيل المقري به الي البرهان التنوخي عن ابي الحسن علي بن يحيي الشاطبي عنه كتاب الموضح في القراءات العشر لأبي منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون به الي الفخر عن ابي اليمن الكندي عنه وكذا كتاب المفتاح له كتاب المفيد في القراءات العشر لأبي نصر احمد بن مسرور البغدادي بهذا الي ابي اليمن عن عبد الله بن علي سبط الخياط عن جده ابي منصور محمد بن احمد الخياط عنه وكذا كتاب المهذب فيها ايضا لأبي منصور الخياط المذكور بهذا اليه كتاب المفيد في القراءات الثمان لأبي عبد الله محمد بن ابراهيم الحضرمي اختصر فيه كتاب التلخيص لأبي معشر الطبري وزاد فيه وهو في فنه مفيد كاسمه به الي الاستاذ ابن الجزري عن الزين طاهر بن ابي عبد الله المقري وعمر مائة وعشرين سنة عن التقي محمد بن احمد الصائغ عن الكمال علي بن شجاع بن سالم عن شجاع بن محمد بن سيدهم عنه كتاب المقاصد لأبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن القرطبي به الي الاستاذ ابن الجزري عن ابي المعالي محمد بن احمد الدمشقي عن ابي حيان الاثير عن ابي جعفر بن الزبير عن عبد الله بن محمد الكوار عن ابي خالد يزيد بن محمد بن رفاعة عن ابي الحسن علي بن احمد الانصاري عن ابي زكريا يحيي بن ابراهيم بن البيان عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 424

كتاب المبهج في القراءات الثمان لأبي محمد عبد الله بن علي سبط الخياط به الي الفخر عن ابي اليمن الكندي عنه كتاب المنتهي في القراءات العشر لأبي الفضل محمد بن جعفر الخزاعي بهذا الي الكندي عن عبد الله بن علي سبط الخياط عن محمد بن الحسين القلانسي عن ابي القاسم يوسف بن علي الهذلي عن ابي المظفر عبد الله بن شبيب المقري عنه كتاب المنافع في قراءة نافع لأبي الحسن بن سليمان به الي العلامة ابن غازي عن محمد بن محمد بن يحيي السراج عن ابيه عن جده عن الاستاذ المعمر ابي عبد الله بن عمر عنه وكذا التجريد ومختصره وترتيب الاداء وبيان الجمع بين الروايات في الاقراء وتبيين طيبقات المد وترتيبها كلها له مورد الظمآن في رسم حروف القرآن وذيله في الضبط لأبي عبد الله الخراز بهذا الي الجد عن ابي سعيد محمد بن عبد المهيمن الحضرمي عنه وفي سائر تصانيفه وكذا به الي الجد المذكور في كتاب المقنع لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني عن محمد بن سعيد الرعيني عن ابي القاسم بن يوسف التجيبي عن ابي عبد الله بن صالح عن ابن زاهر عن ابن نوح عن ابي هذيل عن ابي داود سليمان بن نجاح عنه كتاب الممتع في تهذيب المقنع لأبي عبد الله بن الكماد عن ابي البركات البلقيني عنه وكتاب مختصر المقنع لأبي البقال عن ابي محمد بن مسلم القصري عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 425

والمفردات لأبي عبد الله محمد بن شريح وابنه ابي الحسن شريح عن ابي البركات السلمي عن ابي اسحاق الغافقي عن ابي العباس بن ثابت الانصاري عن ابي الحسن بن جابر اللخمي الدباح عن ابي بكر بن خلف عن ابي الحسن شريح بن محمد المورد الروي في نقط المصحف العلي للاستاذ ابي وكيل ميمون بن مساعد المصمودي به الي ابن غازي عن ابي عبد الله الصغير عن ابي الحسن الوهري عنه وكذا التحفة والدرة والقصائد التي خاطب بها اهل مالقة وسائر تصانيفه كتاب مصباح الظلم وسائر تصانيف ابي الربيع بن سالم به الي ابي زيد الثعالبي عن الحفيد ابن مرزوق عن جده الخطيب عن الشهاب احمد بن محمد المرادي عن القاضي ابي العباس بن الغماز عنه مفردات يعقوب لأبي محمد عبد الباري بن عبد الرحمن الصعيدي به الي الاستاذ ابن الجزري عن ابي المعالي محمد بن احمد الدمشقي عن ست الدار بنت علي الصعيدية عنه مفردات ابي عمرو الداني به الي ابي حيان عن عبد النصير بن علي المربوطي عن عبد الرحمن بن عبد المجيد الصفراوي عن اليسع بن عيسي الغافقي عن ابيه عن ابي داود بن نجاح عنه كتاب المجيز في القراءات لأبي بكر بن اشته به الي ابي الفضل الهمداني عن ابي القاسم بن بشكوال عن ابن عتاب عن ابن عبد البر عن خلف بن قاسم المقري عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 426

كتاب المثلث لأبي محمد عبد الله بن محمد البطليوسي بهذا الي ابن بشكوال عنه كتاب المهذب لأبي اسحاق الشيرازي به الي ابن المقير عن المبارك بن الحسن الشهرزوري عنه كتاب المحيط في شرح الوسيط لأبي عبد الله بن يحيي النيسابوري به الي الحافظ عن عبد الله بن عمر الازهري عن يحيي بن يوسف المصري عن هبة الله بن سلامة عن احمد بن ابي محمد الطوسي عنه كتاب المهمات لأبي الفضل عبد الرحيم بن حسن الاسنوي به الي الشمس ابن طولون عن محمد بن محمد العوفي عن ابي بكر بن الحسين المراغي عنه كتاب المنار لحافظ الدين ابي البركات عبد الله بن احمد النسفي به الي الشمس عن ابي الفتح المزي عن الشهاب احمد بن عثمان الكلوتاتي عن محمد بن علي الحريري عن القوام امير كاتب بن عمر الاتقاني عن الحسام حسين بن علي السغناقي عنه وكذا كتاب المصفي شرح منظومة النسفي له المنظومة لأمين الدين محمد بن وهبان الحنفي به الي الحافظ عن علاء الدين علي بن ابراهيم الحنفي عن ناظمها سماعا مقدمة ابي الليث نصر بن محمد السمرقندي به الي الحافظ عن ابي الفرج الغزي عن علي بن جابر الهاشمي عن عبد الرحيم بن تميم بن المظفر عن ابي السعود

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 427

محمد بن محمد البصري عن عمر بن ابي الحسن بن الفتح عن محمد بن عمر السيرافي عن الخطيب محمد بن علي بن مالك الرازي عنه كتاب المقدمات لأبي الوليد محمد بن احمد بن رشيد به الي ابي حيان عن ابي محمد بن هارون عن ابي القاسم بن بقي عن ابي القاسم بن ابي الوليد المؤلف عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 428

حرف النون
نسخة ابي مسهر عبد الاعلي بن مسهر الغساني وابي زكريا يحيي بن صالح الوحاظي وما بينهما من حديث ابي القاسم الفضل بن جعفر التميمي عن شيوخه به الي عائشة المسندة عن محمد بن الحسين بن ابي التائب عن ابراهيم بن خليل عن عبد الرحمن بن علي اللخمي عن علي بن الحسن الموازيني عن محمد بن علي المازني عن ابي القاسم الفضل بن جعفر التميمي عن ابي بكر عبد الرحمن بن القاسم الهاشمي عن ابي مسهر الغساني وابي زكريا الوحاظي نسخة اسحاق بن يحيي الكلبي به الي ابي البقاء محمد بن العماد عن فاطمة ابنة خليل الكنانية عن ابي الفتح الميدومي عن النجيب الحراني عن ضياء بن ابي القاسم الزاهد عن هبة الله بن احمد الحريري عن محمد بن عبد الواحد بن زوج الحرة عن احمد بن ابراهيم بن شاذان عن عبد القدوس بن موسي عن ابي ايوب سليمان بن عبد الحميد عن يحيي بن صالح الوحاظي عنه نسخة فليح بن سليمان به الي الحافظ عن ابي الحسن بن ابي المجد عن ابراهيم بن غالب الماكسيني عن علي بن محمد السخاوي عن ابراهيم بن خليل بن عبد الله عن علي بن الحسن القاضي عن ابي بكر النقاش عن القاسم بن الليث المرسفي عن المعافا بن سليمان عن صاحبها نسخة ابي فروة البلدي به الي الحافظ عن ابي الفرج الغزي عن القطب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 429

الحلبي عبد الكريم بن عبد النورعن احمد بن محمد الابرقوهي عن احمد بن الحسن العاقولي عن محمد بن محمد بن السلار عن جابر بن ياسين الزاهد عن محمد بن عبد الرحمن المخلص عن ابي القاسم عبد الله بن محمد البغوي عن ابي روح بن دينار عن صاحبها نسخة عقيل بن خالد الايلي به الي عبد الرحمن بن مكي عن ابي القاسم بن بشكوال عن ابي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عتاب عن حاتم بن محمد الطرابلسي عن احمد بن ابراهيم بن فراس عن محمد بن ربيع الزاهد عن محمد بن عزيز عن سلام بن روح عنه نسخة دينار عن انس به الي الشهاب الحجار عن محمد بن سعيد الخازن عن شهدة الكاتبة عن ثابت بن محمد بن بندار عن الحسن بن علي بن شاذان عن ابي بكر احمد بن كامل الزاهد في الجزء الخامس من حديثه وفيه هذه النسخة نسخة داود بن نصر الطائي به الي محمد بن ابي الصدق عن خديجة ابنة علي بن ابي عمر عن محمد بن اسماعيل بن الخباز عن احمد بن عبد الدائم عن يوسف بن معالي الزاهد عن علي بن احمد بن قبيس عن ابيه عن عبد الرحمن بن محمد بن ابي نصر عن علي بن يعقوب بن ابي العقب عن ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي عن محمد بن رافع عنه نسخة بهلول عن عبيد المدني به الي البرهان التنوخي عن عبد الرحمن بن عبد الولي عن عبد الرحمن بن ابي الفهم عن يحيي بن اسعد بن بوش عن عبد القادر بن محمد بن يوسف عن ابي بكر بن القاسم بن بشران عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 430

محمد بن العباس بن حيوية عن عثمان بن سهل بن مخلد عن الحسن بن محمد بن الصباح عنه نسخة بشر بن شعيب بن ابي حمزة ومعها نسخة الحكم بن خطاف به الي التنوخي عن عبد القادر بن ابي البركات عن عبد الله بن محمد الاذرعي عن ابي حفص بن طبرزد عن هبة الله بن احمد بن الطيب عن محمد بن عبد الواحد بن جعفر عن احمد بن ابراهيم بن شاذان عن يعقوب بن احمد الحمصي عن محمد بن خالد بن خيي عن بشر بن شعيب نسخة ابي عدي الزبير بن عدي الهمداني اخرج له الشيخان به الي الفخر ابن البخاري عن ابي اليمن الكندي عن عبد الله بن علي المقري عن الحسن بن محمد بن عبيد الله عن هلال بن محمد الحفار عن عيسي بن موسي المتوكل عن الحسين بن محمد بن عفير عن الحجاج بن يوسف الاصفهاني عن بشر بن الحسين عن ابي عدي نسخة اسماعيل بن جعفر المدني به الي الشهاب الحجار عن محمد بن احمد القطيعي عن احمد بن محمد العباسي عن الحسن بن عبد الرحمن الشافعي عن احمد بن ابراهيم بن فراس عن محمد بن ابراهيم الدبيلي عن محمد بن ابي الازهر بن زنبور عن اسماعيل بن جعفر المدني نسخة نعيم بن الهضيم تخريج ابي القاسم عبد الله بن محمد البغوي به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن خديجة ابنة علي عن محمد بن اسماعيل بن الخباز عن احمد بن عبد الدائم عن حماد بن هبة الله الحراني عن ابي القاسم بن احمد السمرقندى عن احمد بن محمد بن النقور عن عيسي بن علي بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 431

الجراح عن ابي القاسم البغوي عنه نسخة محمد بن هشام بن عروة عن ابيه به الي الفخر ابن البخاري عن ابي طاهر بركات بن ابراهيم الخشوعي عن عبد الكريم بن حمزة السلمي عن الحسين بن علي الحراني عن عبد الوهاب بن الحسن الكلابي عن احمد بن عمير بن جوصا عن الوليد بن مهران الازدي عن جنادة بن مروان عن محمد بن هشام نسخة بكار بن قتيبة به الي الشمس ابن طولون عن محمد بن محمد بن جوارش عن ابي بكر محمد بن عبد الله بن المحب عن محمد بن احمد بن ابي الهيجاء عن حليمة بنت علي السلمي عن بركات بن ابراهيم الخشوعي عن هبة الله بن احمد الاكفاني عن عبد الوهاب بن الحسن الكلابي عن عبد الله بن عتاب عن بكار نسخة ابن عائشة عبيد الله بن محمد بن حفص به الي الفخر ابن البخاري عن ابي حفص بن طبرزد عن ابي منصور محمد بن ابي محمد القزاز عن احمد بن محمد بن النقور عن ابي القاسم عيسي بن علي عن ابي القاسم عبد الله بن محمد البغوي وهو مخرجها نسخة ابي سفيان وكيع بن الجراح الرواسي رواية ابراهيم بن عبد الله القصار به الي ابي طاهر السلفي عن محمد بن ناصر السلامي عن الحسن بن احمد بن شاذان عن علي بن عبد الرحمن بن ماتي عن ابراهيم بن عبد الله القصار عن وكيع نسخة ابي اليمان به الي الشهاب الحجار عن نصر بن عبد الرزاق الجيلي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 432

عن خديجة ابنة احمد بن الحسن عن الحسين بن احمد بن طلحة عن علي بن محمد بن بشران عن اسماعيل بن محمد الصفار عن عبد الكريم بن الهيثم عنه نسخة يحيي بن يحيي به الي الشمس ابن الطولون عن علي بن ابي عمر المؤذن محمد بن ابي بكر القيسي عن ابي هريرة ابن الذهبي عن ابي بكر عبد الرحمن بن يوسف المزي عن الحسن بن محمد البكري عن زينب ابنة عبد الرحمن الشعري عن اسماعيل بن ابي القاسم القاري عن عبد الغافر بن محمد الفارسي عن بشر بن احمد الاسفرائيني عن داود بن الحسن بن عقيل عن يحيي بن يحيي نسخة ابي حفص عمر بن زارة به الي الفخر ابن البخاري عن ابي اليمن الكندي عن الحسن بن علي سبط الخياط عن احمد بن محمد بن النقور عن عيسى بن علي الوزير عن ابي القاسم عبد الله بن محمد البغوي عنه نسخة زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم به الي الفخر عن ابي جعفر الصيدلاني عن ابي علي الحداد عن ابي نعيم الاصبهاني عن احمد بن القاسم بن الزيات عن عبد الله بن محمد البلوي عن ابراهيم بن عبد بن العد عن ابيه عنه نسخة عبد الرحمن بن مهدي به الي الحافظ عن احمد بن ابي بكر بن العز عن يحيي بن محمد بن سعد عن الحسن بن يحيي المخزومي عن عبد الله بن رفاعة السعدي عن علي بن الحسن الخلعي عن عبد الرحمن بن عمر النحاس عن احمد بن محمد بن الاعرابي عن عبد الرحمن بن محمد بن منصور عن صاحبها نسخة ابي صالح عبد الله بن صالح به الي الحافظ عن تنز بنت محمد اخت فاطمة بنت محمد بن المنجا عن آقش بن عبد الله الشبلي عن يحيي بن لسعد بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 433

بوش عن عبد القادر بن محمد بن يوسف عن الحسن بن علي الجوهري عن ابي بكر محمد بن اسماعيل الصفار عن ابي بكر احمد بن جعفر الفهري عن احمد بن عبيد الصدفي عن صاحبها نسخة ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه به الي ابي الحجاج المزي عن ابي بكربن يوسف المزي عن هبة الله بن علي البوصيري عن مرشد بن يحيي المديني عن علي بن ربيعة البزار عن الحسن بن رشيق العسكري عن محمد بن عبد السلام السراج عن ابي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه نسخة اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار وحميد بن ابي حميد الطويل ومحمد بن عمر بن علقمة والعلاء بن عبد الرحمن ومحمد بن ابي حرملة به الي الضياء المقدسي عن زاهر بن ابي طاهر الثقفي عن سعيد بن ابي الرجاء الصيرفي عن ابراهيم بن محمد الكسائي عن ابي بكر محمد بن احمد بن جشنس عن احمد بن القاسم الفرائضي عن الوليد بن شجاع عن اسماعيل بن جعفر نسخة ابي عثمان طالوت بن عباد الصيرفي به الي ابي الحجاج المزي عن احمد بن ابي بكر الحموي عن عبد الجليل بن ابي غالب بن مندويه عن نصر بن المظفر البرمكي عن احمد بن محمد البزار عن عبيد الله بن محمد بن حبابة عن ابي القاسم البغوي عنه نسخة ابي عبد الله بنيط بن شريط الاشجعي به الي ابي الحجاج بن خليل عن مسعود بن ابي منصور الخياط عن ابي علي الحداد عن ابي نعيم الاصبهاني عن احمد بن القاسم بن الريان عن ابي جعفر احمد بن اسحاق بن ابراهيم بن نبيط عن ابيه عن جده

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 434

نسخة ابي سحيم المبارك بن سحيم عن مولاه عبد العزيز بن صهيب عن انس به الي الفخر ابن البخاري عن ابن طبرزد عن علي بن محمد الزينبي عن علي بن احمد البسري عن محمد بن عبد الرحمن المخلص عن اسماعيل بن العباس الوراق عن حفص بن عمرو البصري عنه نسخة كامل بن طلحة الجحدري بهذا الي ابن طبرزد عن علي بن عبيد الله بن الزاغوني عن احمد بن محمد بن النقور عن ابي القاسم عيسي بن علي الوردي عن ابي القاسم البغوي عنه كتاب النوادر لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن حيان به الي الفخر عن اسعد بن ابي طاهر الثقفي عن جعفر بن عبد الواحد الثقفي عن ابي طاهر محمد بن احمد بن عبد الرحيم عنه كتاب النوادر لأبي محمد تمام بن محمد بن محمد الرازي به الي الشمس ابن طولون عن عمر بن علي الخطيب عن محمد بن ابي بكر عن ابي هريرة ابن الذهبي عن القاسم بن المظفر بن عساكر عن محمد بن غسان الزاهد عن عبد الخالق بن اسد الواعظ عن عبد الكريم بن حمزة الزاهد عن ابي الفرج عبد الرحمن بن احمد الكناني عنه كتاب النوادر لدعلج به الي السلفي عن محمد بن احمد الخياط عن ابي القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران عنه كتاب النوادر والاخبار والاشعار لأبي سهل احمد بن محمد بن زياد به الي ابي الحسن بن المقير عن محمد بن ناصر عن ابي الفضل بن خيرون عن الحسن بن علي بن شاذان عنه كتاب النوادر والاخبار للقاضي اسماعيل بن اسحاق به الي الشهاب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 435

الحجار عن الانجب بن ابي السعادات الحمامي عن ابي الفتح بن البطي عن ابي الفضل بن خيرون عن الحسن بن علي بن شاذان عن الحسن بن محمد بن كيسان عنه كتاب نوادر الاصول للحكيم محمد بن علي الترمذي به الي الحافظ عن ابي الحسن بن ابي المجد عن ابي الربيع سليمان بن حمزة الحاكم عن عيسي بن عبد العزيز الزاهد عن عبد الكريم بن محمد السمعاني عن ابي الفضل محمد بن علي بن المطهر عن اسحاق بن ابراهيم البوني عن ابي بكر محمد بن عبد الرحمن المقبري عن احمد بن احيد البيكندي عنه كتاب الناسخ والمنسوخ في القراءات لأبي عبيد القاسم بن سلام اللغوي به الي ابي القاسم عبد الرحمن بن مكي عن ابي القاسم بن بشكوال عن ابي الفرج بن عتاب عن ابن عبد البر عن خلف بن قاسم عن ابي بكر احمد بن ابي الموت عن علي بن عبد العزيز عنه كتاب الناسخ والمنسوخ في الحديث لأبي بكر الاثرم به الي الفخر ابن البخاري عن أبي الفرج بن الجوزي عن ابي الفضل بن ناصر عن ابي جعفر محمد بن احمد بن المسلم عن محمد بن عبد الله بن اخي ميمي عن علي بن سعيد الرملي عن علي بن يعقوب الكوسج عنه كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر بن النحاس بما قبل هذا الي ابن عتاب عن ابيه محمد بن عتاب عن ابي سفيان محمد بن الجعفري عن ابي بكر محمد بن علي الافوي عنه كتاب الناسخ والمنسوخ عن عطاء الخراساني به الي ابي طاهر السلفي عن اسماء ابنة عبد الله بن مهران عن علي بن يحيي بن عبد كوية عن ابي القاسم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 436

سليمان بن احمد الطبراني عن ابي علاثة عن ابيه عن يونس بن راشد عنه كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي داود سليمان بن الاشعث به الي السلفي عن ابي بكر الطريثيثي عن الحسن بن احمد بن شاذان عن ابي بكر النجاد عنه كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام احمد بن حنبل به الي الفخر ابن البخاري عن ابي اليمن الكندي عن محمد بن عبد الباقي الانصاري عن الحسن بن علي الجوهري عن احمد بن جعفر القطيعي عن عبد الله بن الامام احمد عن ابيه وبهذا السند سائر تصانيف احمد وابنه المذكور كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي بكر محمد بن موسي الحازمي به الي العز ابن جماعة عن جعفر بن عبد العزيز الادريسي عن عبد الله بن الحسن السعدي عنه كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي الفرج بن الجوزي به الي الفخر عنه كتاب الناسخ والمنسوخ للشرف هبة الله بن عبد الرحيم البارزي به الي العز ابن جماعة عنه كتاب نسب عدنان وقحطان للمبرد به الي الفخر ابن البخاري عن ابي جعفر الصيدلاني عن ابي علي الحداد عن ابي نعيم الاصبهاني عن عبد الله بن درستويه عنه كتاب النصيحة لأبي حفص عمر بن احمد بن شاهين به الي زينب الكمالية عن محمد بن عبد الكريم بن السدي عن علي بن يوسف الزاهد عن عبد الله بن عمر البقال عنه كتاب النصيحة للضياء المقدسي به اليه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 437

وكذا كتاب النهي عن سب الاصحاب له كتاب النية لأبي الفضل بن العباس الشكلي به الي الشهاب الحجار عن عبد اللطيف بن محمد القبيطي عن عبد الله بن منصور الموصلي عن علي بن محمد الطيوري عن ابي طاهر محمد بن علي بن يوسف عن منصور بن جعفر بن ملاعب عن عبد الله بن جعفر بن درست عنه كتاب نزهة الحفاظ والكبراء في تسلسل رواية الاسماء لأبي موسي المديني فيه رواة اتفقوا في الاسم والاب والجد ونحوه به الي الضياء المقدسي عنه كتاب نزهة السامعين من اخبار سيد المرسلين للمتقي عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن خديجة ابنة علي عن محمد بن اسماعيل بن الخباز عن احمد بن عبد الدائم عنه كتاب النهاية للجد ابي البركات المبارك بن محمد بن الاثير به الي الفخر ابن البخاري عنه كتاب النكاح لأبي محمد جعفر بن محمد الفريابي به الي الفخر عن ابي طبرزد عن هبة الله بن احمد الحريري عن ابراهيم بن عمر البرمكي عن عبد الله بن ابراهيم الزينبي عنه كتاب النكاح لأبي الشيخ محمد بن حيان به الي الفخر عن اسعد بن ابي طاهر الثقفي عن جعفر بن عبد الواحد الثقفي عن عبد الرزاق بن احمد بن عبد الرحمن عنه كتاب النكاح لأبي عبيد الله القاسم بن سلام به الي ابي حيان عن ابي علي بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 438

ابي الاحوص عن ابي القاسم احمد بن يزيد بن بقي عن شريح بن محمد بن شريح عن عبد الله بن حزم الحافظ عن يونس بن عبد الله عن ابي بكر احمد بن خالد عن ابيه عن علي بن عبد العزيز عنه كتاب النقض لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي علي بشر المريسي الجهني العنيد فيما افتري علي الله من التوحيد به الي الفخر عن عبد الله بن عمر الصفار عن ابي نصر احمد بن عمر الاصبهاني عن عبد الرحمن بن محمد بن الاحنف عن اسحاق بن ابراهيم القراب عن ابي بكر محمد بن ابي الفضل المزكي عن محمد بن ابراهيم الصرام عنه كتاب النهي عن الهجران لأبي اسحاق ابراهيم بن الحسن الحربي به الي الشهاب الحجار عن ابي محمد الانجب بن ابي السعادات الحمامي عن محمد بن عبد الباقي الانصاري عن ابي الفضل بن خيرون عن احمد بن عبد المحاملي عن ابي القاسم عمر بن جعفر الحنبلي عنه كتاب نور الاقتباس في مشكاة وصية ابن عباس لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي به الي محمد بن العماد عن ابي الفرج عبد الرحمن بن سليمان الصالحي عنه وكذا نزهة الاسماع في مسألة السماع له كتاب النيل في القراءات الثمان ليحيي بن ابراهيم المقري به الي ابي الفضل الهمداني عن عبد الله بن عبد الرحمن العثماني عن محمد بن عبد العزيز بن زغبة عنه كتاب النجم والكواكب لأبي العباس بن معد الاقليشي به الي الحافظ عن عبد الله بن سليمان عن ابي احمد ابراهيم بن محمد الطبري عن محمد بن يوسف بن مسدي عن محمد بن عبد الخالق بن سليمان عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 439

كتاب النكت علي علوم الحديث لأبي الفضل الزين العراقي به اليه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 440

حرف الهاء
الهاشميات لأبي عبد الله بن زكريا العلائي في ثلاثة اجزاء به الي ابي طاهر السلفي عن اسماعيل بن الحسين العلوي عن محمد بن علي بن صخر عن فهد بن ابراهيم بن فهد عنه كتاب الهدايا لأبي اسحاق ابراهيم بن اسحاق الحربي به الي الحافظ عن احمد بن ابي بكر بن عبد الحميد عن احمد بن عبد الدائم المقدسي عن محمد بن ابراهيم الاربلي عن عبد الله بن محمد بن النقور عن المبارك بن عبد الجبار بن الطيوري عن عبيد الله بن عمر بن شاهين عن محمد بن الحسن بن الحسن بن كوثر عنه كتاب الهدايا لأبي بكر عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا به الي زينب الكمالية عنعجيبة الباقذارية عن عبد الله بن منصور الموصلي عن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي عن علي بن عمر القزويني عن عمر بن احمد بن هارون عن احمد بن محمد بن جعفر عنه كتاب الهم والحزن له به الي الفخر عن ابن طبرزد عن علي بن طراد الزينبي عن ابيه عن احمد بن محمد بن بشران عن سليمان بن صفوان البردعي عنه كتاب الهواتف له به الي العز ابن جماعة عن سليمان بن حمزة عن ابي موسي عبد الله بن الحافظ المقدسي عن عبد الرزاق بن عبد الله الدمشقي عن احمد بن عبد الملك الفرغاني عن علي بن الطيوري عن ابي طالب محمد بن علي العشاري عن محمد بن عبد الله بن اخي ميمي عن سليمان بن صفوان عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 441

كتاب هواتف الجان وعجيب ما يحكي عن الكهان ممن بشر بالنبي صلي الله عليه وسلم بأوضح البرهان لأبي بكر بن جعفر الخرائطي به الي البرهان التنوخي عن ابراهيم بن محمد الخلاطي عن اسماعيل بن ابراهيم بن ابي اليسر عن ابي طاهر بركات بن ابراهيم الخشوعي عن علي بن المسلم السلمي عن احمد بن عبد الواحد بن ابي الحديد عن جده ابي بكر محمد بن احمد بن عثمان عنه كتاب الهداية في فقه الحنيفة للبرهان ابي الحسن علي بن ابي بكر المرغيناني به الي الجلال السيوطي عن ابي الفضل محمد بن محمد المرجاني عن محمد بن علي بن ضرغام عن عبد الله بن حجاج الكاشغري عن حسام الدين حسين بن علي السغناقي عن حافظ الدين البخاري عن شمس الائمة الكردري عن المصنف وبالسند المتقدم في السير الكبير لمحمد بن الحسن الي ابن ضرغام المذكور به كتاب الهداية في فقه الحنابلة لأبي الخطاب الحنبلي به الي الفخر ابن البخاري عن الموفق بن قدامة عن محيي الدين عبد القادر الحنبلي عنه كتاب الهداية في القراءات السبع لأبي العباس احمد بن عمار المهدوي به الي ابي النون الدبوسي عن ابي محمد عبد المنعم بن ساد الزاهد عن ابي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي عن محمد بن سليمان النفزي عن خاله غانم ابن الوليد المخزومي عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 442

كتاب هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب نظم ابي الحسن علي بن محمد السخاوي به الي البرهان التنوخي عن علي بن يحيي الشاطبي عن ناظمها كتاب الهادي في الفقه للموفق بن قدامة به الي الفخر عنه كتاب الهادي في الفقه ايضا للقطب ابي المعالي مسعود بن طاهر النيسابوري به الي الشهاب الحجار عن ابي الحسن محمد بن احمد القطيعي عنه كتب الهادي في القراءات لأبي عبد الله محمد بن سفيان القيرواني به الي ابي حيان عن احمد بن يزيد بن بقي عن شريح بن محمد بن شريح عن عبد الله بن اسماعيل اللخمي عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 443

حرف الواو
كتاب الوجد لأبي بكر بن ابي الدنيا به الي الفخر عن ابي اليمن الكندي عن عبد الله بن علي سبط ابي منصور الخياط عن طراد بن محمد الزينبي عن علي بن محمد بن بشران عن الحسين بن صفوان البردعي عنه كتاب الوعد والانجاز في المستخرج من الحديث للطالب المجتاز لأبي القاسم بن الطيلسان به الي الحافظ عن عبد الله بن عمر الحلاوي عن الضياء بن ابي زكنون عن عبد الله بن هارون القرطبي عنه كتاب الوفا في شرف المصطفي لأبي الفرج ابن الجوزي به الي الفخر عنه كتاب الوحشيات لأبي علي الوحشي انتقاء ابي نعيم الاصبهاني به الي ابي الحجاج يوسف بن خليل عن محمد بن احمد بن اللبان وخليل بن ابي الرجاء الراراني عن ابي علي الحداد عن ابي نعيم الاصفهاني عنه كتاب الوجازة في صحة القول بالاجازة للوليد بن بكير به الي عبد الرحمن بن مكي عن ابي القاسم بن بشكوال عن القاضي محمد بن عبد العزيز عن ابي العباس العدوي عن عبد الله بن احمد الهروي عنه كتاب وفاء الدين من حق الوالدين للجمال يوسف بن محمد السرمري به الي الاستاذ ابن الجزري عنه كتاب الوصايا المهذبة في القضايا المجربة لأبي بكر محمد بن ابي بكر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 445

محمد بن ناصر الدين به الي ابي البقاء محمد بن العماد عنه كتاب وصايا العلماء عند الموت لأبي محمد عبد الله بن محمد بن زير به الي الضياء المقدسي عن ابي طاهر بركات بن ابراهيم الخشوعي عن علي بن السلم السلمي عن ابي القاسم بن ابي القاسم بن ابي العلاء الزاهد عن احمد بن عبد الرحمن بن معروف عنه كتاب الوصايا لأبي العز احمد بن عبيد الله بن كادش به الي محمد ابن العماد عن فاطمة بنت خليل الكنانية عن الصدر محمد بن محمد الميدومي عن النجيب الحراني عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ايوب عنه وصية النبي صلي الله عليه وسلم لعلي كرم الله وجهه به الي العز ابن جماعة عن الشرف عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن ابي نصر عبد العزيز بن يحيي الربعي عن احمد بن محمد الرحبي عن محمد بن المختار الهاشمي عن ابراهيم بن عمر البرمكي عن احمد بن عبد السوسنجوري عن ابيه عن ابراهيم بن عبد الصمد بن موسي الامام عن ابيه عن محمد بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عن الحسين بن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم قال اوصاني رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكرها وصية ابي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي به الي الفخر ابن البخاري عن ابن طبرزد عن عبد الصمد بن عبد الرحمن الخيري عن ابي القاسم الجرجاني عنه وصية الموفق عبد الله بن احمد بن قدامة به الي الفخر عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 446

كتاب الولاء والعتق وام الولد والمكاتب والمدبر عن الامام احمد بن حنبل تصنيف ابي بكر الاثرم به الي زينب الكمالية عن عجيبة الباقذارية عن علي بن عبد الله البطائحي عن عبد القادر بن يوسف اليوسفي عن ابراهيم بن عمر البرمكي عن ابي بكر بن محمد الدقاق عن عمر بن محمد الجوهري عنه كتاب الورع عنه تخريج خادمه ابي بكر المروذي وروايته عنه وعن شيوخه به الي ابي الحسن ابن المقير عن محمد بن ناصر السلامي عن ابي طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر عن ابي بكر محمد بن علي الخياط عن محمد بن احمد بن ابي الفوارس عن ابي بكر احمد بن جعفر الحنبلي عن ابي بكر احمد بن محمد الوراق عن مخرجه كتاب الواضح في اختلاف القراء العشرة املاء ابي الحسن احمد بن رضوان الصيدلاني به الي العز ابن جماعة عن سليمان بن حمزة عن عمر بن كرم الدينوري عن ابي الكرم بن الحسن الشهرزوري عن ابي القاسم عبد السلام بن عثمان بن جعفر عنه كتاب الوجيز لأبي علي الحسن بن علي الاهوازي الدمشقي به الي الشمس ابن طولون الدمشقي عن خديجة ابنة عبد الكريم عن عائشة بنت محمد بن عبد الهادي عن ابي نصر محمد بن محمد بن الشيرازي عن جده عن الخضر بن شبل الحارثي عن ابي الوحش سبيع بن المسلم وسنده مسلسل بروايته بدمشق مني الي مؤلفه كتاب الوشي المرقوم في حل المنظوم للضياء نصر الله بن محمد بن الاثير به الي الي البرهان التنوخي عن محمود بن سلمان الحلبي عن المجد محمد بن احمد بن المطهر عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 447

وكذا كتاب المثل السائر له كتاب الوشي المعلم فيمن روي عن ابيه عن جده عن النبي صلي الله عليه وسلم لأبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي به الي ابي الفضل العراقي عنه الوتريات لأبي بكر محمد بن عبد الله بن رشيد العطار البغدادي به الي الحافظ عن احمد بن ابي بكر الصالحي عن عثمان بن محمد التوزي عن ناظمها الورقات لإمام الحرمين به الي الحافظ عن ابي الفرج الغزي عن الصدر محمد بن السكري عن جده عبد الرحمن بن عبد الله السكري عن ابي القاسم عرب شاه بن عبد الله الحاكم عن جمال الاسلام عبد الجبار بن محمد البيهقي عنه كتاب الواقعين في الرق لأبي موسي المديني به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن خديجة ابنة علي بن ابي عمر عن محمد بن اسماعيل بن الخباز عن احمد بن عبد الدائم عن عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عنه كتاب الوقف والابتداء لأبي علي الحسن بن العباس بن مهران به الي ابي الحسن بن المقير عن محمد بن ناصر عن عبد الرحمن بن محمد العبدي عن محمد بن القاسم بن حسنوية عن محمد بن احمد بن عبد الوهاب عن محمد بن احمد بن شنبوذ عنه كتاب الوقف والابتداء لأبي بكر محمد بن القاسم الانباري به الي ابي حيان عن ابي علي بن الاحوص عن ابي القاسم بن بقي عن شريح بن محمد بن شريح عن ابيه عن احمد بن محمد بن عبد العزيز عن عبد العزيز بن عبد الله الزاهد عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 448

حرف اللام الف
كتاب لائق المعني فيما يفعله من رأي الحسني وكتاب لائق المقال في قول بلال لأبي عمر يوسف بن حسن العمري به الي الشمس ابن طولون عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 449

حرف الياء
كتاب الياقوت لأبي عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد غلام ثعلب في غريب القرآن به الي الفخر ابن البخاري عن ابي حفص بن طبرزد عن ابي القاسم اسماعيل بن احمد السمرقندي عن احمد بن محمد النقور عن عبيد الله بن احمد الصيدلاني عنه كتاب اليقين لأبي بكر عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا به الي العز ابن جماعة عن الشرف عبد المؤمن الدمياطي عن علي بن عبد اللطيف بن الخيمي عن شهدة بنت احمد عن طراد بن محمد الزينبي عن علي بن محمد العدل عن الحسين بن صفوان البردعي عنه كتاب اليشكريات املاء ابي العباس احمد بن محمد اليشكري في اربعة اجزاء به الي محمد بن ابي بكر بن ابي عمر عن فاطمة بنت خليل عن ابي الفتح محمد بن محمد الميدومي عن النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني عن ابي الفتح محمد بن احمد الواسطي عن ابي القاسم هبة الله بن الحصين الشيباني عن الحسن بن عيسي بن المقتدر بالله عنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 451

خاتمة في نوادر الطرائف سلسلة الفقه المالكي اقتصر فيما وقع لي منها علي ايراد ثلاث طرق متبانية الاول اخذت فقه امامنا امام دار الهجرة مالك بن انس رضي الله عنه عن اوحد زمانه علما وعملا ابي عثمان سعيد بن ابراهيم الجزائري وهو اخذه عن امام المذهب في عصره ابي عثمان سعيد بن احمد المقري التلمساني ومفتيها ستين سنة عن ابي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي عن ابيه عن الامام ابي الفضل محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن مرزوق الحفيد عن والده احمد عن جده محمد بن احمد الخطيب عن محمد بن عبد الرحمن بن راشد القفصي شارح ابن الحاجب وغيره عن الشهاب احمد بن ادريس القرافي صاحب الفروق وغيرها والقاضي ناصر الدين الابياري وناصر الدين احمد بن محمد بن منصور الشهير بابن المنير ثلاثتهم عن امام المحققين ابي عمرو عثمان بن ابي بكر ابن الحاجب عن ابي الحسن علي بن اسماعيل الابياري عن اسماعيل بن مكي بن اسماعيل بن عوف الزهري من ذرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن الامام الجليل ابي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي عن ابي الوليد سليمان بن خلف الباجي صاحب المنتقي وغيره عن ابي الاصبغ عيسي بن سهل القرطبي صاحب الاعلام بنوازل الاحكام عن ابي بكر يحيي بن محمد الغساني القلعي عن ابي ابراهيم اسحاق بن ابراهيم بن ميسرة صاحب كتاب النصائح عن ابي عبد الله محمد بن عمر بن لبابة عن ابي عبد الله محمد بن وضاح القرطبي عن القاضي ابي عمرو الحارث بن مسكين المصري وابي مروان عبد الملك بن الحسن زونان وابي مروان عبد الملك بن حبيب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 453

صاحب الواضحة وغيرها وهو عن اصبغ بن الفرج المصري وابي محمد الغازي بن قيس الاموي القرطبي القائل والله ما كذبت منذ اغتسلت وهو اول من ادخل الموطأ الاندلس وابي عبد الله زياد بن عبد الرحمن الشهير بشبطون من ولد حاطب بن ابي بلتعة البدري رضي الله عنه وابي مصعب مظرف بن عبد الله بن مطرف وابي مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون وابي محمد عبد الله بن نافع مولي بني مخزوم وابي محمد عبد الله بن عبد الحكم والاولان وهما ابن مسكين وزونان عن الامام ابي عمرو واشهب مسكين بن عبد العزيز القيسي وابي محمد عبد الله بن وهب بن مسلم فهؤلاء تسعة ائمة من اصحاب الامام مالك الثاني من الطرق اخذته عن الامام البارع المحقق اقضي القضاة ابي مهدي السجتاني المراكشي وظني انه مجدد امر دين الامة في زمانه وقد ستر الله عن ضعفاء العقيدة مقامه ظهوره بالقضاء والافتاء وانتهاء الرياسة اليه وشهدت من كراماته اني لقيته يوما وقد احتف به خلق كثير يزدحمون علي تقبيل ركبته وهو راكب فزاحمتهم حتي قبلتها تبركا به فانحني الي دون الناس وقال لي اجزتك بجميع مروياتي فكأنما طبعها في قلبي الي الان زكان ذلك قبل اشتغالي بطلب العلم ولست متزييا بزي طلبته حتي يقال انه رأي علامة الأهلية ولا ان ذلك من عادته مع المتأهلين للإجازة بل لم يظفر بالإجازة منه الا القليل من اخصائه فيما اظن ثم بعد غيبتي عنه ثمانية اعوام في طلب العلم الشريف من الله تعالي علي بالرجوع اليه وتجديد الاخذ عنه سنة ستين والف قبل وفاته بسنة لله الحمد اخذ رحمه الله الفقه عن كثيرين منهم ابو عبد الله محمد بن قاسم القيسي القصار وهو اخذه عن ابي عبد الله محمد بن عبد الرحمن اليسيثني عن امام المغرب ابي عبد الله محمد بن احمد بن غازي عن ابي عبد الله محمد بن قاسم القوري

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 454

المكناسي عن ابي موسي عمران بن موسي الجناتي عن ابي عمران موسي بن محمد بن معطي العبدوسي عن القاضي عبد العزيز القروي صاحب التقييد علي المدونة عن ابي الحسن علي بن عبد الحق الصغير عن اسحاق بن يحيي بن مطر الاعرج صاحب الطرر علي المدونة عن ولي الله ابي محمد صالح الهسكوري الفاسي عن الفقيه الحافظ ابي القاسم بن البقال عن ابي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال وهو اخذه عن كثير كأبي بكر بن العربي وابي الوليد محمد بن احمد بن رشد روايته ابي الفرح عبد الرحمن بن محمد بن عتاب ولنقتصر عليه اخذ ابن عتاب عن ابي بكر عبد الرحمن بن احمد التجيبي المعروف بابن حوبيل عن ابي عبد الله محمد بن حارث الخشني مؤلف كتاب الاتفاق والاختلاف في المذهب عن ابي بكر بن اللباد وابي جعفر احمد بن نصر بن زياد وهما عن يحيي بن عمر ومحمد بن عبدوس ومحمد بن سحنون كلهم عن الامام سحنون وهو عن اعلم الناس بأقوال مالك الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي الثالث اخذته عن عامل العلماء الرواية في علوم الشريعة والطريقة المحقق في فنون الالات والاداب الدقيقة شمس العلم والدين ابي عبد الله محمد بن سعيد الميرغتي السوسي المراكشي وهو اخذخ عن سيد الحفاظ الاستاذ ابي محمد السيد عبد الله بن علي بن طاهر الحسني السلجماسي وهو اخذه عن ابي العباس احمد بن علي المنجور الفاسي عن ابي محمد عبد الرحمن بن علي المعروف بسقين عن شهاب علمي الظاهر والباطن ابي العباس احمد زورق الفاسي شارح الرسالة وغير ذلك عن استاذه في العلمين ابي زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي شارح ابن الحاجب وغير ذلك وابي العباس احمد بن عبد الرحمن المعروف بحلولو شارح خليل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 455

وغير ذلك والقاضي ابي عبد الله محمد بن قاسم الرصاع التونسي شارح حدود ابن عرفة وغير ذلك ثلاثتهم عن ابي القاسم بن احمد بن اسماعيل البرزلي مؤلف النوازل المشهورة وزاد الثعالبي عن ابي عبد الله محمد بن خلفة الابي وزاد حلولو عن ابي الفضل قاسم بن عيسي بن ناجي شارح المدونة والرسالة وزاد الرصاع عن ابي عبد الله محمد بن عتاب اربعتهم عن الامام ابي عبد الله محمد بن عرفة الورغمي عن ابي عبد الله محمد بن عبد السلام الهواري التنونسي شارح ابن الحاجب وابي عبد الله محمد بن هارون شارح ابن الحاجب ومختصر المتيطية وهما عن المعمر ابي عبد الله محمد بن محمد بن هارون القرطبي التونسي عن ابي القاسم احمد بن يزيد بن بقي القرطبي عن ابي عبد الله محمد بن عبد الحق الخزرجي القرطبي عن ابي عبد الله محمد بن فرج مولي ابن الطلاع صاحب كتاب الشروط وكتاب الاحكام عن ابي عمر احمد بن محمد بن عيسي المعروف بابن القطان القرطبي عن عبد الله بن يحيي ابن دحون القرطبي عن احمد بن عمر بن عبد اللمك المعروف بابن المكوي القرطبي صاحب الاستيعاب في المذهب عن ابي بكر محمد بن احمد الؤلؤي القرطبي عن ابي صالح ايوب بن سليمان المعافري القرطبي عن محمد بن احمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي صاحب العتبية ويقال لها المستخرجة ومحمد بن يوسف بن مطروح الاعرج القرطبي ويحيي بن ابراهيم بن مزين القرطبي ثلاثتهم عن الامام يحيي بن يحيي الليثي القرطبي وهو ابن القاسم والتسعة قبله عن الامام مالك رضي الله عنه وعنهم وهو اخذه عن اعلام الدين وجماهير التابعين كابن شهاب الزهري وربيعة بن ابي عبد الرحمن واسحاق بن عبد الله الانصاري وشريك بن عبد الله والعلاء ابن عبد الرحمن وحميد الطويل ومحمد بن ابي بكر الثقفي وابي عثمان عمرو ابن ميسرة ثمانيتهم عن انس بن مالك خادم النبي صلي الله عليه وسلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 456

وغيره وكأبي الزبير المكي ومحمد بن المنكدر وابي اسامة زيد بن اسلم مولي عمر بن الخطاب ووهب بن كيسان اربعتهم عن جابر بن عبد الله وغيره وكنافع وعبد الله بن دينار مولي عبد الله بن عمر عنه وعن غيره وكسلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي وغيره وكأبي سعيد المقبري عن ابي شرح الكعبي وكنعيم بن عبد الله المجمر عن ابي هريرة وغيره وغيرهم من التابعين عن الصحابة بلا واسطة وبواسطة وكلهم اخذوه عن سيد المرسلين صلي الله عليه وسلم وهو عن الروح الامين عن ربنا جل وعلا سلسلة الفقه الحنفي اشتغلت به وبأصوله برهة من الزمان مطالعة ومذاكرة فطالعت الهداية والعناية عليها وطالعت الجوهرة علي القدوري مرارا وذاكرتها مع الطلبة مرتين واخذته من طرق اذكر منها طريقين الي محمد بن الحسن الشيباني احدهما اخذته عن شيخ الفتيا وخير الدين والدنيا الفقيه المعمر خير الدين الرملي في الرملة في فلسطين اذنا منه وقراءة عليه وانا اسمع من السير الكبير لمحمد وشرحه لشمس الائمة الي قوله الله تعالي: ان الله اشتري من المؤمنين. الآية ومن اول كنز الدقائق الي مسألة البئر جحط ومن اول شرح الزيلعي الي قوله ومسح ربع رأسه ومن اول الهداية الي فصل نواقص الوضوء ومن اول العناية الي قوله المتن وبعث رسلا وانبياء ومن اول صدر الشريعة الي كتاب الطهارة قراءة بحث واجازة لبقيتها ولجميع الفقه بسنده المتقدم في السير الكبير الي محمد بن الحسن الثاني اخذته اذنا عن شهاب الحفاظ والنقاد وملحق الاحفاد بالأجداد ابي العباس احمد بن محمد الخفاجي قاضي الشهير بالشهاب الافندي القاهري قدس روحه وهو اخذ عن الشيخ المعمر ابي الحسن علي بن غانم المقدسي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 457

وهو اخذ عن الشهاب احمد بن يونس الشهير بالشلبي عن السري عبد البر بن الشجنة شارح الوهبانية عن المحقق البارع كمال الدين ابن الهمام عن السراج عمر بن علي الشهير بقاري الهداية عن علاء السيرامي عن السيد جلال الدين التركامني شارح الهداية عن علاء الدين عبد العزيز البخاري صاحب الكشف والتحقيق عن الاستاذ حافظ الدين الكبير عن شمس الائمة محمد بن عبد الستار الكردري عن برهان الدين علي بن ابي بكر المرغيناني صاحب الهداية عن فخر الاسلام ابي الحسن علي البزدوي عن شمس الائمة السرخسي عن شمس الائمة الحلواني عن القاضي ابي علي النسفي عن ابي بكر محمد بن الفضل البخاري عن الاستاذ ابي عبد الله السبذموني عن الامير عبد الله بن ابي حفص البخاري عن والده عن الامام محمد الشيباني عن الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان رضي الله عنه عن حماد بن سلمة عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلي الله عليه وسلم عن امين الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام عن الحاكم العدل جل جلاله وتقدست اسماؤه وصفاته سلسلة الفقه الشافعي اخذته اذنا عن الشهاب البارع ابي العباس احمد بن العجمي الشافعي القاهري وكتب لي سلسلته حاصلها اخذت الفقه عن الشمس محمد بن احمد الشوبري وهو اخذه عن النور الزيادي والشمس الرملي ولزم دروسه ازيد من عشر سنين واجازة سنة الف وهما اخذاه عن الشهاب احمد الرملي زاد النور عن الشهاب ابن حجر الهيتمي والشهاب البلقيني والشهاب عميرة البرلسي كلهم والشمس الرملي ايضا وهو اعلي اخذوه عن شيخ الاسلام زكريا وهو اخذه عن الحافظ ابن حجر والجلال البلقيني والجلال المحلي ثلاثتهم عن الزين العراقي عبد الرحيم بن الحسين عن العلا ابن العطار عن الامام المحيوي يحيي بن شرف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 458

النووي عن الكمال سلار بن الحسن الاربلي عن الشسيخ محمد بن محمد صاحب الشامل الصغير عن عبد الغفار القزويني صاحب الحاوي عن ابي القاسم الرافعي عن الامام محمد بن الفضل عن محمد بن يحيي النيسابوري عن حجة الاسلام محمد بن محمد الغزالي عن امام الحرمين ابي المعالي عبد الملك بن ابي محمد عبد الله بن يوسف الجويني عن والده عن ابي بكر عبد الله بن احمد القفال الصغير امام طريق الخراسانيين عن الامام ابي زيد محمد بن احمد المروزي عن ابي اسحاق ابراهيم بن احمد المروزي عن الامام الباز الاشهب ابي العباس احمد بن شريح عن ابي القاسم عثمان بن سعيد الانماطي عن ابي ابراهيم اسماعيل بن يحيي المزني عن الامام الجليل ابي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي عن امام الائمة مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر عن نبي الامة صلي الله عليه وسلم سلسلة الفقه الحنبلي اخذته مع الطريقة القادرية اذنا عن قدوة الحنابلة في زمانه علما وعملا ابي عبد الله محمد بن بدر الدين البلباني الصالحي في الصالحية من الشام وكتب لي سلسلته فقال اروي الفقه والطريقة القادرية وغيرهما مما يجوز لي وعني روايته عن شيخ الاسلام الشهاب احمد بن علي الوفائي المفلحي عن شرف الدين موسي بن سالم الحجاوي وعن القاضي برهان الدين بن مفلح وهما عن والده نجم الدين بن مفلح عن والده القاضي برهان الدين بن صاحب الفروع عن جده شرف الدين عبد الله بن مفلح والشيخ تقي الدين ابن تيمية والاول عن جده قاضي القضاة جمال الدين المرداوي عن التقي سليمان بن حمزة الثاني عن شمس الدين بن ابي عمر عن عمه موفق الدين بن قدامة وهو والتقي بن حمزة عن قطب المذهبين مولانا الشيخ عبد القادر الكيلاني عن الامام محفوظ ابي الخطاب عن القاضي ابي يعلي عن مولانا الحسن بن حامد عن مولانا ابي بكر عبد العزيز عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 459

احمد بن محمد الخلال عن ابي بكر المروزي عن الامام المبجل ابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلي الله عليه وسلم سلسلة القراءات اخذتها اذنا عن علم الاقراء والتجويد ومنار العلم والعبادة والتجريد ابي العزائم سلطان بن احمد بن سلامة المزاحي الشافعي وهو اخذها عن سيف الدين بن عطاء الله الفضالي عن الشيخ شحادة اليمني عن ناصر الدين الطبلاوي عن شيخ الاسلام القاضي زكريا عن ابي نعيم رضوان العقبي والشهاب احمد بن ابي بكر بن يوسف العقيلي الاسكندري والزين طاهر بن محمد النويري المالكي وهم عن شيخ الاقراء الاستاذ محمد بن محمد الجزري بأسانيده الثلاثة في نشره زاد الاسكندري عن ابي الفتح محمد بن احمد العسقلاني عن التقي محمد بن احمد بن عبد الخالق بن الصائغ عن الكمال ابي الحسن علي بن شجاع العباسي الضرير عن صهره الامام ابي القاسم بن فيره بن خلف الرعيي الشاطبي عن ابي الحسن علي بن محمد بن هذيل عن ابي داود سليمان بن نجاح الاموي عن ابي عمرو عثمان بن سعيد الداني مؤلف التيسير بأسانيده الي القراء السبعة ورواتهم الاربعة عشر عن كل واحد اثنان الاول الامام نافع ورواياه قالون وورش اما قالون فعن ابي الفتح فارس بن احمد الضرير عن عبد الباقي عن ابراهيم بن عمر عن ابن يونان عن ابن الاشعث عن ابن نشيط عن قالون عيسي ابن مينا المدني توفي سنة خمس ومائتين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 460

واما ورش فعن ابن خاقان عن ابي جعفر احمد بن اسامة عن اسماعيل النحاس عن الازرق عن ورش عثمان بن سعيد المصري مات بها سنة سبع وتسعين ومائة وهما عن الامام نافع بن عبد الرحمن بن ابي نعيم اصله من اصبهان وكان اذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك لان النبي صلي الله عليه وسلم قرأ في فيه في المنام توفي بالمدينة سنة تسع وستين ومائة وهو غير نافع بن عبد الله مولي ابن عمر وشيخ مالك وهذا توفي بالمدينة ايضا سنة سبع عشرة ومائة وقرأ نافع علي سبعين من التابعين منهم عبد الرحمن الاعرج عن ابن عباس وابي هريرة عن ابي بن كعب عن رسول الله صلي الله عليه وسلم الثاني عبد الله بن كثير وراوياه البزي وقنبل اما البزي فالداني عن ابي القاسم عبد العزيز الفارسي عن ابي بكر النقاش عن ابي ربيعة عن احمد بن محمد البزي واما قنبل فالداني عن فارس بن احمد عن عبد الله بن الحسين السامري عن ابن مجاهد عن محمد بن عبد الرحمن المعروف بقنبل وهو والبزي عن ابي الحسن احمد بن محمد النبال المعروف بالقواس عن ابي الاخريط وهب بن واضح المكي زاد البزي قرأت ايضا علي ابي الاخريط المذكور وابي القاسم عكرمة بن سليمان المكي وعبد الله بن زياد المكي ثلاثتهم عن ابي اسحاق اسماعيل المعروف بالقسط عن ابي الوليد معروف بن مشكانه وشبل بن عباد المكيين وهما والقسط ايضا عن ابي معبد عبد الله بن كشير المكي عن عبد الله بن السائب المخزومي الصحابي ومجاهد بن جبر المكي ودرباس مولي ابن عباس وهما عن ابن عباس وهو وابن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 461

السائب عن ابي بن كعب وزيد بن ثابت وهما عن رسول الله صلي الله عليه وسلم الثالث ابو عمرو وزبان بن العلاء المازني البصري وراوياه ابو عمر الدوري حفص بن عمر البغدادي وابو شعيب صالح بن زياد السوسي الرقي اما الدوري فالداني عن عبد العزيز البغدادي وابي طاهر عبد الواحد بن ابي هاشم عن ابن مجاهد عن ابي الزعراء عن الدوري واما السوسي فالداني عن فارس بن احمد عن السامري عن ابي عمران موسي بن جرير عن السوسي وهو والدوري عن ابي محمد يحيي اليزيدي العدوي البصري عن الامام ابي عمرو بن العلاء عن يزيد بن القعقاع ويزيد بن رومان وشيبة بن نصاح وعبد الله بن كثير ومجاهد بن حجير وسعيد بن جبير والحسن البصري وحميد بن قيس الاعرج وعطاء بن ابي رباح وعكرمة بن خالد وعكرمة مولي ابن عباس ومحمد بن عبد الرحمن بن محيصن ويحيي بن يعمر وكلهم عن ابي وزيد بن ثابت وغيرهما عنه صلي الله عليه وسلم الرابع عبد الله بن عامر بن يزيد الشامي اليحصبي وراوياه هشام بن عمار الدمشقي قاضيها وخطيبها وعبد الله بن احمد بن ذكوان الدمشقي اما هشام فالداني عن ابي الفتح فارس عن ابي عبد الله بن الحسين عن محمد بن عبدان عن الحلواني عن هشام عن عراك بن خالد المري عن يحيي بن الحارث الذماري عن ابن عامر واما ابن ذكوان فالداني عن عبد العزيز الفارسي عن ابي بكر النقاش عن ابي عبد الله الاخفش عن ابن ذكوان عن ايوب بن ابي تميمة عن يحيي الذماري عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 462

عن ابن عامر عن ابي الدرداء عويمر بن عامر والمغيرة بن ابي شهاب المخزومي وهو عن عثمان بن عفان وهو وابو الدرداء عنه صلي الله عليه وسلم وما روي ان ابن عامر قرأ علي عثمان بنفسه قال الداني ليس بصحيح الخامس عاصم بن ابي النجود وراوياه ابو بكر شعبة بن عباس الاسدي الكوفي وحفص بن سليمان البزار ربيب عاصم الكوفي اما شعبة فالداني عن فارس بن احمد عن ابي الحسن عبد الباقي عن ابراهيم بن عبد الرحمن البغدادي عن يعقوب بن يوسف الواسطي عن شعيب الصريفيني عن يحيي بن ادم عن شعبة عن عاصم واما حفص فالداني عن ابي الحسن طاهر عن ابي الحسن علي الهاشمي عن احمد بن سهل الاشناني عن ابن الصباح عن حفص عن عاصم عن ابي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وهما عن عثمان وابن مسعود زاد الاول عن علي وابي بن كعب وزيد بن ثابت كلهم عنه صلي الله عليه وسلم السادس حمزة بن حبيب الزيات الكوفي الفرضي التيمي وراوياه خلف بن هشام البزار وخلاد بن خالد الكوفي اما خلف فالداني عن ابي الحسن بن غلبون عن محمد بن يوسف بن الحربكي عن ابن بويان عن ادريس عن خلف عن سليم عن حمزة واما خلاد فالداني عن ابي الفتح الضرير عن عبد الله بن الحسين عن محمد بن شنبوذ عن ابي بكر بن شاذان عن خلاه عن سليم عن حمزة عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 463

سليمان بن مهران الاعمش وغيره عن يحيي بن وثاب عن علقمة والاسود وزر بن حبيش وغيرهم وكلهم عن ابن مسعود عنه صلي الله عليه وسلم السابع علي بن حمزة الكسائي النحوي الكوفي وراوياه الليث ابو الحارث بن خالد البغدادي وابو عمر الدوري راوي ابي عمرو بن العلاء اما ابو الحارث فالداني عن فارس بن احمد عن ابي الحسن عبد الباقي عن زيد بن علي عن احمد البطي عن محمد بن يحيي الكسائي الصغير عن ابي الحارث الليث عن الكسائي واما الدوري فالداني عن ابي الفتح عن عبد الباقي بن الحسن عن محمد بن الجلندا عن جعفر بن محمد النصيبيني عن الدوري عن الكسائي عن حمزة بن حبيب الزيات وعليه اعتماده بسنده السابق والكسائي ايضا عن عيسي بن عمر الهمداني عن عاصم وطلحة بن مصرف والاعمش بسندهم السابق ايضا سلسلة النحو اخذت النحو عن محققه الشمس محمد بن ولي الله محمد بن ولي الله ابي بكر الدلائي شارح التسهيل في اربع مجلدات بسنده السابق في الالفية المسلسل بالمحمدين الي الامام ابن مالك وهو اخذ النحو عن الشلوبين ح واخذته عن شيخنا شيخ العلوم العلمية والعملية ابي عبد الله محمد بن سعيد المراكشي بسنده الي الجلال السيوطي عن التقي احمد بن الكمال محمد الشمني عن محمد بن ابراهيم الشطنوفي عن محب الدين بن الجمال عبد الله هشام محمد بن محمد الغماري وغيرهما كلهم عن الامام ابي حيان عن ابي الحسن علي بن احمد بن الصائغ الاشبيلي وابي الحسن علي بن محمد الابدي وهما عن ابي علي عمر بن محمد الشلوبين عن ابي بكر محمد بن عبد الله بن يحيي الفهري وابي اسحاق بن ملكون وهو عن ابي القاسم عبد ارحمن بن محمد بن الرماك وهو

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 464

والفهري عن علي بن عبد الرحمن بن الاخضر زاد ابن الرماك وعن ابن ابي العافية وابي الحسن ابن الطراوة ثلاثتهم عن ابي الحجاج يوسف بن سليمان الاعلم عن ابي القاسم ابراهيم بن محمد الاقليلي عن محمد بن عاصم العاصمي عن محمد بن يحيي بن عبد السلام الرباحي عن ابي جعفر احمد بن محمد النحاس عن ابي اسحاق الزجاج عن ابي العباس المبرد عن ابي عمر الجرمي وابي عثمان المازني وهما عن ابي الحسن الاخفش عن سيبويه عن الخليل عن ابي عمرو بن العلاء عن نصر بن عاصم الليثي عن ابي الاسود الدؤلي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه سلسلة اصول الدين اخذته عن شيخنا ابي عبد الله بن سعيد المراكشي بسنده الي الجلال السيوطي عن التقي الشمني وشمس الدين امام الشيخونية وهو عن الكمال بن الهمام عن العز ابن جماعة عن ضياء الدين القرمي واخذ التقي الشمني عن الفاسي شمس الدين البساطي وعلاء الدين البخاري وهو عن المحقق سعد الدين التفتازاني والبساطي عن الضياء القرمي وهو والتفتازاني عن القاضي عضد الدين الايجبي عن زين الدين الهنكي عن القاضي ناصر الدين البيضاوي وهو اخذ كثير من اصحاب التاج محمد بن الحسين الارموي صاحب الحاصل ومن اصحاب الصفي الارموي صاحب التحصيل عنهما وهما عن الامام فخر الدين الرازي عن والده ضياء الدين عن ابي القاسم سليمان بن ناصر الانصاري عن امام الحرمين عن ابي القاسم الاسكاف عن الاستاذ ابي اسحاق الاسفرائيني عن ابي الحسين الباهلي عن شيخ السنة ابي الحسن علي بن اسماعيل الاشعري سلسلة اصول الفقه اخذته عن شيخنا الجامع ابي عثمان سعيد بن ابراهيم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 465

الجزائري عن ابي عثمان بن احمد المقري عن ابي زيد سقين عن شيخ الاسلام زكريا عن كمال الدين بن الهمام صاحب تحرير الاصول الذي قال فيه ان من اتقنه يطير الي الاصطلاحين بالجناحين اي اصطلاح الحنفية والشافعية فهو اخذ اصول الحنيفية وفروعها عن قاري الهداية بسنده السابق في سلسلة الفقه الي محمد بن الحسن الامام واخذ اصول الشافعية عن العز ابن جماعة عن يوسف بن محمد بن ابراهيم الدمشقي عن الحسين بن ابراهيم الاربلي عن ابي طاهر بركات بن ابراهيم الخشوعي بسنده السابق في رسالة الامام الشافعي اول مصنف في الاصول سلسلة الصحبة صحبت بفضل الله كثيرا من اولياء الله تعالي الداعين اليه علي بصيرة من اهل المحو والصحو والفناء والبقاء وكشوفات وكرامات من السادة المغاربة الذين ادرجوني في حزبهم المفلح وبشروني بما اشكر الله تعالي عليه وصحبتهم وان كانت من القربات الي الله تعالي التي سترها ادعي لقبولها لكن رجوت بذكرهم عند الله مقاصد محمودة اسألة بهم وبمن هم به ان يحققها واجري في ذكرهم علي عادتنا من الاقتصار علي ذكر الاسماء مما يقع به التمييز دون ذكر اوصالهم ومقامامتهم واحوالهم التي اختصهم الله بها اذ هي زواخر لا تعبر فمنهم الداعي الي الله ابو عبد الله محمد بن محمد الواوزغتي التادلي كنت مجتازا علي البلد الذي هو فيه الي بلد اخر قصدته وكنت اجد في نفسي كلما نظرت الي بلده شدة الجذب اليه وقوة الشوق اليه فسألت ما هذا البلد؟ فقيل لي بلد فيه شيخ مربي صفته كذا وكذا فلم املك نفسي حتي دخلت بلده فلقيني رجل خارج الي وقال لي امرني الشيخ ان اخرج اليك واتيه بك فلما دخلت عليه رفع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 466

الي بصره فوقعت مغشيا علي بين يديه وبعد حين افقت فوجدته يضرب بيده بين كتفي ويقول والله علي جمعهم اذا يشاء قدير: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. فأمرني بملازمته ومذاكرة اولاده بالعلم فقلت له اني طلبت كثيرا لكن الي الان ما فتح الله لي في شئ ولا اقدر علي استخراج ولا الآجرومية وكنت اذ ذاك كذلك فقال لي اجلس عندنا ودرس في كل علم شئت كل كتاب شئت ونطلب الله ان يفتح لك فجلست ودرست طائفة من الكتب التي كنت قرأتها وكنت اذا توقفت في شئ احس بمعاني تلقي علي قلبي كأنها اجرام وغالب تلك المعاني هي التي كانت مشائخنا تقررها لنا ولا نفهمها ولا اتذكرها قبل ذلك وكان مسكني لصيق مسكنه فكنت اعرف انه يختم القرآن العظيم بين المغرب والعشاء يصلي به النوافي ورأيته يوما تصفح جميع المصحف الشريف وجميع تنبيه الانام وجميع دلائل الخيرات في مجلس واحد فعجبت من ذلك وسألت بعض الحاضرين فقال لي من ورد الشيخ انه يختم ثلاثتها بعد صلاة الضحي وشاهدت له العجب العجاب في نزول البركة في الطعام وغير ذلك مما هو محض كرامة الله لأوليائه صحب نفعنا الله به امامي الطريقة فكان مرج بحري الشريعة والحقيقة سيدي عبد الله بن حسون السلاوي وسيدي ابو بكر بن حم الدلائي جد شيخنا المرابط ولكل منهما طريقة مشهورة بالمغرب ومنهم الداعي الي الله ابو عبد الله سيدي محمد بن عبد الله الفاسي صاحب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 467

المخفية حومة بفاس رأيت له من الكشوفات في نفسي وسيرتي عجائب ووقع لي معه اول مالاقاته قريب مما وقع لي مع الاول ونهاني عن اشياء لا يعرها مني كنت اذ ذاك مشتغلا بها من التعلق بالاسم والعزائم وطلب العلوم الغريبة والفلكيات ووفقني الله لقبول نصيحته لله الحمد صحب نفعنا الله به العارف بالله تعالي سيدي يوسف الفاسي نفعنا الله به وسلسلته كسلسلة الاولين غائبة عني الان وهي مشهورة بالمغرب ومنهم اما اهل الطريقة الجامع بين علوم الشريعة والحقيقة ابو عبد الله محمد بن ناصر الدرعي صاحب الاشارات الباهرة والكرامات الظاهرة قرأت عليه اصول الدين والنحو ولازمته اربعة اعوام في التفسير والحديث والفقه والتصوف وغيرها وصاحبته واهتديت به لله الحمد وبشرني بأشياء بإشارته الخفيه اذ عادته التستر وحب الخمول لله الحمد رأيت بعض ذلك وارتجي ببركته الباقي وهو نفعنا الله به صحب الولي الكبير سيد عبد الله بن الحسين القباب وهو صحب سيدي احمد بن علي وهو صحب مجدد الطريقة سيدي الغازي صحب سيدي علي بن عبد الله السلجماسي صحب سيدي احمد بن يوسف الملياني صحب سيدي احمد زورق ح واعلي منه صحبة شيخنا الجزائري صحب شيخه المقري صحب الولي الصالح سيدي محمد بن علي الخروبي الطرابلسي وهو صحب زورق وهو صحب ابا زيد عبد الرحمن الثعالبي والشيخ ابا العباس احمد بن عقبة الحضرمي المصري وهو صحب الشيخ ابا زكريا صحب السيد علي الوفا صحب والده السيد محمد وفاء صحب الشيخ داود الباخرزي صحب ابا الفضل احمد بن عبد الكريم بن عطاء الله صحب ابا العباس المرسي صحب القطب ابا الحسن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 468

الشاذلي صحب القطب عبد السلام بن مشيش صحب ابا زيد عبد الرحمن الزيات المدني صحب ابا احمد جعفر بن عبد الله بن سيد بونة بسنده الاتي في لبس الخرقة واما الثعالبي فهو صحب ولي الدين العراقي صحب كثيرا من اصحاب الفخر ابن البخاري كالصلاح بن ابي عمر وصحب الفخر حنبل بن عبد الله الرصافي صحب ابا القاسم هبة الله بن محمد الشيباني صحب الحسن بن محمد التميمي المعروف بابن المذهب صحب ابا بكر احمد بن جعفر القطيعي صحب عبد الله بن الامام احمد بن حنبل صحبه والده الامام صحب سفيان بن عيينة صحب عمرو بن دينار صحب الحبر عبد الله بن عباس صحب رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي قبضه الله تعالي اليه ثم صحب خليفته ابا بكر الصديق ثم بعده صحب عمر ثم صحب عثمان ثم صحب علي رضي الله عنهم ولا يخفي ان الامام احمد صحب الشافعي وهو صحب مالكا ومحمد بن الحسن الشيباني وهو صحب الامام الاعظم ابا حنيفة وهو ومالك ايضا صحبا الامام جعفر الصادق وهو صحب والده السبط الشهيد الحسين بن علي وهو صحب والده والنبي صلي الله عليه وسلم فهذه السلسلة مع علوها فيها من اللطائف الاتصال بالخلفاء الاربعة وارباب المذاهب الاربعة واهل البيت سلسلة لبس الخرفة الصوفية طرقها كثيرة متشعبة افردها بالتصنيف ابن ابي الفتوح الصوفي وسماه جمع الفرق لرفع الخرق اقتصر منها علي الخرقة المدينة نسبة الي ابي مدين الغوث فأقول لبست الخرقة الصوفية المدينية من يد شيخنا ابي عثمان الجزائري قدس روحه واكبر ظني ان الذي قال لي عند ذلك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 469

خالدة تالدة لا تباع ولا توهب وهو لبسها من يد شيخه ابي عثمان المقر وهو لبسها من يد ابي العباس احمد بن حجي الوهراني وهو لبسها من يد شيخ الطريقة التازية ابي سالم سيدي ابراهيم التازي اللنتي وهو لبسها من يد ابي الفتح محمد بن ابي بكر بن الحسين المراغي المدني بالمسجد النبوي ومن يد سيدي صالح بن محمد بن موسي الزواوي اما المراغي فهو لبسها من يد ابي المعروف اسماعيل بن ابراهيم الجبرتي وهو من يد بن الشيخ الضجاعي من يد برهان الدين العلوي من ابي العباس احمد بن ابراهيم بن الجماس من ابي الفضل القاسم بن سعد بن محمد العذري من الحافظ ابي عبد الله بن يوسف الخلاسي من ابي بكر محمد بن يوسف بن مسدي الازدي من ابي احمد جعفر بن عبد الله بن سيد بونة الخزاعي واما الزواوي فهو لبسها من يد المعمر محمد بن مخلص من الشيخ مغلطاي بن قليج من ابي عبد الله العريان من والده الشيخ جماعة الطويل الناصري من الشريف ابي محمد التاجوري من القطب ابي محمد صالح وهو والخزاعي من يد الغوث الفرد الجامع ابي مدين شعيب بن الحسن رضي الله عنه وهو لبسها من يد الشيخ ابي الحسن علي بن حرازم والشيخ الجليل ابي يعزا والاول لبسها من يد ابي بكر بن العربي من ابي حامد الغزالي من امام الحرمين الجويني من ابي طالب مكي وابي القاسم القشيري ومكي من ابي عثمان المغربي من ابي عمرو الزجاجي والقشيري من ابي علي الدقاق من ابي القاسم النصراباذي من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 470

الشلبي من الامام الجنيد والثاني لبسها من القطب ابي شعيب ايوب سارية ولقب سارية لطول قيامه وهو لبسها من يد عبد الجليل وايجدا بواو مفتوحه وألف وياء ساكنة وجيم ودال مفتوحتين وآخره ألف وهو من ابي الفضل الجوهري من والده ابي عبد الله الحسين بن بشر من ابي الحسن احمد بن محمد النوري المعروف بابن البغوي وهو والجنيد من يد سري السقطي من ابي محفوظ معروف بن فيروز الكرخي من ابي سليمان داود بن نصر الطائي والامام ابي محمد علي بن موسي الرضي فأبو سليمان لبسها من حبيب العجمي من الحسن البصري من الامام علي كرم الله وجهه وهو لبسها من يد المصطفي صلي الله عليه وسلم والامام الرضي لبسها من ابيه موسي الكاظم من ابيه جعفر الصادق من ابيه محمد الباقر من ابيه زين العابدين علي بن الحسين من ابيه الحسين الشهيد من ابيه الامام علي منه صلي الله عليه وسلم سلسلة المصافحة بهذا السند صافحني شيخنا ابو عثمان الجزائري وشد علي يدي وقال لي المراد بهذا الشد الاشتداد في تأكيد الصحبة ومن صافحني او صافح من صافحني الي يوم القيامة دخل الجنة وفعل مثل ذلك كل شيخ منه الي سيدي ابي صالح الزواوي عن الشريف محمد الفاسي نزيل الاسكندرية بذلك الوصف والقول الي النبي صلي الله عليه وسلم والفاسي عن والده عبد الرحمن وعاش مائة واربعين سنة عن احمد بن عبد الغفار القوصي عن ابي عباس الملثم عن المعمر وهو صافح النبي صلي الله عليه وسلم وقال من صافحني الخ وصافح سيدي صالح ايضا شيخه ابا محمد عبد الله بن محمد بن موسي العبدوسي وقال له مثل ذلك عن ابي عبد الله محمد بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 471

جابر الغساني عن ابي عبد الله محمد بن علي المراكشي يعرف بابن عليوات عن ابي عبد الله الصدفي عن ابي العباس احمد بن البنا عن ولي الله ابي عبد الله الهزميري عن ابي العباس الخضر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ح. وابو عثمان المقري صافح ايضا سيدي محمد الخروبي الطرابلسي وهو صافح سيدي احمد زورق صافح الشمس السخاوي صافح احمد بن علي بن محمد المواز بصالحية دمشق عن الكمال ابن النحاس عن احمد بن عبد الرحمن البعلي عن ابي عبد الله خطيب مردا عن ابي الفرج الثقفي عن جده لأمه ابي القاسم الطلحي عن الحسن بن احمد السمرقندي عن ابي العباس جعفر بن محمد بن المعتز المستغفري عن ابي العباس ابراهيم بن محمد بن موسي السرخسي عن ابي القاسم عبدان بن حميد عن عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن دهقان عن خلف بن تميم قال دخلنا علي ابي هرمز نعوده فقال دخلنا علي انس بن مالك نعوده فقال صافحت بكفي هذه كف رسول الله صلي الله عليه وسلم فما مسست خزا ولا حريرا الين من كف رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ابو هرمز فقلنا لأنس صافحنا بالكف التي صافحت بها رسول الله صلي الله عليه وسلم فصافحنا فما مسست خزا ولا حريرا الين من كفه وقال السلام عليكم قال خلف فقلنا لأبي هرمز صافحنا بالكف التي صافحت بها انسا فصافحنا فما مسست خزا ولا حريرا الين من كفه وقال السلام عليكم وهكذا مسلسلا بهذا الي زورق ومع هذا فالطريقة الاولي افضل من هذه لما قال الحفاظ من ان هذا الاسناد ليس بعمدة وان كان المتن صحيحا سلسلة المشابكة شابكني شيخنا الجزائري وقال لي شابكني فمن شابكني دخل الجنة اذ بذلك شابكني شيخنا ابو عثمان المقري وبذاك شابكه سيدي احمد بن حجي وبذاك شابكه ابو سالم التازي عن سيدي صالح الزواوي عن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 472

عز الدين ابن جماعة عن الشيخ محمد شيرين عن الشيخ سعد الدين الزعفراني عن والده محمود الزعفراني عن ابي بكر السيواسي وناصر الدين علي بن ابي بكر بن ذي النور الملطي وهما عن محمد بن اسحاق القونوي عن الشيخ الاكبر محيي الدين بن عربي عن الشيخ احمد بن مسعود بن سداد المقري الموصلي عن الشيخ علي بن محمد الحائكي الباهري عن الشيخ ابي الحسن الباغوزاوي قال رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم في المنام فشبك اصابعه بأصابعي وقال يا علي شابكني فمن شابكني دخل الجنة وما زال يعد حتي وصل الي سبعة ثم استيقظ واصابعي في اصابع رسول الله صلي الله عليه وسلم قال الشيخ التازي كذا ينبغي لكل من شابك احدا ان يقول له شابكني فمن شابكني دخل الجنة سلسلة الضيافة النبوية اضافني شيخنا ابو عثمان المذكور بالأسودين التمر والماء قال اضافنا شيخنا المقري بالأسودين التمر والماء عن سيدي احمد بن حجي عن ابي سالم التازي عن ابي الفتح محمد بن ابي بكر المراغي المدني عن نفيس الدين سليمان بن ابراهيم العلوي اليمني بتعز عن والده عن تقي الدين عمر بن علي الشعبي عن القاضي فخر الدين الطبري في زبيد عن فخر الدين محمد بن ابراهيم الخبري الفارسي عن الحافظ ابي العلاء الهمداني عن ابي بكر هبة الله بن الفرج المعروف بابن اخت الطويل عن ابي جعفر محمد بن الحسين بن محمد بن ابراهيم الصوفي عن علي بن الحسن الواعظ عن ابي شيبة احمد بن احمد بن ابراهيم العطار المخزومي عن جعفر بن محمد بن عاصم الدمشقي عن نوفل بن اهاب عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد الصادق عن ابيه محمد الباقر عن ابيه زين العابدين عن ابيه الحسين قال اضافني ابي الامام علي كرم الله وجهه علي الاسودين التمر والماء وهكذا السلسلة من اوله الي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 473

اخره كل يقول اضافني فلان علي الاسودين التمر والماء قال علي كرم الله وجه اضافني رسول الله صلي الله عليه وسلم علي الاسودين التمر والماء وثم قال من اضاف مؤمنا فكأنما اضاف ادم ومن اضاف مؤمنين فكأنما اضاف ادم وحواء ومن اضاف ثلاثة مؤمنين فكأنما اضاف جبريل وميكائيل واسرافيل ومن اضاف اربعة فكأنما قرأ التوراة والانجيل والزبور والفرقان ومن اضاف خمسة فكأنما صلي الخمس في الجماعة من اول خلق الله الخلق الي يوم القيامة ومن اضاف ستة فكأنه اعتق ستين رقبة من ولد اسماعيل ومن اضاف سبعة غلقت عنه سبعة ابواب جهنم ومن اضاف ثمانية فتحت له ابواب الجنة ومن اضاف تسعة كتب الله له حسنات بعدد من عصاه من اول يوم خلق الله الخلق الي يوم القيامة ومن اضاف عشرة كتب الله له اجر من صلي وصام وحج واعتمر الي يوم القيامة سلسلة السبحة المباركة ناولني شيخنا ابو عثمان رحمه الله السبحة المباركة بعد ان رأيتها في يده قال اخبرني ابو عثمان المقري وفي يده سبحة اخبرني سيدي احمد حجي وفي يده سبحة اخبرني سيدي ابراهيم التازي وفي يده سبحة عن ابي الفتح المراغسي وفي يده سبحة عن ابي العباس احمد بن ابي بكر الرداد وفي يده سبحة عن مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزابادي اللغوي وفي يده سبحة عن جمال الدين يوسف بن محمد الصرمري وفي يده سبحة عن تقي الدين بن ابي الثناء محمود بن علي وفي يده سبحة عن مجد الدين عبد الصمد بن ابي الجيش المقري وفي يده سبحة عن ابيه وفي يده سبحة عن ابي الفضل محمد بن الناصر وفي يده سبحة عن ابي محمد عبد الله بن احمد السمرقندي وفي يده سبحة عن ابي بكر محمد بن علي السلامي الحداد وفي يده سبحة عن ابي نصر عبد الوهاب بن عبد الله بن عمرو وفي يده سبحة عن ابي الحسن علي بن الحسن بن القاسم الصوفي وفي يده سبحة قال سمعت ابا الحسن المالكي وقد رلأيته وفي يده

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 474

سبحة فقلت يا استاذ وانت الي الان مع السبحة يقول كذلك رأيت استاذي الجنيد وفي يده سبحة فقلت يا استاذ الي الان مع السبحة فقال كذلك رأيت استاذي سري بن المغلس السقطي وفي يده سبحة فقلت يا استاذ وانت مع السبحة فقال كذلك رأيت استاذي معروف الكرخي وفي يده سبحة فسألته عما سألتني عنه فقال كذلك رأيت استاذي بشر الحافي وفي يده سبحة وسألته عما سألتني عنه فقال رأيت استاذي عمر المكي وفي يده سبحة فسألته عما سألتني عنه فقال رأيت استاذي الحسن البصري وفي يده سبحة فقلت يا استاذ مع عظم شأنك وحس عبادتك وانت الان مع السبحة فقال لي هذا شئ كنا استعملناه في البدايات ما نتركه في النهايات انا احب ان اذكر الله بقلبي ويدي ولساني قال الشيخ ابو العباس الرداد يتبين من قول الحسن البصري ان السبحة كانت موجدة متخذة في عهد الصحابة لقوله هذا شئ كنا استعملناه في البدايات وبداية الحسن من غير شك كانت مع اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فإنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب ورأي عثمان وعلية وطلحة وحضر يوم الدار في قضية عثمان اربع عشرة سنة وروي عن عثمان وعلي وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وابي بكرة وابي موسي وابن عباس وجابر بن عبد الله وخلق كثير من الصحابة انتهي والخلاف في روايته عن علي مشهور سلسلة تلقين الذكر لقنني ذكر الله تعالي شيخنا ابو عثمان المذكور رحمه الله تعالي وهو لقنه اياه شيخه المقري لقنه شيخه ابو العباس حجي لقنه ابو سالم التازي شيخ الطريقة لقنه سيدي صالح الزواوي بسنده السابق في لبس الخرقه الي النبي صلي الله عليه وسلم واوصي الشيخ ابو سالم نفعنا الله به كل من دخل في هذه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 475

الطريقة بتقوي الله العظيم ولزوم طاعته وان يعرف حق الخرقة وان تنزه عن الامتهان وان يواظب علي ذكر الله تعالي كل حين واوان وقال وافضل ذلك لا اله الاالله فإنها تجلي عن القلب ما غشيه من الران واوصي باحترام المشايخ وخدمة الاخوان والتواضع للفقراء والرأفة بالمؤمنين والشفقة علي خلق الله اجمعين وان بذكر صبيحة كل يوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله مائة مرة ولا اله الا الله الملك الحق المبين مائة مرة وقال فإن في ذلك غني من الفقر وتيسيرا للأمر وان يقرأ كل يوم وليلة اربع سور من القرآن إقرأ باسم ربك وإنا أنزلناه واذا زلزلت ولإيلاف قريش فإن قراءتهن تدفع شر الظاهر والباطن وقد جرب ذلك ونص عليه الغيب سيدي عبد القادر وقال اقطعوا اليأس من ايدي الناس تعيشوا اعزاء والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلي الله علي سيدنا محمد خاتم النبيين وعلي اله واصحابه وعشرته الطاهرين الطيبين وعلي كل من الحقنا ويلحق بهم الي يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين تم ولله الحمد والمنة صلة الخلف بموصول السلف علي يد افقر العباد المعترف بالذنب والتقصير والفقير الحقير ابو بكر بن محمد غفر له ولوالديه ولجميع المسلمين اجمعين تم ليلة الخميس في ليلة خمس من شهر ربيع الثاني من شهور سنة سبعة وتسعين والف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 476